المحتويات

المقدمة

المكونات المستخدمة

RAID(الصفيف المتكرر للأقراص المستقلة)

أنواع RAID

عمليات التنفيذ المتوفرة

JBOD (مجموعة من الأقراص فقط)

فرق RAID مقابل JBOD

نظام حوسبة الشبكات العملاقة (ENCS)

Catalyst 8300 UCPe (معدات مباني العميل العالمية) 1N20

دليل تثبيت الأجهزة لبطاقة وحدة التحكم ENCS M-RAID

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها فيما يتعلق بوحدات التحكم RAID ووحدات التخزين

محركات الأقراص الثابتة (HDD)

بطاقة وحدة التحكم في RAID (قابلة للتطبيق فقط)

المقالات والوثائق ذات الصلة

المقدمة

يصف هذا المستند طرق JBOD و RAID لإدارة محركات أقراص ثابتة متعددة على أجهزة ENCS و C8300 UCPE 1N8.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى مكونات المكونات المادية التالية:

- ENCS5412

- ENCS5406

- Catalyst 8300 UCPe 1N20

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

RAID (الصفيف المتكرر للأقراص المستقلة)

وهو عبارة عن تقنية تستخدم في أنظمة الكمبيوتر لزيادة موثوقية البيانات أو تحسين الأداء أو كليهما من خلال الاستخدام المشترك لعدة محركات أقراص ثابتة (HDD) أو محركات أقراص مزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD). يسمح RAID بتخزين البيانات بطرق مختلفة، تسمى "مستويات RAID"، ولكل منها توازنه الخاص في الأداء ومعدل التكرار والسعة. تعمل هذه الميزات (وفقا للتكوين) على الحماية من فقدان البيانات من خلال مضاعفة البيانات عبر أقراص متعددة (في حالة فشل قرص واحد، يمكن إسترداد البيانات من قرص آخر) ومن خلال نشر البيانات عبر أقراص متعددة) وزيادة سرعة قراءة البيانات وكتابتها (الكتابة في آن واحد).

أنواع RAID

- RAID 0 (تقسيم البيانات إلى شرائط):

تقسيم البيانات بشكل متساو عبر قرصين أو أكثر دون تكرار. وهذا من شأنه أن يزيد الأداء ولكنه لا يوفر إمكانية تجاوز الأعطال؛ في حالة فشل قرص واحد، يتم فقد جميع البيانات الموجودة على الصفيف (نظرا لأن الأسلوب تقسيم البيانات يقوم بتقسيم البيانات إلى أجزاء/مقاطع/شرائط، ثم يقوم بكتابة المجموعة إلى كل قرص في الصفيف بالتناوب).

- RAID 1 (نسخ طبق الأصل):

تكرار البيانات عبر قرصين أو أكثر. يوفر ذلك قدرة فائقة على مواجهة الأعطال ولكنه يتطلب المزيد من مساحة القرص. تحسن الأداء في القراءة ولكن ليس في الكتابة.

- RAID 5 (تقسيم شرائط مع تماثل):

يتم توزيع معلومات البيانات والتماثل (التحقق من الأخطاء) عبر ثلاثة أقراص أو أكثر. فهي توفر التوازن الأمثل بين الأداء وسعة التخزين والقدرة الفائقة على مواجهة الأعطال. في حالة فشل قرص واحد، يمكن إعادة إنشاء البيانات من معلومات التماثل.

- RAID 6 (تقسيم شرائط بتماثل مزدوج):

مشابه ل RAID 5، لكن مع تماثل مزدوج، مما يسمح بتعطل قرصين دون فقدان البيانات. وهذا يوفر إمكانية تجاوز الأعطال بشكل أكبر بسعر محرك أقراص واحد إضافي بقيمة السعة.

- تقنية RAID 10 (أو 1+0):

يجمع بين النسخ المتطابق والتشذيب لتوفير كل من التكرار والأداء المحسن. فهو يتطلب أربعة أقراص على الأقل، كما يوفر إمكانية التغلب على الأعطال بدرجة كبيرة، فضلا عن سرعات قراءة/كتابة محسنة.

عمليات التنفيذ المتوفرة

- تقنية RAID للبرامج:

يستخدم وحدة المعالجة المركزية للنظام المضيف لإدارة صفيف RAID. وهو حل منخفض التكلفة ولكنه يمكن أن يؤثر على أداء النظام.

