المحتويات

أجهزة إنذار صغيرة متفرقة من أجل جهاز إستشعار الارتفاع

ICSeverity

التأثير

الوصف

SyslogMessage

عائلة المنتجات

ريغيكس

التوصية

الأوامر

أجهزة إنذار صغيرة متفرقة من أجل جهاز إستشعار الارتفاع

ICSeverity

5 - إشعار

التأثير

الاسترداد الذاتي، لا يوجد تأثير على الخدمة.

الوصف

قد يقوم الجهاز بالإبلاغ عن "مستشعر الارتفاع: خطأ في قراءة المستشعر غير صالح" بشكل متقطع. لا يرجع ذلك إلى وجود أجهزة معيبة، ولا يلزم وجود بديل عند تطابق مشكلتك: هناك إنذارات صغيرة تظهر في syslog وإظهار التنبيهات؛ وفعليا على الموجه سترمش مصباح كهرماني التنبيه أثناء هذه الأخطاء الصغيرة. يقيس جهاز الاستشعار ضغط الهواء المستخدم لحساب قيمة الارتفاع، ويدق الحد البرمجي لقيمة الارتفاع ناقوس الخطر إذا كان الارتفاع المقروء أقل من -60 مترا. ويستطيع مستشعر الارتفاع أن يتحمل +/- 200 متر وهذا يفي بمتطلبات النظام فيما يتعلق بخوارزمية المروحة ولكنه يعني أن من الممكن أن يحدث إنذارات بالارتفاع في تجهيزات أجهزة توجيه على إرتفاع منخفض على مسافة تتراوح بين -60 مترا و 140 مترا حيث يمكن للمستشعر أن يقرأ على مسافة تقل عن -60 مترا نظرا لمساحة تسامحه الكبيرة. يمكن مراجعة قائمة معرفات المنتج المتأثرة داخل مجموعة منتجات NCS540 بموجب ملاحظات الإصدار لمعرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwe74645.

SyslogMessage

PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR

MessageSample

2022 Dec 16 17:51:17.866 <<ipaddress>> %PKT_INFRA-FM-4-FAULT_MINOR : ALARM_MINOR :Invalid sensor read error :DECLARE :0/RP0/CPU0:

MB-ALTITUDE Sensor has raised an alarm for Invalid Sensor read error THIS IS A SAMPLE MESSAGE

عائلة المنتجات

سلسلة موجهات أنظمة تقارب الشبكات طراز 540 من Cisco

ريغيكس

غير متوفر

التوصية

للتحقق من هذه المشكلة، أول نظرة على مخرجات  show environment altitude . قيمة الارتفاع هي -32768 ما إن يضبط الإنذار. يمكنك رؤية انعكاس المشكلة بين المجموعة (الإعلان) ومسح. يمكن تجاهل هذا الخطأ في هذه الظروف.

الأوامر

#show platform

#show install active summary

#show logging 500

#show alarms brief

#show environment altitude

#show environment