المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

جدول ملخص SMU

ترقية FPD MOP

حالة الاستخدام. نظام مع Cisco IOS-XR، الإصدار 7.1.2. وتنشيط بعض الأحشاء

XR VM

سيسادين

التحقق من إصدارات FPD على RPs

فحصت TAM منطقة على كلا RPs (تقييم إزالة القسم)

RP0

RP1

نموذج إخراج من ذاكرة TAM التالفة

إجراء ترقية IOFPGA على كل من RPs

التحقق من الصحة

إعادة تحميل بروتوكولات RPs النشطة والاحتياطية لإكمال ترقية iOFPGA

التحقق من إصدار ADM

إجراء ترقية أخرى ل FPD على كل من RPs

1. ADM

2. BIOS

3. SATA

التحقق من الترقيات

إجراء دورة الطاقة لإكمال ترقية أخرى ل FPD

التحقق من إصدارات FPD

التحقق من إصدار ADM

ترقية مواقع FPD الأخرى في مواقع أخرى (إن وجدت)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تجنب المواقف التي يصبح فيها معالج التوجيه Cisco NCS 560 (RP) غير مستجيب بعد إعادة تحميل أو دورة طاقة.

معلومات أساسية

في معظم الحالات، تكون عمليات نشر أنظمة التحكم NCS 560 في مواقع بعيدة، وبأعداد كبيرة، ويجب أن يظل التدخل البشري في حده الأدنى.

وفي عمليات النشر هذه، من المهم أيضا الوفاء بمتطلبات تثبيت وحدة المعالجات متعددة الطبقات (SMU) الإلزامية بناء على الإصدار الذي تم تثبيته.

ملاحظة: من الإصدار 7.2.2 من Cisco IOS XR وما بعده، لم يعد مطلوبا منك تثبيت وحدات SMU بشكل منفصل.

جدول ملخص SMU

IOS XR الإصدار

SMU

رابط

ملاحظات

6.6.3

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvv8895 (sysadmin)

CSCvw42910 (xr)

CSCvw52338 (xr)

رابط

7.0.1

CSCvw42910 (xr)

CSCvw52338 (xr)

CSCvt69762 (sysadmin)

رابط

من الضروري الانتقال إلى إصدار الصيانة الممتدة (EMR) لنفس الإصدار الثانوي. على سبيل المثال، IOS XR 7.0.2.

لا يوجد حل لفساد منطقة TAM في هذا الإصدار.

7.0.2

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvv48056 (sysadmin)

CSCvw42910 (xr)

CSCvw52338 (xr)

رابط

7.1.1

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (xr)

CSCvw52338 (xr)

رابط

ومن المستحسن الانتقال إلى إصدار EMR الخاص بنفس الإصدار الثانوي. على سبيل المثال، IOS XR 7.1.2.

7.1.2

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (xr)

CSCvw52338 (xr)

رابط

7.2.1

CSCvv41516 (sysadmin)

CSCvt69762 (sysadmin)

CSCvt26907 (sysadmin)

CSCvw42910 (xr)

CSCvw52338 (xr)

رابط

ترقية FPD MOP

يجب ترقية FPDs لضمان أن FPDs يكون دائما في إصدار مساو أو أعلى من الحد الأدنى لإصدار مطلوب لذلك الإصدار من Cisco IOS® XR.

ADM

1.06

IOFPGA

0.64

BIOS

0.16

يفترض هذا المستند ما يلي:

- RP0 هو RP النشط

- RP1 هو RP الاحتياطي

موجه لتحديد مواقع مختلفة بحيث يتم حذف جميع الأوامر للتنقل عبر المواقع المختلفة.

