المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

مشكلة: عدم تطابق الذاكرة على بعض RSP و LC على موجه ASR 9000 Series

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند ما يجب فعله إذا كان مقدار الذاكرة المتاحة على بعض معالج تحويل المسار (RSP) وبطاقات الخط (LC) أقل من المتوقع.

معلومات أساسية

وكما هو مذكور في ورقة البيانات، على سبيل المثال، يحتوي الطراز A9K-RSP440-TR على ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية (DRAM) بسعة تبلغ 6 جيجابايت. يتم عرض نفس المعلومات إذا قمت بتشغيل عرض ملخص النظام الأساسي <>:

RP/0/RSP1/CPU0:rodos#sho platform summary location 0/RSP0/CPU0

Wed Nov 21 15:33:08.874 CET

-------------------------------------------------------------------------------

Platform Node : 0/RSP0/CPU0 (slot 1)

PID : A9K-RSP440-TR

Card Type : ASR9K Fabric, Controller, 6G memory

مشكلة: عدم تطابق الذاكرة على بعض RSP و LC على موجه ASR 9000 Series

وفي بعض الأحيان عندما تقوم بالتحقق من الذاكرة الفعلية المتوفرة لحزمة RSP معينة، ترى أنه بدلا من 6 جيجابايت يتوفر 4 جيجابايت فقط.

RP/0/RSP0/CPU0:medved#sh memory summary

Tue Nov 20 21:27:18.920 CET

Physical Memory: 4096M total (827M available)

Application Memory : 3708M (827M available)

Image: 98M (bootram: 98M)

Reserved: 224M, IOMem: 0, flashfsys: 0

Total shared window: 47M

توجد مشكلة معروفة في إصدارات IOS XR الحالية. لا يقتصر ASR 9000 حاليا على تعقب مقدار الذاكرة المتاحة أو مقارنتها بقيمة متوقعة. ولا يقوم حتى بإنشاء أي سجلات إذا كنت تفتقد إلى بعض DRAM. تحسين CSCvf32213 لحل هذه المشكلة. ويرتبط السبب الجذري بمشكلة الأجهزة عندما يتعذر على RSP التعرف على أحد بنوك الذاكرة المثبتة.

الحل

ويرتبط السبب الجذري بمشكلة الأجهزة (HW) عندما يتعذر على RSP التعرف على أحد بنوك الذاكرة المثبتة. وتتمثل خطة العمل النموذجية في هذه الحالات فيما يلي:

1. حاول إعادة تعيين لمعرفة ما إذا كانت الذاكرة التي تم الإبلاغ عنها بعد إعادة التحميل هي القيمة الصحيحة.

2. استبدل LC/RSP ب RMA.