المقدمة

يصف هذا المستند نصيحة Cisco حول دعم Azure MANA الذي يؤثر على أداء Catalyst 8000V، مع إرشادات الترقية والتخلص

نظرة عامة

تم إصدار هذا الاستشاري من قبل Cisco في مارس 2026 للموجه الظاهري لبرنامج Cisco Catalyst 8000V Edge Software الذي يعمل في Microsoft Azure. وهو يأتي إستجابة لدعم مهايئ شبكة Microsoft Azure (MANA) للإعلان عن وحدات الاحتفاظ بالمخزون (SKU) الحالية التي تؤثر على الإصدار 5 وعائلات أجهزة الكمبيوتر الافتراضية (VM) الأقدم. ومن المتوقع أن يبدأ هذا النشر في نيسان/أبريل 2026.

الخلفية

يؤثر تغيير البنية الأساسية ل Azure هذا على الأجهزة الافتراضية Catalyst 8000V التي تعمل حاليا أو مع أي عمليات نشر جديدة في Azure. تستمر جميع الأجهزة الافتراضية (VM) التي تعمل بجهد Catalyst 8000V (بما في ذلك الأجهزة الظاهرية لشبكة Azure - NVA) عند نشرها على جهاز مضيف باستخدام MANA في العمل بشكل وظيفي ولكن يمكن أن ينتج عنها إنتاجية أقل. بالنسبة للأجهزة الافتراضية التي تعمل حاليا، يمكن ملاحظة التغيير عند إعادة نشر الأجهزة الافتراضية من خلال "إيقاف التوزيع وبدء التشغيل" أو من قبل Microsoft أثناء الصيانة. ينطبق هذا على الأجهزة الافتراضية التي تم إنشاؤها عبر التشغيل التلقائي ل Cloud OnRamp في برنامج Cisco SD-WAN Manager أو الأجهزة الافتراضية التي تم إنشاؤها ذاتيا باستخدام قوائم سوق Azure.

التأثير

يمكن أن تشهد جميع الأجهزة المضيفة التي تم تمكين شبكة MANA بها لمنتجات Catalyst 8000V إنتاجية أقل محتملة. لتحقيق أفضل أداء، قم بالترقية إلى أحد إصدارات Cisco IOS XE:

- 17.15.6 (18 سبتمبر/أيلول 2026*)

- 17.18.3 (15 أبريل 2026*)

- 26.1.2 (15 يونيو 2026*)

ملاحظة: التواريخ الخاضعة للتغيير.

الإجراءات الموصى بها

يلزم إتخاذ إجراء فوري. في الفترة المؤقتة التي تسبق ترقية إصدارات Cisco IOS XE، لتجنب نشر الأجهزة الافتراضية (VM) بقدرة 8000V على الأجهزة المضيفة التي تم تمكين MANA منها، نوصي باستخدام آلية الاختيار المؤقتة (حتى 30 سبتمبر 2026) عبر العلامات كما هو موضح في وثائق دعم الأجهزة الظاهرية للشبكة (NVA) عبر MANA.

المراجع

- الإعلان عن دعم مهايئ شبكة Microsoft Azure (MANA) لوحدات الاحتفاظ بالمخزون (SKU) الحالية للأجهزة الافتراضية، بتاريخ 6 فبراير/شباط 2026.

- دعم MANA للأجهزة الظاهرية للشبكة (NVAs) في وثائق Azure.

- دعم MANA لأحجام الأجهزة الافتراضية الموجودة في وثائق Azure.

- ورقة بيانات برامج Cisco Catalyst 8000V Edge.

- مصفوفة التوافق ل Cisco Catalyst 8000V في سحب IAAs العامة والسيادية - أنواع المثيل المدعومة ل Microsoft Azure في دليل تكوين Catalyst 8000V.

- نشر برامج Cisco Catalyst 8000V Edge على Microsoft Azure في دليل تكوين Catalyst 8000V.

- فصل تكامل Microsoft Azure Virtual WAN للأتمتة السحابية OnRamp في دليل تكوين مدير SD-WAN من Cisco.

- قائمة برامج Cisco Catalyst 8000V Edge (PAYG) في سوق Azure.

- برنامج Cisco Catalyst 8000V Edge (BYOL) سرد في سوق Azure.

- برنامج Cisco Catalyst 8000V Edge - إدراج نشر الحلول في موقع تسوق Azure.

- Cisco SD-WAN لإدراج شبكة WAN الظاهرية Azure في سوق Azure.