المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية جلب الواجهة من وضع توفير الطاقة على بطاقة خط ASR 9000 طراز A99-32X100GE-X-SE.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- تحسين إستهلاك الطاقة على بطاقة خط ASR 9000

- تكوين وضع توفير الطاقة على بطاقة خط ASR 9000

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- بطاقة خط موجه ASR9000 Router - A99-32x100GE-X-SE

- Cisco IOS® XR، الإصدار 7.7.x أو إصدار سابق

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

عندما تقوم بإزالة تكوين وضع توفير الطاقة لشريحة في بطاقة الخط A99-32x100GE-X-SE، بخلاف أنواع بطاقات الخط الأخرى، فإن الواجهة (الواجهات) المادية المطابقة و(آت) الضوئية يمكن أن تنتقل إلى الأسفل بغض النظر عن اتصال الطبقة الأولى.

رسائل syslog الخاصة به مماثلة ل:

RP/0/RP0/CPU0:May 31 10:00:41.518 CEST: psm[451]: %PLATFORM-APM-6-INFO : 0/1 slice 3 power On     completed

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:55.041 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface Optics0/1/0/12, changed state to Down

LC/0/1/CPU0:May 31 10:00:57.025 CEST: ifmgr[297]: %PKT_INFRA-LINK-5-CHANGED : Interface HundredGigE0/1/0/12, changed state to Administratively Down

إذا قمت بالتحقق من حالة المنفذ عبر الأمر show controllers np all loc 0/1/CPU0، معالج الشريحة أو الشبكة (NP) مفقود.

Node: 0/1/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   HundredGigE0/0/0/0 - HundredGigE0/0/0/3

1  --     1   HundredGigE0/0/0/4 - HundredGigE0/0/0/7

2  --     2   HundredGigE0/0/0/8 - HundredGigE0/0/0/9

3  --     3

4  --     4   HundredGigE0/0/0/16 - HundredGigE0/0/0/19

5  --     5   HundredGigE0/0/0/20 - HundredGigE0/0/0/23

6  --     6   HundredGigE0/0/0/24 - HundredGigE0/0/0/27

7  --     7   HundredGigE0/0/0/28 - HundredGigE0/0/0/31

الحل

يمكن لإعادة تحميل بطاقة الخط إسترداد الواجهة (الواجهات) على هذه الشريحة أو NP في مثل هذه الحالات.

في الإصدار الأحدث مع إصلاح معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwb93350، لم تعد إعادة تحميل بطاقة الخط مطلوبة.

معلومات ذات صلة

- يعمل ASR 9000 على تحسين إستهلاك الطاقة

- مرجع تكوين وضع توفير الطاقة ASR 9000

- توفير الطاقة والمال من خلال ميزة الإدارة المتقدمة للطاقة (APM) وفقا لمعيار ASR 9000

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco