المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

التحقق من تعيينات VQI

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية التحقق من فهارس قوائم الانتظار الظاهرية (VQIs) وتعيينها بشكل صحيح في إعادة التوجيه السريع من Cisco (CEF) في موجه خدمات التجميع 9000 (ASR9K).

معلومات أساسية

in order to أرسلت ربط من واحد قارن إلى آخر في ASR9K، ربط ينبغي إجتازت النسيج. لا يوجد تحويل محلي في ASR9K. كيف تصل الحزمة من واجهة إلى أخرى؟ ويتم تحقيق ذلك من خلال إستخدام معرف فئة المورد (VQIs) الذي يتم تعيينه لكل واجهة. بهذه الطريقة تعرف البنية أي خط (LC) ومعالج الشبكة (NP) لتوجيه الحزمة.

مع ذلك في بعض الأحيان، كما في حالة CSCvc83681 ، يمكن تعيين VQI خطأ ويمكن حظر حركة المرور داخل الموجه.

التحقق من تعيينات VQI

أحلت هذا قسم in order to دققت VQI تعيين.

أولا، حدد واجهات الدخول والخروج لعنوان بروتوكول الإنترنت (IP) للتدفق والمصدر والوجهة، باستخدام الأمر show cef <prefix> detail.

يساعد هذا على تحديد مراكز LC التي يجب النظر إليها لتعيينات معرف فئة المورد (VQI).

هنا المصدر عنوان:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.12 detail

Tue May  1 10:54:50.356 EDT

123.29.62.12/32, version 325561, internal 0x1000001 0x0 (ptr 0x76a07a40) [1], 0x0 (0x73ffbf50), 0xa28 (0x75e3133c)

Updated May  1 10:26:51.592

remote adjacency to TenGigE0/1/0/5

Prefix Len 32, traffic index 0, precedence n/a, priority 1

gateway array (0x74bff484) reference count 3, flags 0x68, source lsd (5), 1 backups

[2 type 5 flags 0x8401 (0x7216f3d0) ext 0x0 (0x0)]

LW-LDI[type=5, refc=3, ptr=0x73ffbf50, sh-ldi=0x7216f3d0]

gateway array update type-time 1 May  1 10:26:51.592

LDI Update time May  1 10:26:51.592

LW-LDI-TS May  1 10:26:51.592

via 10.94.1.182/32, TenGigE0/1/0/5, 6 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 0 NHID 0x0 [0x7181cfc4 0x0]

next hop 10.94.1.182/32

remote adjacency

local label 24088      labels imposed {86}

via 10.94.1.150/32, TenGigE0/1/0/7, 6 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 1 NHID 0x0 [0x7181d018 0x0]

next hop 10.94.1.150/32

remote adjacency

local label 24088      labels imposed {86}

Load distribution: 0 1 (refcount 2)

Hash  OK  Interface                 Address

0     Y   TenGigE0/1/0/5            remote

1     Y   TenGigE0/1/0/7            remote

هنا الغاية عنوان:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.1 detail

Tue May  1 10:53:14.531 EDT

123.29.62.1/32, version 334286, internal 0x1000001 0x0 (ptr 0x74bf1a04) [1], 0x0 (0x73ffbeb0), 0xa20 (0x75e310d4)

Updated May  1 10:53:12.459

remote adjacency to TenGigE0/0/0/2

Prefix Len 32, traffic index 0, precedence n/a, priority 1

gateway array (0x74c025ec) reference count 27, flags 0x68, source lsd (5), 1 backups

[19 type 4 flags 0x8401 (0x7216f390) ext 0x0 (0x0)]

LW-LDI[type=1, refc=1, ptr=0x73ffbeb0, sh-ldi=0x7216f390]

gateway array update type-time 1 Apr 30 17:03:05.246

LDI Update time Apr 30 17:03:05.246

LW-LDI-TS Apr 30 17:03:05.247

via 10.94.0.10/32, TenGigE0/0/0/2, 4 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 0 NHID 0x0 [0x7181ce20 0x7181d06c]

next hop 10.94.0.10/32

remote adjacency

local label 24012      labels imposed {ImplNull}

via 10.94.2.9/32, TenGigE0/0/0/3, 4 dependencies, weight 0, class 0 [flags 0x0]

path-idx 1 NHID 0x0 [0x7181ce74 0x7181d0c0]

next hop 10.94.2.9/32

remote adjacency

local label 24012      labels imposed {ImplNull}

Load distribution: 0 1 (refcount 19)

Hash  OK  Interface                 Address

0     Y   TenGigE0/0/0/2            remote

1     Y   TenGigE0/0/0/3            remote

من هذا مخرج، أنت ترى أن LC 1 هو المدخل LC و LC 0 هو المخرج LC، كلا يتلقى إثنان ميناء in order to وازن الحمل الحركة مرور.

بعد ذلك، يحتاج أنت أن يعين كم NPs على المدخل ومخرج LC مع العرض جهاز تحكم np ميناء all loc <lc> أمر.

