المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حدوث الأمر في موجه خدمات التجميع 9000 (ASR9K) عندما ينخفض مستوى الطاقة إلى مستوى غير كاف، تبدأ المحولات (LCs) في خفض الطاقة.

تمت المساهمة بواسطة سام ميلستاد، مهندس TAC من Cisco.

المشكلة

وقبل 6.0.1 و 6.1.1 عندما انخفضت مستويات الطاقة، تم إغلاق البطاقات بشكل عشوائي، ولم تكن هناك طريقة للتأثير على أي البطاقات سيتم إغلاقها أولا. قد يتسبب هذا في انقطاع التيار أو حدوث مشاكل أخرى للمشغلين.

الحل

من 6.0.1 و 6.1.1 فصاعدا، تم تقديم مقبض تكوين مسؤول عبر CSCux09817 ، الأمر الذي سمح بالتأثير على البطاقات التي سيتم إغلاقها أولا في حال سقوط التيار في نظام ASR9K.

فيما يلي مثال تكوين مع إيقاف تشغيل LCs 0 و 1 أخيرا وإيقاف تشغيل LC 4 أولا.

power budget enforcement progressive

priority 1

location 0/0/CPU0

location 0/1/CPU0

!

priority 2

location 0/2/CPU0

!

priority 4

location 0/3/CPU0

!

priority 19

location 0/4/CPU0

!

!

ملاحظة: ينطبق هذا فقط على قوائم التحكم في الوصول (LCs) الموجودة في حالة تشغيل XR. أي حالة أخرى يكون LC فيها، مثل MBI-Booing، بعد ذلك لن يتأثر بهذا تشكيل. فعلى سبيل المثال، إذا كان يتم بدء تشغيل وحدة التحكم LC 4 وكان هناك انخفاض في الطاقة، فسيتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم LC 3 أولا.