المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

عملية الاسترداد

التحقق من الصحة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة العملية أن يسترد Cellular Gateway CG522 عندما، عند التمهيد، التصق هو في نافذة مطالبة HighTower.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية بالمواضيع التالية:

- نقل الملفات إلى عبارة الجوال (CG) CG522

- أساسيات الشبكة الخلوية 5G

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- عبارة الجوال CG522 مع Cisco IOS® XE 17.6.6

- الموجه الصناعي IR1100 من Cisco مع Cisco IOS® XE 17.9.4

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

عند حدوث أخطاء في عملية ترقية البرامج أو انقطاع التيار أثناء العمليات الهامة على Cisco Cellular Gateway CG522، يتم في بعض الأحيان تمهيد الجهاز في موجه باسم HighTower> بدلا من موجه الأمر CellularGateway# القياسي. في هذه الحالة، ال CG522 لا يقبل الأمر معتاد أن يتحرى الأداة وهو التصق في هذا رسالة حث حتى بعد جزمة صلب مع ما يبدو لا مخرج. فيما يلي العملية الخاصة باسترداد الوصول إلى الجهاز عند مشاهدة هذه المطالبة.

Hightower>

عملية الاسترداد

هذه هي الخطوات لاستعادة CG بمجرد أن تعلق في موجه HighTower:

الخطوة 1: قم بتوصيل كبل إيثرنت بمنفذ GigabitEthernet الخاص ب CG والنهاية الأخرى بمنفذ Router أو Switch Ethernet.

الخطوة 2: في موجه CG HighTower، أدخل الأوامر التالية:

Hightower> setenv ipaddr 192.168.1.1

Hightower> setenv netmask 255.255.0.0

Hightower> setenv gatewayip 192.168.1.1

Hightower> setenv serverip 192.168.1.100

Hightower> saveenv

الخطوة 3: انسخ ملف part.bin المتوفر من قبل TAC إلى الموجه أو مفتاح bootflash. في هذا المثال، يتم إستخدام وحدة ذاكرة USB:

Router# copy usb0:part.bin bootflash:

ملاحظة: أنت تحتاج أن يحصل مساعدة من TAC أن يحصل الجزء.bin مبرد.

الخطوة 4: على الموجه أو المحول، قم بتكوين واجهة الطبقة 3 وتعيينها كخادم TFTP. أشر ذلك إلى ملف part.bin:

Router#show ip interface brief

GigabitEthernet0/0/0 unassigned YES NVRAM up up

GigabitEthernet0/0/1 10.xxx.xxx.xxx YES NVRAM up up

GigabitEthernet0/0/2 unassigned YES NVRAM up up

GigabitEthernet0 unassigned YES NVRAM up up

Router#configure terminal

Router(config)#interface GigabitEthernet0/0/0

Router(config-if)#ip address 192.168.1.100 255.255.0.0

Router(config-if)#no shutdown

Router#write

Router#dir bootflash: | i part

34 -rw- 83644412 Mar 8 2025 11:33:16 +00:00 part.bin

Router#configure terminal

Router(config)#tftp-server bootflash:part.bin

Router(config)#exit

Router#write

الخطوة 5: تحقق من الاتصال من CG إلى الموجه/المحول:

Hightower>ping 192.168.1.100

Using bcm47622_eth-0 device

host 192.168.1.100 is alive

الخطوة 6: انسخ الملف من الموجه/المحول إلى CG:

Hightower> tftp 0x6000000 part.bin

Using mvpp2-0 device

TFTP from server 192.168.1.100; our IP address is 192.168.1.1

Filename 'part.bin'.

Load address: 0x6000000

<..... Truncated .........>

done

Bytes transferred = 83644412 (4fc4ffc hex)

الخطوة 7: جزمة مع الصورة الجديدة:

Hightower>bootimg 0x6000000

SF: Detected s25fl256s_64k with page size 256 Bytes, erase size 64 KiB, total 32 MiB

Loading verifier image from offset 0x3873c0

Secure Boot code verifier loaded

<..... Truncated .........>

التحقق من الصحة

عندما يتم تمهيد الجهاز وتظهر المطالبة CellularGateway، فأنت تعلم أن الجهاز قد تم إسترداده:

Username: admin

Password: -> Enter the serial number of the CG

CellularGateway#

كخطوة تحقق إضافية، تأكد من أن CG تعرض الإصدار:

CellularGateway# show version

Active image

Product name = Cisco Cellular Gateway

Build version = 17.09.03.0.0.1675948500..Bengaluru

Software version = 1.0.0

Build date = 2023-02-09_05.15

Build path = /san1/BUILD/workspace/Nightly_c179_throttle-eio/base/build_eio

Built by = aut

Firmware info

Uboot version = 2018.03-7.1.0-cwan-0.0.16

Uboot date = 10/06/2020

عند هذه النقطة، يوصى بتحميل إصدار Cisco IOS® المطلوب وتكوين البوابة الخلوية حسب الحاجة.

معلومات ذات صلة

تكوين دليل نشر العبارة الخلوية يوم-صفر 522-E

أستكشاف المشكلات الشائعة وحلها في الوحدات النمطية CG522-E و P-5GS6-GL