المدخل LC يتلقى 8 npS:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller np ports all loc 0/1/CPU0

Tue May  1 10:56:57.996 EDT

Node: 0/1/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   TenGigE0/1/0/0 - TenGigE0/1/0/2

1  --     0   TenGigE0/1/0/3 - TenGigE0/1/0/5

2  --     1   TenGigE0/1/0/6 - TenGigE0/1/0/8

3  --     1   TenGigE0/1/0/9 - TenGigE0/1/0/11

4  --     2   TenGigE0/1/0/12 - TenGigE0/1/0/14

5  --     2   TenGigE0/1/0/15 - TenGigE0/1/0/17

6  --     3   TenGigE0/1/0/18 - TenGigE0/1/0/20

7  --     3   TenGigE0/1/0/21 - TenGigE0/1/0/23

المخرج LC لديه 2 NPs:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller np ports all loc 0/0/cPU0

Tue May  1 10:55:27.661 EDT

Node: 0/0/CPU0:

----------------------------------------------------------------

NP Bridge Fia                       Ports

-- ------ --- ---------------------------------------------------

0  --     0   TenGigE0/0/0/0 - TenGigE0/0/0/3

1  --     1   TenGigE0/0/1/0 - TenGigE0/0/1/3

بعد ذلك، فحصت المدخل LC مع العرض cef <destination prefix> جهاز مدخل تفصيل loc <ingress lc> | أمر vqi ومخرج LC مع الأمر show cef <dst prefix> hardware egress detail loc <egress lc> i vqi.

تعطينا هذه المعلومات معلومات حول كيفية برمجة كل NP للوصول إلى واجهات الخروج. في هذه الحالة، لأن هناك ثمانية NPs على المدخل LC و إثنان متساوية التكلفة ومتعددة المسارات (ECMP) خطوة على المخرج LC، هناك 16 مدخل. أما الإدخالات الثمانية الأولى فهي لرابط بروتوكول إدارة مستوى إدارة الإنترنت (ECMP) الأول، أما الإدخالات الثمانية التالية فهي مخصصة لارتباط بروتوكول إدارة مستوى التحكم (ECMP) الثاني. كل مجموعة من ثمانية ينبغي أن تتطابق، وهذا يعني أن كل نائب يكون مبرمجا ليفعل نفس الشيء. يجب أن تكون كل مجموعة مختلفة، على الرغم من وجود واجهتين منفصلتين. إذا كانا متشابهين، فإنك قد تتعرض لمشكلة سوء برمجة VQI CEF.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.1 hardware ingress loc 0/1/CPU0 | i vqi

Tue May  1 10:56:27.064 EDT

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

فحصت المخرج LC لتضمن أن هو برمجت بشكل صحيح. في هذه الحالة، هناك إثنان NPs إثنان و إثنان ECMP خطوة لذلك هناك إثنان مجموعة من VQIs أن يحتاج أن يكون برمجية.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show cef 123.29.62.1 hardware egress loc 0/0/CPU0 | i vqi

Tue May  1 10:57:29.221 EDT

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

sfp/vqi         : 0x58

sfp/vqi         : 0x58

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

out_lbl_invalid: 0               match: 0          vqi/lag-id: 0x0

sfp/vqi         : 0x59

sfp/vqi         : 0x59

آخر شيء للتحقق منه هو تعيين VQI على الواجهات.

هنا، أنت يستطيع فحصت ال switch_fabric_port متغير وحولت من decimal إلى hex. 88 بما أن 58 و 89 يكون 59، تتطابق هذه القيم مع تعيينات VQI من هذه الأوامر التي تعني أن CEF برمجت بشكل صحيح لنقل VQI في ASR9K.

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller pm interface ten 0/0/0/2

Tue May  1 10:58:52.024 EDT

Ifname(1): TenGigE0_0_0_2, ifh: 0x4000140 :

iftype             0x1e

egress_uidb_index  0x7, 0x7

ingress_uidb_index 0x7, 0x7

port_num           0x2

subslot_num        0x0

ifsubinst          0x0

ifsubinst port     0x2

phy_port_num       0x2

channel_id         0x0

channel_map        0x0

lag_id             0x0

virtual_port_id    0x0

switch_fabric_port 88

in_tm_qid_fid0     0x20002

in_tm_qid_fid1     0xffffffff

in_qos_drop_base   0x690001

out_tm_qid_fid0    0x20022

out_tm_qid_fid1    0xffffffff

np_port            0x6

out_qos_drop_base  0x6900a1

bandwidth          10000000 kbps

ing_stats_ptrs     0x53016a, 0x0

egr_stats_ptrs     0x53017b, 0x0

l2_transport       0x0

ac_count           0x0

parent_ifh         0x0

parent_bundle_ifh  0x0

L2 protocols bmap  0x1000000

Cluster interface  0

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9006-H#show controller pm interface ten 0/0/0/3

Tue May  1 10:59:08.886 EDT

Ifname(1): TenGigE0_0_0_3, ifh: 0x4000180 :

iftype             0x1e

egress_uidb_index  0x8, 0x8

ingress_uidb_index 0x8, 0x8

port_num           0x3

subslot_num        0x0

ifsubinst          0x0

ifsubinst port     0x3

phy_port_num       0x3

channel_id         0x0

channel_map        0x0

lag_id             0x0

virtual_port_id    0x0

switch_fabric_port 89

in_tm_qid_fid0     0x30002

in_tm_qid_fid1     0xffffffff

in_qos_drop_base   0x6e0001

out_tm_qid_fid0    0x30022

out_tm_qid_fid1    0xffffffff

np_port            0x7

out_qos_drop_base  0x6e00a1

bandwidth          10000000 kbps

ing_stats_ptrs     0x530183, 0x0

egr_stats_ptrs     0x530194, 0x0

l2_transport       0x0

ac_count           0x0

parent_ifh         0x0

parent_bundle_ifh  0x0

L2 protocols bmap  0x1000000

Cluster interface  0