1 - XR - RP0

RP/0/RP0/CPU0:ios#

2. XR - RP1

RP/0/RP1/CPU0:ios#

3. sysadmin - RP0

sysadmin-vm:0_RP0#

4 - النظام - RP1

sysadmin-vm:0_RP1#

5. sysadmin - rp0 shell

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$

6. sysadmin - طبقة RP1

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$

حالة الاستخدام. نظام مع Cisco IOS-XR، الإصدار 7.1.2. وتنشيط بعض الأحشاء

يجب أن تكون وحدات SMU هذه نشطة وملتزمة بالنظام قبل هذه العملية.

XR VM

RP/0/RP0/CPU0:ios#show install active summary

Active Packages: 10

ncs560-xr-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-mcast-2.0.0.0-r712

ncs560-mgbl-2.0.0.0-r712

ncs560-mpls-1.0.0.0-r712

ncs560-mpls-te-rsvp-2.0.0.0-r712

ncs560-ospf-2.0.0.0-r712

ncs560-k9sec-2.1.0.0-r712

ncs560-iosxr-fwding-2.1.0.1-r712.CSCvp67225

ncs560-os-support-2.1.0.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .xr

سيسادين

sysadmin-vm:0_RP0# show install active summary

Active Packages: 4

ncs560-sysadmin-7.1.2 version=7.1.2 [Boot image]

ncs560-sysadmin-ncs560-7.1.2.1-r712.CSCvv41516

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .admin

cisco-klm-rsp4-0.1.p1-r0.0.r712.CSCvt26907  .host

التحقق من إصدارات FPD على RPs

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               NEED UPGD  0.53    0.53

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

فحصت TAM منطقة على كلا RPs (تقييم إزالة القسم)

من المهم التأكد من عدم تلف منطقة TAM؛ وإلا، قد تؤدي ترقية IOFPGA و FPD وعمليات إعادة التحميل اللاحقة إلى RMA. مع هذا MOP، بما أن إصدار FPD 0.64 أو إصدار أعلى قيد الاستخدام، فإن عملية ترقية IOFPGA FPD هذه وإعادة تحميل RP تؤدي إلى إسترداد تلف TAM.

RP0

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP0

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

RP1

sysadmin-vm:0_RP0# show control-driver info location 0/RP1

...

Card view from local RP:

TAM Memory is not corrupted

Can proceed with IOFPGA upgrade if required

...

ملاحظة: إذا كانت ذاكرة TAM تالفة، فهذا لا يمثل مشكلة إذا كان إصدار IOFPGA الهدف هو 0.64 أو أعلى.

نموذج إخراج من ذاكرة TAM التالفة

sysadmin-vm:0_RP1# show control-driver info location 0/RP0

<snip>

Card view from local RP:

TAM Memory is corrupted

Do not proceed with IOFPGA upgrade

<snip>

ملاحظة: في حالة استيفاء جميع المتطلبات الأساسية المذكورة في هذا المستند، يمكنك متابعة الترقية. يشير "عدم متابعة ترقية IOFPGA" إلى إصدار IOFPGA قبل 0.64.

إجراء ترقية IOFPGA على كل من RPs

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location all fpd IOFPGA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP0/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.609 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              IOFPGA               FALSE

0/RP0/ADMIN0:Oct 16 15:19:26.610 CEST: fpdserv[4356]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              IOFPGA               FALSE

التحقق من الصحة

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 15:22:11.256 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  NEED UPGD  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               RLOAD REQ  0.53    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         NEED UPGD  0.15    0.15

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 NEED UPGD  1.30    1.30

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

إعادة تحميل بروتوكولات RPs النشطة والاحتياطية لإكمال ترقية iOFPGA

أولا، أعد تحميل بروتوكول rp (RP) الاحتياطي:

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

بعد إستعادة التكرار، قم بإعادة تحميل RP (RP0) النشط (يقوم بتشغيل تجاوز الفشل):

sysadmin-vm:0_RP0# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

التحقق من إصدار ADM

في RP النشط الجديد (RP1):

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

في حالة الاستعداد الجديدة RP (RP0):

