المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

جدول مقارنة موارد بطاقات الخط TR و SE الخاصة بإعصار توماهوك

منافذ ASR 9001 المدمجة

رسائل الخطأ Packet Transport Optimized (-TR) Line Cards Common QoS

المقدمة

يصف هذا المستند الاختلافات العامة الرئيسية بين بطاقات خطوط الإيثرنت (-TR و-SE) في سلسلة موجه خدمات التجميع (ASR) 9000 من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- سلسلة موجهات خدمات التجميع طراز ASR 9000 من Cisco

- أنواع بطاقات الخط ASR 9000 Series

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي).

المكونات المستخدمة

تتضمن المكونات المستخدمة في هذا المستند بطاقات خط Typhoon و Tomahawk مع النقل في حزم البيانات والخدمة الطرفية.

ملاحظة: يوفر الارتباط التالي معلومات عن جميع أنواع بطاقات الخط Trident و Hurricane و Tomahawk Line Cards (PID) وأوراق البيانات: أنواع بطاقات الخط ASR 9000 Series Line Card

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يتم تصنيف بطاقات خط الإيثرنت ASR 9000 Platform Ethernet Line Cards استنادا إلى اسم معالج الشبكة (NP) الخاص بها. ويشار إلى بطاقات الخط من الجيل الأول على أنها مستندة إلى ترايدنت، والجيل الثاني على أنها مستندة إلى إعصار والجيل الثالث على أنها مستندة إلى توماهاوك.

يتم إستخدام البادئات -TR و -SE في بطاقات الخط المستندة إلى الإعصار وتوماهاوك. هذه البادئات تمثل:

SE - تحسين مستوى الخدمات

TR - نقل الحزم المحسن

ومن بين بطاقات الخط الخاصة بالإعصار وبطاقات خط توماهاوك هناك أشكال مختلفة من نفس النوع من بطاقات الخط، على سبيل المثال:

إعصار

A9K-MOD80-SE

A9K-MOD80-TR

توماهوك

A9K-8x100G-LB-SE

A9K-8x100G-LB-TR

وتختلف هذه المتغيرات عن بعضها البعض بشكل رئيسي من خلال الموارد المتوفرة في معالجات الشبكة (NPs) الخاصة بها لجودة الخدمة (QoS) وإمكانات نقاط تدفق إيثرنت (EFP). وتعد معرفة هذه الاختلافات أمرا مهما لتلبية متطلبات تصميم الشبكة أو خطة نمو الشبكة أو أستكشاف أخطاء سعة الأجهزة المتعلقة بعمليات نشر النظام الأساسي ASR 9000 وإصلاحها.

جدول مقارنة موارد بطاقات الخط TR و SE الخاصة بإعصار توماهوك

الميزة

نقل الحزم (TR) المحسن

حافة الخدمة (SE) المحسنة

إجمالي قوائم الانتظار

8 لكل منفذ

256000 / np

بوليسيي

8000 / NP

256000 / np

نقاط تدفق الإيثرنت (EFPs)

16,000

64,000

مسارات FIB (الإصدار 4/الإصدار 6)

4 مليو/2 مليو

4 مليو/2 مليو

عناوين MAC

2 مليو

2 مليو

L3 VRFs

8000

8000

مجالات الجسر / VFI

64000

64000

منافذ ASR 9001 المدمجة

لا تتصرف منافذ ASR 9001 المدمجة كمنافذ بطاقة خط (-TR) محسنة لنقل الحزم ولا تخضع لقيود -جودة خدمة TR/EFP. وبدلا من ذلك، فإنها توفر جميع إمكانات بطاقة خط من طراز Service Edge (-SE).

ملاحظة: يمكن أن تتواجد متغيرات بطاقات خط مختلفة مثل -TR و -SE في نفس الهيكل. فهي لا تسبب أي تضارب في النظام.

رسائل الخطأ Packet Transport Optimized (-TR) Line Cards Common QoS

كن على دراية خاصة بقيود بطاقات خط الإيثرنت Packet Transport Optimized (-TR) Ethernet Line Card Variters:

تدعم بطاقات الخط Packet Transport المحسن (-TR) ما يصل إلى 6 قوائم انتظار غير ذات أولوية فقط (ضع في الاعتبار عدد قوائم الانتظار الافتراضية للفئة كقائمة انتظار واحدة غير ذات أولوية) + 2 قوائم انتظار ذات أولوية.

يمكنك تكوين ما يصل إلى 5 قوائم انتظار غير ذات أولوية+قائمة انتظار افتراضية لفئة. إذا تجاوزت هذا القيد تظهر رسالة الخطأ التالية:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9000(config-if)#service-policy output TRcardPolicy

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9000(config-pmap)#commit

% Failed to commit one or more configuration items during a pseudo-atomic operation. All changes made have been reverted. Please issue 'show configuration failed [inheritance]' from this session to view the errors

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-D(config-pmap)#show configuration failed

!! SEMANTIC ERRORS: This configuration was rejected by

!! the system due to semantic errors. The individual

!! errors with each failed configuration command can be

!! found below.

...

!

!!% Given combination of p1, p2, p3, ..., pn queues are not supported at leaf-level of a queuing hierarchy: InPlace Modify Error: Policy pm-core-parent: 'qos-ea' detected the 'warning' condition 'Given combination of p1, p2, p3, ..., pn queues are not supported at leaf-level of a queuing hierarchy'

end

نقل الحزم المحسن (-TR) تدعم بطاقات الخط ما يصل إلى 8 قوائم انتظار لكل منفذ فقط (ضع هذا في الاعتبار إذا كانت الواجهات الفرعية مستخدمة). إذا تجاوز عدد قوائم الانتظار التي تم تكوينها في منفذ ما 7 قوائم انتظار + قائمة انتظار افتراضية لفئة، فسيتم عرض رسالة الخطأ التالية:

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9000(config-if)#service-policy output 9Queues

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9000(config-pmap)#commit

% Failed to commit one or more configuration items during a pseudo-atomic operation. All changes made have been reverted. Please issue 'show configuration failed [inheritance]' from this session to view the errors

RP/0/RSP0/CPU0:ASR9001-D(config-pmap)#show configuration failed

!! SEMANTIC ERRORS: This configuration was rejected by

!! the system due to semantic errors. The individual

!! errors with each failed configuration command can be

!! found below.

...

!!% 'prm_ezhal' detected the 'warning' condition 'Ran out of 8 Queues for the port'

!

end

ويوفر جدول المقارنة تباينا جيدا بين الفروق المذكورة سابقا، ويعطي فكرة عن العناصر المفيدة للإشارات في المستقبل.