- تقنية RAID للأجهزة:

يستخدم بطاقة مخصصة لوحدة التحكم RAID لإدارة الصفيف، مما يؤدي إلى إلغاء تحميل العمل من وحدة المعالجة المركزية. عادة ما يوفر هذا الطراز أداء أفضل وميزات أكثر، ولكن بتكلفة أعلى.

JBOD (مجموعة من الأقراص فقط)

وهو عبارة عن تهيئة تخزين مباشرة حيث يتم إستخدام محركات أقراص ثابتة متعددة بشكل مستقل داخل حاوية واحدة أو نظام واحد. إن مصطلح "مجموعة من الأقراص" يعني حرفيا أنه لم يتم تكوين المحركات للعمل معا في أي نوع من أنواع الصفيفات. يظهر كل محرك أقراص كقرص منفصل داخل نظام التشغيل. وغالبا ما يتم إستخدامه لزيادة مساحة التخزين إلى الحد الأقصى دون القلق من التكرار أو تحسينات الأداء. في حالة فشل أحد محركات الأقراص في إعداد JBOD، يتم فقد البيانات الموجودة على محرك الأقراص المحدد فقط، مما لا يؤثر على محركات الأقراص الأخرى.

فرق RAID مقابل JBOD

- إدارة البيانات:

تتعامل Jbod مع كل قرص ككيان مستقل، بينما يقوم RAID بدمج الأقراص في مساحة تخزين موحدة بناء على مستوى RAID المحدد.

- التكرار ومواجهة الأعطال:

ويمكن أن يوفر RAID تكرار البيانات ومواجهة الأعطال (باستثناء RAID 0)، في حين لا يوفر Jbod أي تكرار كامن؛ في حالة فشل أحد الأقراص، يتم فقد البيانات الموجودة على هذا القرص.

- الأداء:

يمكن لتهيئات RAID، مثل RAID 0، تحسين الأداء بتوزيع البيانات عبر أقراص متعددة، في حين يقتصر أداء JBOD على إمكانيات الأقراص الفردية.

- كفاءة التخزين:

ويسمح بروتوكول JBOD باستخدام السعة الكاملة لكل قرص دون أية تكاليف إضافية للنسخ الاحتياطي (ما لم يتم تكوينه يدويا للنسخ الاحتياطي)، بينما تتطلب عمليات تهيئة RAID مثل RAID 1 و RAID 5 بعض سعة التخزين للنسخ الاحتياطي.

نظام حوسبة الشبكات العملاقة (ENCS)

تم تصميم هذه الأجهزة لدعم مجموعة كبيرة من الوظائف، بما في ذلك وظائف الشبكة الافتراضية (VNF)، مما يجعلها مناسبة لعمليات النشر في المكاتب الفرعية سيناريوهات الحوسبة المتطورة. إن تنفيذ RAID (الصفيف المتكرر للأقراص المستقلة) في أجهزة ENCS يحسن من موثوقية البيانات لديها وأدائها، مما ينسجم مع إحتياجات التطبيقات من فئة المؤسسات.

تستخدم أجهزة ENCS عادة وحدات تحكم RAID الخاصة بالأجهزة التي تتعامل مع معالجة RAID بشكل مستقل عن وحدة المعالجة المركزية (CPU) الرئيسية. يعمل هذا النهج على إلغاء تحميل عمليات RAID، مما يضمن توفر موارد الحوسبة للوظائف الأساسية للجهاز دون أن تكون متعطلة بواسطة مهام إدارة الأقراص. يجب تنفيذ تكوينات RAID و JBOD لأجهزة ENCS من خلال واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة بوحدة التحكم CIMC أو واجهة سطر الأوامر (CLI)، والتي تتيح للمسؤولين تكوين مستويات RAID وتحديد الأقراص لصفيف RAID/JBOD وإدارة الإعدادات الأخرى.

الشكل 1.ENCS5406 مراجعة الأجهزة بما في ذلك الفتحات المزودة بمحركات الأقراص الثابتة RAID/JBOD

Catalyst 8300 UCPe (معدات مباني العميل العالمية) 1N20

على الرغم من أن أجهزة ENCS تستخدم تقنية RAID للأجهزة، إلا أن تقنية 8300 UCPe تنفذ تقنية RAID الظاهرية من Intel القائمة على وحدة المعالجة المركزية (vROC).

