المحتويات

المقدمة

نظرة عامة على البنية

تفاصيل البنية

إعصار

توماهوك

متطلبات بطاقة البنية

تحقق من بطاقة البنية

حالة إرتباط Crossbar

إحصائيات Crossbar

تحقق من لوحة الخط

حالة إرتباط Crossbar

إحصائيات Crossbar

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

منفذ Crossbar للأسفل

Syslog غير متوفر

بروتوكول Syslog غير النشط للقناة الليفية

معلومات ذات صلة

الملحق

تعيينات الفتحات المنطقية إلى الفعلية

9922

9912

البث المتعدد

المقدمة

يصف هذا المستند إستخدام بطاقات بنيوية منفصلة مع ASR 9922 و ASR 9912، مشابهة لبنية البنية الأساسية التي تم تنفيذها باستخدام نظام التوجيه مع الناقل (CRS) من Cisco.

يستخدم نظام البنية ASR 9000 (ASR9K) من Cisco من ثلاث مراحل. في أنواع الهياكل الأخرى (على سبيل المثال، 9006 و 9010)، يتم تقسيم البنية ذات المراحل الثلاث إلى المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة على أسلاك الشبكة (LCs)، والمرحلة الثانية على معالج محول المسار (RSP). مع حلول العامين 9922 و 9912، تم نقل المرحلة الثانية من البنية من RSP إلى بطاقات البنية المخصصة، ويتم إستخدام بطاقة معالج التوجيه (RP) بدلا من RSP.

كل بطاقة بناء (FC) هي العمود الفقري الخاص بها. يمكن إستخدام هذه المصطلحات بالتبادل بالإضافة إلى المصطلح "مستوى" الذي يتم إستخدامه في مصطلحات CRS. فيما يلي عرض عالي المستوى للنظام مع علامة "Fabric Intf" على شريط المتقاطع.

نظرة عامة على البنية

تحتوي كل قناة ليفية على بطاقتي ASIC الخاصة بالمحولات، ويشار إليهما عادة باسم بطاقات ASIC للقناة المتقاطعة، والتي يتم تعيينها كمثيل 0 و 1 بينما يكون لكل منهما LC و RP واجهة أشرطة متقاطعة واحدة، والمثيل 0.

هناك على كل وحدة تحكم في الوصول (LC) واجهتان للمسلسل/مجزئ البيانات (SerDes) تتواصلان مع كل وحدة قناة ليفية، وواجهة SerDes واحدة لكل شريط مستعرض للقناة الليفية (0 و 1). تعمل هذه القضبان المتقاطعة للقنوات الليفية كالمرحلة الثانية لدينا في البنية ذات المراحل الثلاث، بينما توجد المرحلة الأولى والمرحلة الثالثة كشريط متقاطع لواجهة سطر الأوامر. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي كل RP على واجهة SerDes واحدة لكل قناة ليفية مع هذا الاتصال دائما على مثيل شريط المتقاطعة 0 ل FCs.

تفاصيل البنية

تعد معالجات الشبكة (NPs) و ASICs الخاصة بواجهة البنية (FIAs) غير معتمدة على الجدولة عبر إرتباطات الأشرطة المتقاطعة، كما تكون حركة مرور البيانات متوازنة الأحمال على جميع الارتباطات الثمانية التي تشكل واجهة SerDES. إذا كان هناك إرتباط واحد داخل واجهة SerDes به مشكلة، فسيتم إيقاف تشغيل الواجهة بالكامل. عند اكتشاف هذا الفشل، تقوم برامج تشغيل البنية بإصدار إعادة تدريب لمحاولة إصلاح الارتباط.

إعصار

ومع البنية الحالية لإعصار "تايفون"، يتم دعم خمس قنوات ليفية. توفر هذه البطاقات روابط 8x7.5 G لكل واجهة SerDes تساوي 55 G من النطاق الترددي المتاح بعد حساب التشفير. مع جميع القنوات الليفية الخمس، سيكون لكل مركز عرض تقديمي 2 × 55 × 5 = 550 جيجابت في الثانية من النطاق الترددي المتاح. وعند الأخذ في الاعتبار معدل تكرار القنوات الليفية الذي يبلغ 4+1 والذي يبلغ 440 جيجابت في الثانية، يكون متوفرا لكل وحدة التحكم في الشبكة المحلية (LC).

