المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تثبيت برنامج البنية الأساسية للمحاكاة الافتراضية (NFVI) باستخدام محرك أقراص USB على الأجهزة المدعومة.

المتطلبات الأساسية

تدعم هذه الأنظمة الأساسية تثبيت NFV فقط باستخدام محرك أقراص USB:

- ENCS5104

- Catalyst 8200 uCPE

- Catalyst 8300 uCPE

- UCS M6

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- النظام الأساسي C8200-UCPE-1N8

- Cisco_NFVIS-4.16.1-FC2.iso

- ذاكرة USB سعة 32 جيجابايت

- محرك أقراص USB، ويفضل أن يكون الإصدار v2.0 سعة 16/32 جيجابايت

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

1. تنسيق USB في FAT32 (جدول توزيع الملفات 32).

2. قم بتوصيل محرك أقراص فلاش بالكمبيوتر، افتح مستكشف الملفات (الاختصار: Windows + E).

3. انقر بزر الماوس الأيمن فوق محرك الأقراص الذي تريد تنسيقه وحدد التنسيق. يتم فتح نافذة جديدة داخل حقل "نظام الملفات"، حدد FAT32.

4. انقر فوق بدء العملية وتأكيدها. وبمجرد اكتمال هذه العملية، يتم تنسيق محرك أقراص فلاش في FAT32.

قم بتنزيل روفوس لتحويل ذاكرتك إلى ذاكرة USB قابلة لتمهيد التشغيل: روفوس

RUFUS هو أداة لتنسيق محركات أقراص USB وتحويلها إلى وسائط قابلة لتمهيد التشغيل. تتمثل وظيفته الرئيسية في أخذ ملف صورة، مثل ملف .ISO، وكتابته بشكل صحيح إلى محرك أقراص USB حتى يمكن إستخدامه كوسيط تثبيت نظام التشغيل أو الاسترداد.

5. تنزيل الصورة المقابلة في Cisco NFVIs.

6. افتح برنامج Rufus، واختر USB المدرج.

بعد ذلك، انقر فوق خيار تحديد ، يؤدي ذلك إلى فتح وحدة التخزين المحلية لديك. حدد الصورة التي ترغب في تثبيتها:

حدد مخطط القسم ك GPT (جدول تقسيم UID) وانقر فوق بدء. مباشرة بعد ذلك، يبدأ روفوس في كتابة الصورة على USB. يمكنك أن ترى شريط تقدم أخضر في الأسفل يشير إلى حالة الإكمال. من المحتمل أنه قبل بدء العملية، ستشاهد عدة نوافذ تطرح أسئلة نعم/لا. ستجيب بنعم على كل منهم.

هنا أنت تجد مثال من كيف أن يجد ال USB ميناء في كل منصة.

المحول C8200 uCPE:

الطراز ENCS5104:

الطراز C8300 uCPE:

بمجرد توصيل الذاكرة، تقوم بالمتابعة لتشغيل دورة الجهاز. اتصال وحدة التحكم أمر حتمي. من المهم جدا إدخال قائمة تحديد التمهيد وتحديد محرك أقراص USB كجهاز تحميل. ولكي يحدث ذلك، يجب الضغط على مفتاح F6 بمجرد ملاحظة هذه المطالبة:

Press

or

to enter setup,

Boot Menu,

Network Boot

في حالة تكوين كلمة مرور BIOS كما يلي:

nfvis# hostaction change-bios-password newpassword

يرجى تقديمه، وإلا فإن النظام لا يطلب منك كلمة مرور.

أختر الخيار المتعلق باسم العلامة التجارية USB.

انتظرت دقيقتين حتى يظهر المثبت GRUB، ال install cisco nfv بنية برمجية يمكن تحديد وتنفيذ تلقائيا بعد بضعة ثوان.

بعد ذلك، تبدأ عملية التثبيت، ولا حاجة إلى مزيد من الإجراءات.

ملاحظة: قد تستغرق عملية التثبيت من 15 إلى 30 دقيقة. وبمجرد انتهائها، ترى موجه أمر المضيف يظهر، وتبدأ الجلسة ببيانات الاعتماد الافتراضية.

nfvis login: console (automatin)

Cisco Network Function Virtualization Infrastructure Software (NFVIS)

NFVIS Version: 4.16.1-FC2

Copyright (c) 2015-2025 by Cisco Systems, Inc.

Cisco, Cisco Systems, and Cisco Systems logo are registered trademarks of Cisco

Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and certain other countries.

login: admin

Warning: Permanently added 'localhost' (ED25519) to the list of known hosts.

admin@localhost's password:

عند هذه النقطة، هناك خياران متاحان: قم بتعيين كلمة المرور الشخصية (مستحسن) أو العمل بكلمة المرور الافتراضية (Admin123). على سبيل المثال، تقوم بضبط كلمة مرور جديدة:

Setting admin password will disable zero touch deployment behaviors.

Do you wish to proceed? [y or n]y

Please provide a password which satisfies the following criteria:

1. At least one lowercase character

2. At least one uppercase character

3. At least one number

4. At least one special character from # _ - * ?

5. Length should be between 7 and 128 characters

Please reset the password :

Please reenter the password :

Resetting admin password

New admin password is set

string argument without an encoding

وهذا كل ما في الأمر، فقد قمت بتثبيت المضيف بشكل صحيح.

nfvis# show version

Cisco NFV Infrastructure Software

Version 4.16.1-FC2

Build date Thursday, December 12, 2024 [19:48:58 UTC]

Last Reboot Tuesday, June 03 [21:10]