المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

ASR1K

ASR9K

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أمر للتحقق من تكوين ASR9K

فحص L2VPN XC

التحقق من قائمة الواجهة

التحقق من PWHE المستخدم من قبل قائمة الواجهة

تأكد من أن لدى "ما" معلومات صحيحة

التحقق من معلومات ملخص PWHE

فحص التسميات

لا يتم إسقاط حركة المرور/جلسات العمل

أوامر show المرتبطة ب BNG

تصحيح الأخطاء المطلوب تمكينها

تصعيد

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات تكوين جلسات عمل IP عبر الإيثرنت (IPoE) عبر وحدة الاستقبال والبث الظاهرية (PWHE) على ASR9K.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الشبكة الخاصة الظاهرية (VPN) للطبقة 2 من MPLS

- وظائف BNG على ASR9K

تلميح: ارجع إلى دليل تكوين عبارة شبكة النطاق الترددي العريض لمقال Cisco ASR 9000 Series Cisco من أجل اكتساب معرفة بوظائف BNG.

تلميح: ارجع إلى دليل تكوين MPLS Layer 2 VPNs Cisco المقالة للحصول على معرفة حول شبكات VPN من الطبقة 2 ل MPLS.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدار برنامج محدد ولكن بطاقة الخط التي أستخدمناها على ASR9K هي A9K-MPA-20X1GE.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يوفر BNG دعم المشترك عبر PWHE. توفر خدمة PWHE إمكانية الاتصال من المستوى الثالث لعقد حافة العميل من خلال اتصال كاذب. ينهي PWHE دوائر L2VPN الموجودة بين عقد Access-supply edge (A-PE)، إلى واجهة افتراضية، ويقوم بالتوجيه على حزمة IP الأصلية. يمكن لكل واجهة ظاهرية إستخدام واجهة مادية واحدة أو أكثر للوصول إلى مجموعة النظراء للوصول إلى موجهات العملاء من خلال عقد A-PE.

ملاحظة: هذه الميزة مدعومة ل PTA الخاص ب PPPoE، ومشترك PPPoE الخاص بالتحكم في الوصول إلى شبكة إيثرنت (LAC) عبر مشتركي PWHE و IPoE.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

ولإجراء هذا الاختبار، يتم إستخدام ASR1K واحد مع الإصدار 154-3.S2 و ASR9K مع الإصدار IOS-XR 5.2.2. يتم إستخدام OSPF كبروتوكول توجيه للوصول إلى عناوين الاسترجاع الأخرى.

عنوان إسترجاع ASR9K: 10.1.1.1/32

عنوان إسترجاع ASR1K: 10.2.2.2/32

ASR1K

pseudowire-class MPLS

encapsulation mpls

interface GigabitEthernet1/0/0

no ip address

media-type rj45

negotiation auto

cdp enable

xconnect 10.1.1.1 2020 encapsulation mpls pw-class MPLS

end

ASR1K#show etherchannel summary

Flags:  D - down        P/bndl - bundled in port-channel

I - stand-alone s/susp - suspended

H - Hot-standby (LACP only)

R - Layer3      S - Layer2

U - in use      f - failed to allocate aggregator

M - not in use, minimum links not met

u - unsuitable for bundling

w - waiting to be aggregated

d - default port

Number of channel-groups in use: 1

Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports

------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

20 Po20(RU) LACP  Gi1/0/1(bndl) Gi1/1/1(bndl)

RU - L3 port-channel UP State

SU - L2 port-channel UP state

P/bndl -  Bundled

S/susp  - Suspended

interface Port-channel20

ip address 192.168.20.2 255.255.255.0

no negotiation auto

mpls ip

end

ASR9K

فيما يلي التكوين من ASR9K، والذي يعمل ك BNG PWHE.