ملاحظة: في هيكل من السلسلة 9000 مع RSP-440 وقوائم التحكم في الشبكة المحلية (LC) الخاصة بالإعصار، توجد إرتباطات 4x8x7.5 G لكل RSP بالإضافة إلى روابطين إضافيين. توفر الارتباطات الأربعة من كل مجموعة خوادم نصلية (RSP) إمكانية توفير 440 جيجابت في الثانية بالكامل لكل وحدة تحكم في الشبكة المحلية (LC).

توماهوك

تدعم بطاقات الجيل التالي إتصالات SerDes بسرعة 115 جيجابت في الثانية. ومن خلال الدعم الإضافي الذي توفره سبع بطاقات ليفية، يوفر هذا الطراز معدل نقل بيانات يبلغ 2 × 115 × 7 بكسل بمعدل 1.61 تيرابت في الثانية من النطاق الترددي العريض لكل فتحة. ونظرا لأنه يمثل تكرار قناة ليفية 6+1، فإن هذا يوفر 1.38 تيرابت في الثانية لكل فتحة.

متطلبات بطاقة البنية

ونظرا لأن النطاق الترددي على الشريط المتقاطع مشترك بين جميع وحدات بنية الشبكة (FIA) والوحدات النمطية للشبكة (NP)، يلزم إجراء بعض الحسابات لتحديد النطاق الترددي الصحيح وتكرار البنية.

من أجل حساب الحد الأدنى لعدد FCs المطلوب ل LC معين، أستخدم هذه الصيغة:

(num_ports_use*port_bandwidth)/(FC_bandwidth)

في حالة بطاقة 36x10 GigE مع 30 منفذ هذا هو (30*10)/(110)=2.72 قناة ليفية، أو ثلاث قنوات ليفية مقربة.

لحساب تكرار n+1، أستخدم هذه الصيغة:

(num_ports_use*port_bandwidth)/(FC_bandwidth) + 1

في حالة بطاقة 36x10 GigE ستكون هذه البطاقة خمسة في حالة إستخدام جميع المنافذ ال 36.

يوضح هذا الجدول عدد القنوات الليفية المطلوبة لمعدل الخط الكامل.

نوع LC

الحد الأدنى. يلزم توفر قناة ليفية في الهيكل

مطلوب رقم قناة ليفية لتكرار N+1

A9K-MOD80

1

2

A9K-MOD160

2

3

A9K-2x100GE

2

3

A9K-24x10GE

3

4

A9K-36x10GE

4

5

تحقق من بطاقة البنية

حالة إرتباط Crossbar

أول شيء يجب التحقق منه هو ما إذا كانت جميع روابط SerDES على كل المستويات، القنوات الليفية، في حالة تشغيل. دخلت in order to فحصت هذا، العرض جهاز تحكم بناء مستوى [all | [0-6]] الأمر. في هذا مثال، لأن هناك إثنان RPs وثلاثة LCs، هناك (1x2)+(2x3) = 8 خطوة وكل الروابط تصل إلى كل المستويات.

ملاحظة: في الإصدار 4.3.0 والإصدارات الأحدث، يمكن التحقق من حالة جميع المستويات على الفور. في السابق، كان يجب تحديد كل واحد على حدة.

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show platform

Tue Apr 15 14:24:00.935 UTC

Node            Type                      State            Config State

-----------------------------------------------------------------------------

0/RP0/CPU0      ASR-9922-RP-SE(Standby)   IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/RP1/CPU0      ASR-9922-RP-SE(Active)    IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/0/CPU0        A9K-2x100GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/2/CPU0        A9K-36x10GE-SE            IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/3/CPU0        A9K-MOD160-TR             IOS XR RUN       PWR,NSHUT,MON

0/3/1           A9K-MPA-4X10GE            OK               PWR,NSHUT,MON

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric plane all

Mon Apr 14 14:37:00.116 UTC

Flags: Admin State: 1-Up 2-Down 12-UnPowered 16-Shutdown

Oper  State: 1-Up 2-Down 3-Admin Down

Summary for All Fabric Planes:

Plane Id  Admin State  Oper State  Links Up Links Down  In Pkt Count  Out Pkt count

===================================================================================

0             01            01       08          00       346770          431250

1             01            01       08          00       44397            44397

2             01            01       08          00       44459            44459

3             01            01       08          00       94005            94005

4             01            01       08          00       73814            73814

إذا ظهر إرتباط كأسفل الأمر show controller fabric crossbar link-status instance <0-1> spine <FC_num>يمكن إستخدامه لتحديد أي منهما بالضبط. في هذا المثال، هناك خمسة إرتباطات لأشرطة المتقاطعة تصل إلى مثيل FC4 0 وثلاثة إرتباطات تصل إلى مثيل FC4 1 (5+3=8 من قبل). هناك إثنان إضافيان في المثيل 0 بسبب RPs.