شكل 2. مراجعة أجهزة Catalyst 8300-UCPE-1N20 بما في ذلك فتحات القدرة على محركات الأقراص الثابتة RAID/JBOD

دليل تثبيت الأجهزة لبطاقة وحدة التحكم ENCS M-RAID

1. قم بإيقاف تشغيل الجهاز.

2. قم بإزالة المسامير اللولبية التي تحافظ على وضع الغطاء العلوي في موضعه.

الشكل 3. العرض العلوي لهيكل ENCS5412

الشكل 4. المنظر الأيسر لهيكل ENCS5412

الشكل 5. العرض الأيمن لهيكل ENCS5412

بمجرد إزالة جميع المسامير اللولبية من الغطاء وجوانب الهيكل، قم برفع الغطاء العلوي لأعلى للكشف عن اللوحة الأم والمكونات الداخلية.

2. حدد المكان الذي يجب فيه تحديد موقع/تثبيت بطاقة وحدة التحكم RAID.

شكل 6. المنظر العلوي لللوحة الأم ENCS5412

3. قم بإزالة مسامير التحكم الأربعة المثبتة على اللوحة الأم.

4. محاذاة بطاقة وحدة التحكم RAID مع مسامير PCIe الخاصة بجهة الاتصال وفتحات المسامير.

5. ضع كمية صغيرة من الضغط لتثبيت بطاقة وحدة التحكم.

شكل 7. طريقة عرض التثبيت النهائي لبطاقة وحدة التحكم MRAID

6. إرتداد براغي الإمساك.

7. ضع الغطاء العلوي خلف الهيكل.

8. يظهر الهيكل العلوي والجانبي على الشاشة مرة أخرى.

9. تشغيل الجهاز.

أستكشاف الأخطاء وإصلاحها فيما يتعلق بوحدات التحكم RAID ووحدات التخزين

محركات الأقراص الثابتة (HDD)

بالنسبة لأي مشكلات متعلقة بمحرك الأقراص الثابتة، يرجى تنفيذ الإجراءات بالترتيب والتوقف حتى يتم تعيين محركات الأقراص بشكل صحيح:

1. تأكد من أن كلا محركي الأقراص الثابتة يحتوي على ضوء أخضر وامض على مصابيح LED الخاصة بمحركات الأقراص الثابتة.

2. راجع أن CIMC يكتشف محركات الأقراص على أنها مدرجة":

ENCS5412 # scope chassis

ENCS5412 /chassis # show hdd detail

Name HDD1_PRS:

Status : inserted

Name HDD2_PRS:

Status : inserted

3. قم بإعادة بيع محرك الأقراص الصلبة إذا كان قادرا على معالجة الأشعة تحت الحمراء.

4. إعادة تحميل CIMC (لا تخلط بين دورة طاقة/إعادة تحميل نظام التشغيل المضيف):

ENCS5412 # scope cimc

ENCS5412 /cimc # reboot

5. إذا إستمرت المشكلة، يرجى الاتصال ب TAC.

بطاقة وحدة التحكم في RAID (قابلة للتطبيق فقط)

خطأ في ذاكرة التخزين المؤقت من المستوى الثاني/المستوى الثالث على وحدة التحكم RAID.

1. تأكد من التدفق الصحيح للهواء على فتحات الإدخال والعوادم الموجودة على الهيكل، لأن هذه البطاقات يمكن أن تصبح أكثر سخونة.

2. إعادة تحميل CIMC (لا تخلط بين دورة طاقة/إعادة تحميل نظام التشغيل المضيف):

ENCS5412 # scope cimc

ENCS5412 /cimc # reboot

3. إجراء إعادة ضبط المصنع ل CIMC

ENCS5412 # scope cimc

ENCS5412 /cimc # factory-default

4. قم باستعادة BIOS

ENCS5412 # scope bios

ENCS5412 /bios # recover

5. قم بإعادة بيع بطاقة وحدة التحكم.

6. تجميع ملف دعم فني من CIMC والاتصال ب TAC؛ عند فتح الحالة، يرجى إرفاق حزمة show-tech التي تم إنشاؤها بمرفقات الحالة:

ENCS5412 # scope cimc

ENCS5412 /cimc # scope tech-support

المقالات والوثائق ذات الصلة

وحدات تحكم RAID وكبلات مطلوبة

ورقة بيانات Catalyst 8300 Series Edge uCPE

دليل تثبيت أجهزة Catalyst 8300 Series Edge uCPE

دليل تثبيت أجهزة نظام حوسبة الشبكات العملاقة 5400