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show bundle bundle-ether 20

Thu May 21 06:35:39.294 UTC

Bundle-Ether20

Status:                                    Up

Local links

: 2 / 0 / 2 Local bandwidth

: 2000000 (2000000) kbps MAC address (source): 10f3.1172.02c8 (Chassis pool) Inter-chassis link: No Minimum active links / bandwidth: 1 / 1 kbps Maximum active links: 64 Wait while timer: 2000 ms Load balancing: Default LACP: Operational Flap suppression timer: Off Cisco extensions: Disabled mLACP: Not configured IPv4 BFD: Not configured Port Device State Port ID B/W, kbps -------------------- --------------- ----------- -------------- ---------- Gi0/0/1/18 Local Active 0x8000, 0x0007 1000000 Link is Active Gi0/0/1/19 Local Active 0x8000, 0x0008 1000000 Link is Active interface Bundle-Ether20 ipv4 address 192.168.20.1 255.255.255.0 load-interval 30 !

الآن، قم بتكوين xconnect بين ASR1K و ASR9K. حدد عنوان الاسترجاع ل ASR1K (10.2.2.2/32) كجار ل Xconnect.

l2vpn

router-id 10.1.1.1

pw-class ASR1K

encapsulation mpls

transport-mode ethernet

!

!

xconnect group PWHE

p2p ASR1K

interface PW-Ether20

neighbor ipv4 10.2.2.2 pw-id 2020

pw-class ASR1K

!

!

!

!

generic-interface-list BE20_ONLY

interface Bundle-Ether20

interface GigabitEthernet0/0/1/18

interface GigabitEthernet0/0/1/19

!

interface PW-Ether20

ipv4 address 192.168.1.1 255.255.255.0

attach generic-interface-list BE20_ONLY

!

الآن، قم بتكوين نهج التحكم في المشترك وتطبيقه على واجهة إيثرنت-Pw حيث يتم إنهاء المشترك.

dynamic-template

type ipsubscriber WDAAR_PWHE_DT

ipv4 verify unicast source reachable-via rx

ipv4 unnumbered Loopback44

ipv4 unreachables disable

!

!

policy-map type control subscriber IPoE_WDAAR_PWHE

event session-start match-first

class type control subscriber DHCPv4 do-until-failure

5 authorize aaa list WDAAR identifier source-address-mac password cisco

10 activate dynamic-template WDAAR_PWHE_DT

!

!

end-policy-map

interface PW-Ether20.250

ipv4 address 192.168.10.1 255.255.255.252

service-policy type control subscriber IPoE_WDAAR_PWHE

encapsulation dot1q 250

ipsubscriber ipv4 l2-connected

initiator dhcp

!

!

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتحقق من أن التكوين يعمل بشكل صحيح. فيما يلي الأوامر التي يمكنك إستخدامها للتحقق من أن Xconnect هو UP/UP على ASR9K.

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn xconnect

Legend: ST = State, UP = Up, DN = Down, AD = Admin Down, UR = Unresolved,

SB = Standby, SR = Standby Ready, (PP) = Partially Programmed

XConnect                   Segment 1                       Segment 2

Group      Name       ST   Description            ST       Description            ST

------------------------   -----------------------------   -----------------------------

PWHE       ASR1K      UP   PE20                   UP       10.2.2.2         2020   UP

----------------------------------------------------------------------------------------

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn xconnect brief

AToM

Like-to-Like                        UP       DOWN        UNR

PW-Ether                           1          0          0

Total                              1          0          0

Total                                1          0          0

Total: 1 UP, 0 DOWN, 0 UNRESOLVED

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show subscriber session filter ipv4-address 192.168.44.254

Codes: IN - Initialize, CN - Connecting, CD - Connected, AC - Activated,

ID - Idle, DN - Disconnecting, ED - End

Type         Interface                State     IP Address (Vrf)

--------------------------------------------------------------------------------

IP:DHCP      PE20.250.ip1             AC        192.168.44.254 (default)

بمجرد اتصال XCONNECT ب UP ووصول جلسة عمل IPoE عبر الإنترنت على ASR9K، يمكنك رؤية أن واجهة الوصول هي PW-Ether.

