المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الخلفية

تكوين توزيع الإصدار CSR1000V

القالب: مستوى البيانات كبير

خطوات الملخص

التحقق من الصحة

القالب: مستوى البيانات العادي

خطوات الملخص

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية زيادة ذاكرة مدير الذاكرة الخارجي (EXMEM) لمعالج التدفق الكمي لمستوى البيانات (DP) على موجه خدمات السحابة 1000V (CSR1000V) من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الموجهات CSR1000V.

- برنامج Cisco IOS®-XE.

- برنامج ESXi vCenter.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- الموجه CSR1000V الذي تم نشره في VMware ESXi، الإصدار 6.7.0

- Cisco IOS®-XE، الإصدار 16.12.6

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الخلفية

من المهم فهم كيفية بناء Cisco IOS®-XE. مع برنامج Cisco IOS®-XE، انتقلت Cisco إلى نواة Linux وتم تقسيم جميع الأنظمة الفرعية إلى عمليات. تعمل الآن جميع الأنظمة الفرعية التي كانت داخل نظام التشغيل Cisco IOS® من قبل كعمليات برمجية داخل نظام التشغيل (OS) لنظام التشغيل Linux. يعمل برنامج Cisco IOS® نفسه كبرنامج تشغيل خلفي (Cisco IOS) داخل نظام التشغيل Linux. لا يحتفظ برنامج Cisco IOS®-XE بنفس المظهر والمظهر الخاصين ببرنامج Cisco IOS® التقليدي فحسب، بل يحتفظ أيضا بتشغيله ودعمه وإدارته.

يتم تخصيص الذاكرة المعينة إلى الجهاز الظاهري (VM) للجهاز الخفي Cisco IOS® (Cisco IOSD) وإلى ذاكرة مستوى البيانات.

وبشكل افتراضي، تبلغ سعة تخصيص الذاكرة على برنامج Cisco IOS 2.5 جيجابايت وبالنسبة لمستوى البيانات 1.5 جيجابايت، ويتم التحكم في مقدار الذاكرة المتوفر لبرنامج Cisco IOS بواسطة تراخيص ميزة الذاكرة الإضافية وتراخيص ميزات معينة (ترخيص ميزة النطاق الترددي العريض) ولا تتغير عند تخصيص مزيد من الذاكرة لبرنامج VM.

في ذاكرة مستوى البيانات، يكون حجم الذاكرة على CSR1000V بشكل افتراضي هو 256 ميجابايت (268435456 بايت)، وهو ما يمكن أن يكون مقدارا صغيرا جدا لتكوينات ميزات معينة، مثل سياسات جودة الخدمة وجلسات عمل NAT واقترانات أمان IPSec وما إلى ذلك، وعندما يتم ملاحظة معدل إستخدام مرتفع للمخزون -

CSR_ESXi#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 268435456

InUse: 263066746

Free: 5368710

Lowest free water mark: 206885888

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

Jul 5 08:016:32.486: %QFPOOR-2-LOWRSRC_PERCENT_CRIT: R0/0: cpp_ha: QFP 0 DRAM(EXMEM) at 99 percent, exceeds critical level 95

EXMEM هو الذاكرة الديناميكية التي تسمح بمعالجة الحزمة الفعلية، المستخدمة لميزات مقياس وإدارة الذاكرة الثابتة والحركية المستخدمة من قبل معالج حزم Cisco (CPP).

ملاحظة: ارجع إلى تخصيص الذاكرة CSR 1000V من Cisco للحصول على معلومات إضافية تفصيلية عن ذاكرة Cisco IOS D.

تكوين توزيع الإصدار CSR1000V

يوضح هذا القسم كيفية تكوين قوالب مستوى البيانات لزيادة حجم QFP.

خيارات القالب المتوفرة هي -

control-plane-extra-heavy

تحكم-مستوى-ثقيل

بيانات-مستوى-ثقيل

بيانات-مستوى-عادي

الخدمة-الطائرة-الثقيلة

متوسط مستوى الخدمة

ملاحظة: لا يغطي هذا المستند قوالب مستوى التحكم وقوالب مستوى الخدمة، للحصول على مزيد من التفاصيل حول هذه القوالب، يرجى الرجوع إلى - دليل تكوين برنامج Cisco CSR 1000v و Cisco ISRv Software

القالب: مستوى البيانات كبير

يعرض الجدول التالي تخصيص ذاكرة QFP EXMEM لقالب مستوى البيانات الثقيل.

