المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الشاشة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

القرار

المقدمة

يوضح هذا المستند الحفاظ على تدوير السجل لمراقبة مشاكل مساحة Cisco CG522-E إذا كان يتم تشغيله على الإصدار Cisco IOS® 17.9.5 أو أقل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية بالمواضيع التالية:

- أساسيات الشبكة الخلوية 5G

- عبارة الهاتف الخلوي 522-E من Cisco

- IOS XE و Cisco IOS CG

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- عبارة Cisco Cellular 522-E مع Cisco IOS

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يمكن أن تواجه Cisco CG522-E التي تعمل على الإصدارات الموجودة أسفل Cisco IOS 17.9.5 مشاكل في المساحة تعيق أداء الجهاز. تتضمن الإصدارات اللاحقة بعد 17.12.3 ES ميزة تدوير الملفات، وبالتالي إزالة حذف الملفات يدويا في الإصدارات اللاحقة لمسح المساحة.

الشاشة

مثال على السجل:

CRITICAL: File system [/var] is critically low in space. Available space [0]. Please delete some files, otherwise the device sometimes does not function correctly.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

هذه هي الخطوات لاستعادة المربع حتى يتم ترقيته إلى الإصدارات الأحدث مثل 17.9.5a ClickES أو 17.12.3 ES في حالة مواجهة مشاكل تتعلق بالمساحة:

الخطوة 1: تسجيل الدخول إلى CG، مراقبة إستخدام /var/log space بشكل استباقي وإزالة ملفات السجل المخالفة مثل confd.log إذا رأيت أي أخطاء مثل:

هام: نظام الملفات [/var] منخفض للغاية في المساحة. المساحة المتوفرة [0]. الرجاء حذف بعض الملفات، وإلا فإن الجهاز لا يعمل في بعض الأحيان بشكل صحيح.

الخطوة 2: طلب الوصول إلى shell

طبقة طلب R1# للنظام

يمكن أن يعرض النشاط ضمن هذه القشرة النظام للخطر.

"هل تريد بالتأكيد المتابعة؟ [y/n]y

التحدي: XXXXX

ملاحظة: يلزم نسخ التحدي ومشاركته مع TAC لتوفير إستجابة.

الخطوة 3: إدخال موجه الأمر shell والتحقق من حجم الملف

R1:/# قرص مضغوط /var/log/confd

R1:/var/log/confd#

R1:/var/log/confd# du -sh *

300.4M Audit.log

328.0K confd.log

4.0K confderr.log.1

confderr.log.idx 4.0K

4.0K confderr.log.siz

340.0 كيلو سجل

<..... مقتطفات .........

R1:/var/log/confd# cd ..

R1:/var/log# قرص مضغوط

R1:/admin# pwd

/admin

R1:/admin# قرص مضغوط /

R1:/# du -sh *

4.0 ك Active_Boot_Part

4.0 ك AP_PLATFORM_DESCR

نقطة الوصول AP_PLATFORM_NAME بسرعة 4.0 كيلو

R1:/# قرص مضغوط /var/log

R1:/var/log# du -hs ./* | فرز -N

0 ./boot.log

0 ./سجل البيانات الأخير

0 ./ntpd.log

0 ./تحذيرات

0 ./WTMP

1.2 م ./xcheck.log

1.5 م ./cwan.log.backup

<..... مقتطفات .........

تحذير: الرجاء الاتصال ب Cisco TAC عبر طلب خدمة قبل إجراء حذف الملفات عبر وصول Devshell.

الخطوة 4: إزالة الملفات الإشكالية

عادة، يمكن أن يزيد Audit.log >1G أو netconf.log من 500 م تقريبا. حيث أن CG لها مساحة إجمالية تبلغ 1. 7 جيجا، فإن إزالة هذه الملفات ستمنع الجهاز من أن يكون غير متجاوب

R1:/var/log/confd# rm netconf.log

R1:/var/log/confd# rm audit.log

الخطوة 5: الخروج من الهيكل:

R1:/# خروج

يتم الآن إنهاء جلسة تصحيح الأخطاء...

#########################

R1#

القرار

يحتوي الإصدار 12.3 ES أو 17.9.5a ClickES على تدوير الملفات وبالتالي لن تكون هناك حاجة لإزالة الملفات يدويا. إذا كنت تقوم بتشغيل إصدارات أقل من Cisco IOS 17.9.5، فعليك مراقبة السجلات وإجراء الاسترداد من خلال حذف الملفات يدويا.