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show subscriber session filter ipv4-address 192.168.44.254 detail

Interface:                PW-Ether20.250.ip1

Circuit ID:               Unknown

Remote ID:                Unknown

Type:                     IP: DHCP-trigger

IPv4 State:               Up, Mon Apr 20 19:32:51 2015

IPv4 Address:             192.168.44.254, VRF: default

Mac Address:              001f.ca3f.7924

Account-Session Id:       00000068

Nas-Port:                 Unknown

User name:                001f.ca3f.7924

Formatted User name:      unknown

Client User name:         unknown

Outer VLAN ID:            250

Subscriber Label:         0x000001db

Created:                  Mon Apr 20 19:32:49 2015

State:                    Activated

Authentication:           unauthenticated

Authorization:            authorized

Access-interface: PW-Ether20.250 Policy Executed:

policy-map type control subscriber IPoE_WDAAR_PWHE

event Session-Start match-first [at Mon Apr 20 19:32:49 2015]

class type control subscriber DHCPv4 do-until-failure [Succeeded]

5 authorize aaa list WDAAR [Succeeded]

10 activate dynamic-template WDAAR_PWHE_DT [Succeeded]

Session Accounting: disabled

Last COA request received: unavailable

تحقق الآن من اتصال الطبقة 3 لمشترك BNG عبر PWHE.

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#ping 192.168.44.254

Mon Feb 23 19:37:58.188 UTC

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.44.254, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها والتحقق من حالة xconnect على ASR9K.

أمر للتحقق من تكوين ASR9K

يمكن إستخدام هذه الأوامر للتحقق من صحة التكوين على ASR9K.

- show running-configuration l2vpn

- show running-configuration int pw-ether<interface-number>

- show running-configuration mpls ldp

- show running-configuration generic-interface-list

فحص L2VPN أجهزة XC

تحقق من الطراز xconnect. يجب أن يكون Xconnect (وبالتالي AC و PW) قيد التشغيل. يمكنك إستخدام هذه الأوامر للتحقق من الحالة.

- show l2vpn xconnect summary

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn xconnect summary

Thu May 21 05:40:05.068 UTC

Number of groups: 1

Number of xconnects: 1

Up: 1  Down: 0  Unresolved: 0 Partially-programmed: 0

AC-PW: 1  AC-AC: 0  PW-PW: 0 Monitor-Session-PW: 0

Number of Admin Down segments: 0

Number of MP2MP xconnects: 0

Up 0 Down 0

Advertised: 0 Non-Advertised: 0

Number of CE Connections: 0

Advertised: 0 Non-Advertised: 0

Backup PW:

Configured   : 0

UP           : 0

Down         : 0

Admin Down   : 0

Unresolved   : 0

Standby      : 0

Standby Ready: 0

Backup Interface:

Configured   : 0

UP           : 0

Down         : 0

Admin Down   : 0

Unresolved   : 0

Standby      : 0

show l2vpn xconnect interface <Interface> detail

OR

show l2vpn xconnect detai

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn xconnect interface pw-eth20 detail

Thu May 21 05:40:55.789 UTC

Group PWHE, XC ASR1K, state is up; Interworking none

AC: PW-Ether20, state is up

Type PW-Ether

Interface-list: BE20_ONLY

Replicate status:

BE20: success

Gi0/0/1/18: success

Gi0/0/1/19: success

MTU 1500; interworking none

Internal label: 16001

Statistics:

packets: received 52970, sent 0

bytes: received 3485714, sent 0

PW: neighbor 10.2.2.2, PW ID 2020, state is up ( established )

PW class asr1k, XC ID 0xc0000001

Encapsulation MPLS, protocol LDP

Source address 10.1.1.1

PW type Ethernet, control word disabled, interworking none

PW backup disable delay 0 sec

Sequencing not set

PW Status TLV in use

MPLS         Local                          Remote

------------ ------------------------------ -----------------------------

Label        16002                          17

Group ID     0x920                          unknown

Interface    PW-Ether20                     unknown

MTU          1500                           1500

Control word disabled                       disabled

PW type      Ethernet                       Ethernet

VCCV CV type 0x2                            0x2

(LSP ping verification)        (LSP ping verification)

VCCV CC type 0x6                            0x6

(router alert label)           (router alert label)

(TTL expiry)                   (TTL expiry)

------------ ------------------------------ -----------------------------

Incoming Status (PW Status TLV):

Status code: 0x0 (Up) in Notification message

Outgoing Status (PW Status TLV):

Status code: 0x0 (Up) in Notification message

MIB cpwVcIndex: 3221225473

Create time: 21/05/2015 02:52:43 (02:48:12 ago)

Last time status changed: 21/05/2015 05:21:17 (00:19:38 ago)

Last time PW went down: 21/05/2015 03:10:45 (02:30:10 ago)

Statistics:

packets: received 52970, sent 0

bytes: received 3485714, sent 0

التحقق من قائمة الواجهة

عرض قائمة الواجهة التي يستخدمها PWHE: يجب أن تكون موجودة وأن تحتوي على الواجهات المناسبة.