ذاكرة الجهاز الظاهري

حجم QFP

4 جيجابايت

256 ميجابايت (القيمة الافتراضية)

8 جيجابايت

512 ميجابايت

16 جيجابايت

1024 ميجابايت

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#platform resource data-plane-heavy

Please reboot to activate this template

Router(config)#end

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

CSR_ESXi#reload

خطوات الملخص

1. تمكين

2. تكوين الوحدة الطرفية

3. مستوى كبير من بيانات مورد النظام الأساسي

4. نهاية

5. ذاكرة الكتابة

6. إعادة تحميل

التحقق من الصحة

1. 8 جيجابايت مخصصة للالجهاز الظاهري .

cisco CSR1000V (VXE) processor (revision VXE) with 2295972K/3075K bytes of memory.

Processor board ID 949XJJNMSHM

3 Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

8105924K bytes of physical memory.

7774207K bytes of virtual hard disk at bootflash:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

2. لم يتم ملاحظة تغييرات من حيث الذاكرة المخصصة ل Cisco IOS و Data Plane بعد تغيير القالب.

Router#show platform software vmemory info

Memory Upgrade Limits:

Total System Memory:            7915 MB

Memory From Upgrade Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory From Feature Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory Available For Upgrade:

Available System Memory:        3819 MB

Available Upgrade Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Available Feature Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Current Memory Allocation:

Cisco IOSD:   2560 MB (default) + 0 MB upgrade

Data Plane:     1536 MB (default) + 0 MB upgrade

3. إجمالي سعة QFP المتوفرة الآن هو 512 ميجابايت.

Router#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 536870912

InUse: 61156352

Free: 475714560

Lowest free water mark: 475321344

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

Router#show platform software cpu alloc

CPU alloc information:

Control plane cpu alloc: 0

Data plane cpu alloc: 1-7

Service plane cpu alloc: 0

Template used: CLI-data_plane_heavy

القالب: مستوى البيانات العادي

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#platform resource data-plane-normal

Please reboot to activate this template

Router(config)#end

Router#write memory

Building configuration...

[OK]

CSR_ESXi#reload

خطوات الملخص

1. تمكين

2. تكوين الوحدة الطرفية

3. مستوى عادي لبيانات مورد النظام الأساسي

4. نهاية

5. ذاكرة الكتابة

6. إعادة تحميل

مستوى البيانات عادي، يستخدم 256 ميجابايت في ذاكرة QFP EXMEM بغض النظر عن مقدار ذاكرة VM المعينة.

cisco CSR1000V (VXE) processor (revision VXE) with 2295972K/3075K bytes of memory.

Processor board ID 949XJJNMSHM

3 Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

16363460K bytes of physical memory.

7774207K bytes of virtual hard disk at bootflash:.

0K bytes of WebUI ODM Files at webui:.

Router#show platform software vmemory info

Memory Upgrade Limits:

Total System Memory:            15979 MB

Memory From Upgrade Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory From Feature Licenses:   N/A(Smart License Enabled)

Memory Available For Upgrade:

Available System Memory:        11883 MB

Available Upgrade Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Available Feature Licensed Memory:      N/A(Smart License Enabled)

Current Memory Allocation:

Cisco IOSD:   2560 MB (default) + 0 MB upgrade

Data Plane:     1536 MB (default) + 0 MB upgrade

Router#show platform hardware qfp active infrastructure exmem statistics

QFP exmem statistics

Type: Name: DRAM, QFP: 0

Total: 268435456

InUse: 61156352

Free: 207279104

Lowest free water mark: 206885888

Type: Name: IRAM, QFP: 0

Total: 2097152

InUse: 218112

Free: 1879040

Lowest free water mark: 1879040

Type: Name: SRAM, QFP: 0

Total: 0

InUse: 0

Free: 0

Lowest free water mark: 0

ملاحظة: يعتمد تخصيص ذاكرة QFP EXMEM فقط على مقدار الذاكرة المعينة إلى الجهاز الافتراضي (VM) وقالب مستوى البيانات المطبق. لا يعتمد على تراخيص الوظائف الإضافية للذاكرة المثبتة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هناك حاليا ما من معلومات محددة يتوفر على كيفية أستكشاف أخطاء هذا التكوين وإصلاحها.