المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند التكوين المسبق المطلوب لتمكين وظائف NetFlow المرنة على موجه ASR903.

ملاحظة: انقر هنا لفهم المزيد حول العمل بنظام NetFlow المرن.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بتكوين ميزة NetFlow المرنة.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يتم دعم تقنية Flexible NetFlow على النظام الأساسي ASR903 بدءا من إصدار XE3.18.0 SP. مهما، أنت تتلقى هذا خطأ عندما يحاول أنت أن يشكل السمة:

Router_ASR903(config)#int BDI10

Router_ASR903(config-if)#ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

% Flow Monitor: Failed to add monitor to interface: Unsupported template

Router_ASR903(config-if)#int GigabitEthernet0/1/0

Router_ASR903(config-if)#ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

% Flow Monitor: Failed to add monitor to interface: Unsupported template

Router_ASR903#

التكوين

تحتاج إلى تمكين ترخيص MetroAggrservices على الموجه ASR903. هذا هو التكوين:

Router_ASR903#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router_ASR903(config)#license boot level metroaggrservices

Router_ASR903(config)#end

Router_ASR903#write

Building configuration...

[OK]

Router_ASR903#

يلزم إعادة تحميل الجهاز لكي يسري مفعول مستوى الترخيص الجديد. بمجرد إعادة تحميل الجهاز، يمكن التحقق من مستوى الترخيص من إخراج show version.

برنامج Cisco IOS XE، الإصدار 03.18.00.SP.156-2.SP-ext

برنامج Cisco IOS، برنامج ASR900 (PPC_LINUX_IOSD-universalk9_NPE-M)، الإصدار 15.6(2)SP، برنامج الإصدار (FC2)

الدعم التقني: http://www.cisco.com/techsupport

حقوق النشر (c) 1986-2016 بواسطة Cisco Systems، Inc.

تم تحويل WED 27-JUL-16 08:13 بواسطة MCPRE

برنامج Cisco IOS-XE، حقوق النشر (c) 2005-2016 بواسطة Cisco Systems، Inc.

جميع الحقوق محفوظة. بعض مكونات برنامج Cisco IOS-XE هي

مرخص له بموجب الرخصة العامة (GPL) GNU، الإصدار 2. 0. يعرض الأمر

رمز البرنامج المرخص بموجب GPL الإصدار 2.0 هو برنامج مجاني يأتي

بدون أي ضمان على الإطلاق. يمكنك إعادة توزيع و/أو تعديل

رمز GPL بموجب شروط GPL الإصدار 2. 0. لمزيد من التفاصيل، راجع

الوثائق أو ملف "إشعار الترخيص" المرفق ببرنامج IOS-XE،

أو عنوان URL الذي يمكن تطبيقه والمزود على النشرة المرفقة مع برنامج IOS-XE

البرامج.

ROM: IOS-XE ROMMON

وقت التشغيل من Router_ASR903 هو 18 ساعة و 16 دقيقة

وقت العمل لمعالج التحكم هذا هو 18 ساعة و 18 دقيقة

تم إرجاع النظام إلى ذاكرة القراءة فقط (ROM) من خلال إعادة التحميل في 08:02:20 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC) يوم 12 أغسطس 2016

تمت إعادة تشغيل النظام في تمام الساعة 14:15:01 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC Sun) في 14 أغسطس 2016

ملف صورة النظام هو "bootflash:Image/packages.conf"

سبب آخر إعادة تحميل: PowerOn

يحتوي هذا المنتج على ميزات تشفير وهو خاضع ل Unified

قوانين الدول والبلدان المحلية التي تنظم الاستيراد والتصدير والنقل

الاستخدام. لا يتضمن تسليم منتجات تشفير Cisco

سلطة طرف ثالث لاستيراد التشفير أو تصديره أو توزيعه أو إستخدامه.

ويكون المستوردون والمصدرون والموزعون والمستعملون مسؤولين عن

التوافق مع القوانين المحلية وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية. باستخدام هذا المنتج أنت

الموافقة على الالتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها. إذا كنت غير قادر

للالتزام بالقوانين الأمريكية والمحلية، أعد هذا المنتج فورا.

يمكن العثور على ملخص للقوانين الأمريكية التي تحكم منتجات تشفير Cisco على:

http://www.cisco.com/wwl/export/crypto/tool/stqrg.html

إذا كنت بحاجة إلى مزيد من المساعدة، فاتصل وإرسال بريد إلكتروني إلى موقع export@cisco.com.

License Level: metroaggrservices

License Type: Permanent

Next reload license Level: metroaggrservices

معالج Cisco ASR-903 (RSP2) (مراجعة RSP2) مع 912985K/6147K بايت من الذاكرة.

معرف لوحة المعالج FOX1929P433

8 واجهات Gigabit Ethernet

واجهة إيثرنت 10 جيجابت

32768K بايت من ذاكرة التكوين غير المتطايرة.

3670016 كيلو بايت من الذاكرة الفعلية.

1328927K بايت من فلاش SD في bootflash:

سجل التكوين هو 0x2102

بمجرد سريان ترخيص MetroGrservices على الموجه، قم بتكوين هذا القالب:

Router_ASR903#config t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

Router_ASR903(config)#sdm prefer video

Router_ASR903#end

Router_ASR903#write

Building configuration...

[OK]

Router_ASR903#

بعد تكوين قالب إدارة قاعدة بيانات المحول (SDM) كما هو مذكور، ستتمكن من تكوين ميزة NetFlow المرنة وتشغيلها.

وهذه هي عينة من عمليات التهيئة لميزة NetFlow المرنة :

Router_ASR903

!

flow record TEST_IPV4_RECORD

match ipv4 source address

match ipv4 destination address

match ipv4 protocol

match transport source-port

match transport destination-port

collect counter packets

collect counter bytes

!

!

flow exporter TEST_EXPORTER

destination 192.168.100.1

source Loopback1

transport udp 9999

!

!

flow monitor TEST_IPV4_MONITOR

exporter TEST_EXPORTER

cache timeout inactive 20

cache timeout active 180

record TEST_IPV4_RECORD

!

interface GigabitEthernet0/1/0

ip address 10.10.10.2 255.255.255.0

ip flow monitor TEST_IPV4_MONITOR input

speed 1000

no negotiation auto

!

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

يمكن التحقق من تشغيل ميزة Flexible NetFlow باستخدام المعلومات هنا

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.