- show generic-interface-list name <name>

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show generic-interface-list name BE20_ONLY

Thu May 21 05:43:26.649 UTC

generic-interface-list: BE20_ONLY (ID: 1, interfaces: 3)

Bundle-Ether20 - items pending 0, downloaded to FIB

GigabitEthernet0/0/1/18 - items pending 0, downloaded to FIB

GigabitEthernet0/0/1/19 - items pending 0, downloaded to FIB

Number of items: 1

List is downloaded to FIB

التحقق من PWHE المستخدم من قبل قائمة الواجهة

يشير الإخراج الخاص أدناه إلى واجهات الأعضاء "النشطة"، أي واجهات الأعضاء التي تم تنزيلها إلى FIB.

- <NAME> show l2vpn generic-interface-list

- show l2vpn generic-interface-list private

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn generic-interface-list name BE20_ONLY detail

Thu May 21 05:39:04.983 UTC

Generic-interface-list: BE20_ONLY (ID: 1, interfaces: 3)

Bundle-Ether20 - items pending 0

GigabitEthernet0/0/1/18 - items pending 0

GigabitEthernet0/0/1/19 - items pending 0

Number of items: 1

PW-Ether: 20

تأكد من أن لدى "ما" معلومات صحيحة

يجب تعيين معلومات الواجهة-list و CW و VC-type وما إلى ذلك بشكل صحيح في MA.

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn ma pwhe interface PW-Ether 20 private

Thu May 21 05:36:28.170 UTC

Interface: PW-Ether20   Interface State: Up, Admin state: Up

Interface handle 0x920

MTU:  1514

BW:   10000 Kbit

Interface MAC addresses (1 address):

10f3.1172.02c5

IDB is not in Replicate Linked List

IDB is not in Create Linked List

IDB is not in Attr Linked List

Opaque flags: 0xe

Flags: 0x3c

Valid  : IFH, MTU, MAC, BW

MA trace history [Num events: 32]

---------------------------------------------------

Time                Event                     Value      Sticky Many

====                =====                     ========== ====== ====

05/21/2015 02:56:05 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 02:56:05 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:08:26 IDB Set State             0x1        No     No

05/21/2015 03:08:26 IM publish attr           0x45       No     No

05/21/2015 03:08:26 IM update init-data       0x1e       No     No

05/21/2015 03:08:26 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:08:26 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 03:08:26 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:09:54 IDB Set State             0          No     No

05/21/2015 03:09:54 IM publish attr           0x45       No     No

05/21/2015 03:09:54 IM publish attr           0x52       No     No

05/21/2015 03:09:54 IM update init-data       0x1e       No     No

05/21/2015 03:09:54 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:09:54 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 03:09:54 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:09:54 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 03:09:54 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:10:45 IDB Set State             0x1        No     No

05/21/2015 03:10:45 IM publish attr           0x45       No     No

05/21/2015 03:10:45 IM update init-data       0x1e       No     No

05/21/2015 03:10:45 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 03:10:45 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 03:10:45 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 05:21:17 IDB Set State             0          No     No

05/21/2015 05:21:17 IM publish attr           0x45       No     No

05/21/2015 05:21:17 IM publish attr           0x52       No     No

05/21/2015 05:21:17 IM update init-data       0x1e       No     No

05/21/2015 05:21:17 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 05:21:17 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 05:21:17 IDB Set flag              0x3c       No     No

05/21/2015 05:21:17 Remove retry list         0x3        No     No

05/21/2015 05:21:17 IDB Set flag              0x3c       No     No

CLIENT MA trace history [Num events: 27]