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.2

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.4

إجراء ترقية أخرى ل FPD على كل من RPs

1. ADM

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPd ADM

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.332 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              ADM                  FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 15:57:14.333 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              ADM                  FALSE

2. BIOS

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD PRIMARY-BIOS

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              PRIMARY-BIOS         FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:00:29.257 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              PRIMARY-BIOS         FALSE

3. SATA

RP/0/RP1/CPU0:ios#upgrade hw-module location all FPD SATA

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)

RP/0/RP1/CPU0:RONALDO-RF2a#0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Upgrade for the following FPDs has been committed:

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : Location           FPD name             Force

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : ==================================================

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP1              SATA                 FALSE

0/RP1/ADMIN0:Oct 16 16:02:06.472 CEST: fpdserv[4503]: %INFRA-FPD_Manager-1-UPGRADE_ALERT : 0/RP0              SATA                 FALSE

التحقق من الترقيات

RP/0/RP1/CPU0:ios#show hw-module fpd

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  RLOAD REQ  1.04    1.04

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         RLOAD REQ  0.15    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 RLOAD REQ  1.30    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

إجراء دورة الطاقة لإكمال ترقية أخرى ل FPD

ملاحظة: إذا كان إصدار البرنامج الثابت ADM هو 1.14.2، فيجب عليك مزامنة جميع أنظمة الملفات على جميع الأجهزة الافتراضية/المضيفة قبل إستخدام البرنامج النصي لإعادة التحميل.

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.4 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.4.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$chvrf 0 ssh 192.0.0.1 chvrf 0 ssh 10.0.2.2 sync

ملاحظة: لا يوجد إخراج لهذه الأوامر.

لإعادة تحميل الهيكل:

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/reboot_system.sh

Initiating power-cycle of 0/RP0

Initiating power-cycle of 0/RP1

ملاحظة: إذا كان إصدار البرنامج الثابت ADM هو 1.14.3، فستحتاج البرامج الموزعة على الخادم (FPD) الموجودة على بروتوكول RP إلى إعادة تحميل.

أولا، إعادة تحميل RP (RP0) الاحتياطي:

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP0 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

بعد إستعادة التكرار، قم بإعادة تحميل RP (RP1) النشط (يقوم بتشغيل تجاوز الفشل):

sysadmin-vm:0_RP1# hw-module location 0/RP1 reload

Reload hardware module ? [no,yes] yes

التحقق من إصدارات FPD

RP/0/RP0/CPU0:ios#show hw-module fpd

Fri Oct 16 16:24:18.849 CEST

FPD Versions

=================

Location   Card type             HWver FPD device       ATR Status   Running Programd

-----------------------------------------------------------------------------------

0/5        A900-IMA8Z            0.0   IMFPGA               NEED UPGD 17.02   17.02

0/14       A900-IMA8CS1Z-M       0.0   IMFPGA               CURRENT    1.95    1.95

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP0      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   ADM                  CURRENT    1.06    1.06

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   IOFPGA               CURRENT    0.64    0.64

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   PRIMARY-BIOS         CURRENT    0.16    0.16

0/RP1      N560-RSP4-E           0.0   SATA                 CURRENT    2.10    2.10

0/FT0      A907-FAN-E            1.0   PSOC                 CURRENT    1.65    1.65

التحقق من إصدار ADM

[sysadmin-vm:0_RP0:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

[sysadmin-vm:0_RP1:~]$/opt/cisco/calvados/sbin/show_adm_version.sh

ADM 1266 Version info

Firmware Version : 1.14.3

Bootloader Version : 0.0.9

Config Version : 1.6

ترقية مواقع FPD الأخرى في مواقع أخرى (إن وجدت)

RP/0/RP0/CPU0:ios#upgrade hw-module location 0/5 FPD IMFPGA

Fri Oct 16 16:28:15.006 CEST

upgrade command issued (use "show hw-module fpd" to check upgrade status)