---------------------------------------------------

Time                Event                     Value      Sticky Many

====                =====                     ========== ====== ====

05/21/2015 02:54:01 IM Notify Up              0x50049e10 No     No

05/21/2015 02:54:01 FSM state change          0x200      No     No

05/21/2015 02:54:01 FSM state change          0x2030d    No     No

05/21/2015 02:54:02 Double restart detected   0x5        No     No

05/21/2015 02:55:00 I/f created/added         0x4000540  No     No

05/21/2015 02:55:00 I/f created/added         0x4000580  No     No

05/21/2015 02:55:00 I/f created/added         0x4000540  No     No

05/21/2015 02:55:00 I/f created/added         0x4000580  No     No

05/21/2015 02:55:00 Intf list change          0x3000300  No     No

05/21/2015 02:55:00 Intf add error            0x4000540  No     No

05/21/2015 02:55:00 Intf add error            0x4000580  No     No

05/21/2015 02:55:00 FSM state change          0x30505    No     No

05/21/2015 02:55:01 Replicate result          0x13fe     No     No

05/21/2015 02:55:01 FSM state change          0x5060b    No     No

05/21/2015 02:55:01 I/f up                    0x4000580  No     No

05/21/2015 02:55:01 I/f up                    0x4000580  No     No

05/21/2015 02:55:02 I/f up                    0x4000540  No     No

05/21/2015 02:55:02 I/f up                    0x4000540  No     No

05/21/2015 02:56:05 Added to peer             0x6060606  No     No

05/21/2015 02:56:05 FSM state change          0x60704    No     No

05/21/2015 02:56:05 Fill VIMI attr            0x20002    No     No

05/21/2015 03:08:26 FSM state change          0x70605    No     No

05/21/2015 03:09:54 FSM state change          0x60704    No     No

05/21/2015 03:09:54 Fill VIMI attr            0x20002    No     No

05/21/2015 03:10:45 FSM state change          0x70605    No     No

05/21/2015 05:21:17 FSM state change          0x60704    No     No

05/21/2015 05:21:17 Fill VIMI attr            0x20002    No     No

PW-HE IDB client data

---------------------

IDB handle 0x5016db2c

Dot1q vlan: 0x81000000

Label: 16001

Remote VC label: 17

Remote PE: 10.2.2.2

Use flow-label on tx: N

L2-overhead: 0

VC-type: 5

CW: N

FSM state: 'Up'(7)

Fwding is up: Y, got route update: Y

Use OWNED_RESOURCE fwding: N

OWNED_RESOURCE fwding is up: N

OWNED_RESOURCE data&colon; 0

Replication error msg has been printed: N

VIF MA reg_handle: 50049e10

PIC array:

(nil)

Replicate retry count: 0

Configured i/f list name: 'BE20_ONLY'

From L2VPN i/f list name: 'BE20_ONLY', i/f list id: 1

L3 i/f:'Bundle-Ether20', idx=0, repl_status 1, fwding up:N, active:Y

L3 i/f:'GigabitEthernet0/0/1/18', idx=1, repl_status 1, fwding up:Y, active:Y

L3 i/f:'GigabitEthernet0/0/1/19', idx=2, repl_status 1, fwding up:Y, active:Y

List intf: 0x5016e154, PLs size:4, num in use:2

I/f:'Gi0/0/1/18', ifh:0x4000540, bundle: 0xb20, ifl idx:1, in-use:Y, misconfig:Y, in peer route:Y, VIMI active:Y

Repl:Y pending:N failed:N not supp:N, unrepl pending:N failed:N, up:Y us:3

I/f:'Gi0/0/1/19', ifh:0x4000580, bundle: 0xb20, ifl idx:2, in-use:Y, misconfig:Y, in peer route:Y, VIMI active:Y

Repl:Y pending:N failed:N not supp:N, unrepl pending:N failed:N, up:Y us:3

I/f:'', ifh:0x0, bundle: 0x0, ifl idx:0, in-use:N, misconfig:N, in peer route:N, VIMI active:N

Repl:N pending:N failed:N not supp:N, unrepl pending:N failed:N, up:N us:0

I/f:'', ifh:0x0, bundle: 0x0, ifl idx:0, in-use:N, misconfig:N, in peer route:N, VIMI active:N

Repl:N pending:N failed:N not supp:N, unrepl pending:N failed:N, up:N us:0

---------------------------------------------------

التحقق من معلومات ملخص PWHE

تحقق من صحة العدادات الموجودة في الإخراج:

- show l2vpn pwhe ملخص

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn pwhe summary

Thu May 21 05:35:59.381 UTC

Number of PW-HE interfaces: 1

Up: 1  Down: 0  Admindown: 0

PW-Ether: 1

Up: 1  Down: 0  Admindown: 0

PW-IW: 0

Up: 0  Down: 0  Admindown: 0

فحص التسميات

تحقق من التسمية في جدول التسمية. تحتاج أولا إلى الحصول على التسميات الداخلية من معلومات Xconnect باستخدام هذا الأمر.

- تفاصيل show l2vpn xconnect

ثم ابحث عن التسمية الداخلية في المنفذ ثم قم بتنفيذ أمر العرض هذا للتحقق من اقتران القابلية للقياس والواجهة على ASR9K.

- عرض تفاصيل تسمية جدول تسمية MPLS <internal_label>

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show l2vpn xconnect detail

Thu May 21 05:27:11.762 UTC

Group PWHE, XC ASR1K, state is up; Interworking none

AC: PW-Ether20, state is up

Type PW-Ether

Interface-list: BE20_ONLY

Replicate status:

BE20: success

Gi0/0/1/18: success

Gi0/0/1/19: success

MTU 1500; interworking none

Internal label: 16001

Statistics:

packets: received 27293, sent 0

bytes: received 1996176, sent 0

PW: neighbor 10.2.2.2, PW ID 2020, state is up ( established )

PW class asr1k, XC ID 0xc0000001

Encapsulation MPLS, protocol LDP

Source address 10.1.1.1

PW type Ethernet, control word disabled, interworking none

PW backup disable delay 0 sec

Sequencing not set

RP/0/RSP0/CPU0:ACDC-ASR9000-1#show mpls label table label 16001 detail

Thu May 21 05:27:55.760 UTC

Table Label   Owner                        State  Rewrite

----- ------- ---------------------------- ------ -------

0     16001   L2VPN:Active                 InUse  Yes

(PW-HE, vers:0, intf=PE20)

لا يتم إسقاط حركة المرور/جلسات العمل

إن لا يظهر جلسة، فحصت إن ربط سقطت في NP. أنت يستطيع استعملت هذا أمر أن يرى الربط إسقاط في NP على ASR9K.

- clear counters

- تفاصيل show l2vpn xconnect | تضمين الحزمة

- مسح عدادات np لوحدات التحكم الكل

- show controller np counters all

أوامر show المرتبطة ب BNG

أستخدم هذه الأوامر للتحقق من المعلومات ذات الصلة ب BNG على ASR9K.

- إظهار جلسة عمل المشترك كل الملخص

- show subscriber manager disconnect-history ملخص فريد

- إظهار إجمالي تصحيح أخطاء إحصائيات مدير المشترك

- إظهار إجمالي ملخص إحصائيات مدير المشترك

- إظهار حدث/خطأ تتبع مدير المشترك

تصحيح الأخطاء المطلوب تمكينها

إذا لم تظهر جلسة العمل على ASR9K ولم تجد أي حزمة سقطت على NP، عندئذ يمكنك تمكين تصحيح الأخطاء هذه على ASR9K لمعرفة سبب عدم ظهور جلسة العمل في ASR9K.

- debug l2vpn ea نسخة إحتياطية من النظام الأساسي

- النظام الأساسي لإعادة توجيه Debug l2vpn الكل مشترك

- موقع واجهة برمجة التطبيقات (API) debug pm <location>

- موقع خطأ Debug pm <location>

- موقع أخطاء API الخاص ب DEBUG <location>

تصعيد

إذا كانت لا تزال لديك مشكلة، فيرجى الوصول إلى Cisco TAC وتجميع تقنية العرض من ASR9K.

- إظهار مشترك الدعم الفني

- show tech-support l2vpn