ملاحظة: راجع الملحق للحصول على تفاصيل حول تعيينات الفتحات المنطقية إلى الفعلية.

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controllers fabric crossbar link-status instance 0 spine 4

Fri Apr 18 18:08:31.953 UTC

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

01        05               00             0        Up

04        04               00             0        Up

05        02               00             0        Up

08        00               00             0        Up

09        01               00             0        Up

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controllers fabric crossbar link-status instance 1 spine 4

Fri Apr 18 18:09:13.637 UTC

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

00        05               00             0        Up

04        04               00             0        Up

05        02               00             0        Up

إحصائيات Crossbar

مع تجميع حالة الارتباط في الإخراج السابق كتخطيط وهذه الإحصائيات، من السهل تضييق أي مكون به مشكلة في حركة المرور. لكل منفذ أشرطة، واجهة SerDes، سيكون هناك مدخل (من LC) ومخرج (نحو LC) إحصائيات. يتم تجميع هذه العناصر لكل مثيل شريط متقاطع للقنوات الليفية.

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric crossbar statistics instance 0 spine 4

Tue Apr 22 16:52:23.162 UTC

Port statistics for xbar:0 port:0

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:1

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 14016

Egress Packet Count Since Last Read        : 24971

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:2

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:4

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 21056

Egress Packet Count Since Last Read        : 32195

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:5

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 7024

Egress Packet Count Since Last Read        : 10477

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:6

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:7

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:8

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 37388

Egress Packet Count Since Last Read        : 37388

Port statistics for xbar:0 port:9

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 72882

Egress Packet Count Since Last Read        : 47335

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 37386

Egress Packet Count Since Last Read        : 37386

Port statistics for xbar:0 port:10

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:11

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:12

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:13

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:14

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:15

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:16

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:17

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:18

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:19

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:20

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:22

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:24

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Total Unicast In:    114978

Total Unicast Out:   114978

Total Multicast In:  74774

Total Multicast Out: 74774

تحقق من لوحة الخط

على خط الاتصال LC نفسه، بين الشريط المتقاطع وكل FIA، هناك 2×8×6.25 إرتباط توفر 100 G من النطاق الترددي الخام لكل FIA. وبين كل شركة NP وشركة FIA هناك إرتباط واحد بسرعة 8x6. 25 يعطي 50 جرام من عرض النطاق الترددي الخام لكل شركة NP.

ملاحظة: النطاق الترددي المشار إليه هو النطاق الترددي الخام. يكون عرض النطاق الترددي الفعلي أقل بقليل بعد وضع المصاريف الإضافية في الاعتبار.

حالة إرتباط Crossbar

إن مجموعة حالة إرتباط شريط المتجهات ل LC مماثلة لتلك الخاصة بقناة ليفية، ولكن في هذه الحالة سيتم رؤية الارتباطات من شريط المتقاطع ل FC إلى شريط المتقاطع ل LC كما هو الحال مع شريط المتقاطعين ل LC إلى إرتباطات FIA. وكما ذكر سابقا، تتصل كل وحدة من وحدات الاستخبارات المالية بالقضيب المتقاطع من خلال رابطين. في هذا مثال، يربط كل من ميناء 00 و 24 إلى FIA 2. وكما هو الحال مع الأمثلة السابقة، فإن الفتحات البعيدة 22-26 هي القنوات الليفية و 0/2/cpu0 المطابقة للفتحة 4 نفسها.

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric crossbar link-status inst 0 loc 0/2/CPU0

Wed Apr 23 14:22:42.250 UTC

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

00        04               02             1        Up

01        04               01             1        Up

02        04               01             0        Up

03        04               00             0        Up

04        04               00             1        Up

05        04               03             1        Up

06        04               05             1        Up

07        25               01             0        Up

08        04               03             0        Up

09        25               00             0        Up

10        04               05             0        Up

11        26               01             0        Up

12        26               00             0        Up

14        24               00             0        Up

15        24               01             0        Up

16        23               00             0        Up

17        23               01             0        Up

20        22               00             0        Up

22        22               01             0        Up

23        04               04             1        Up

24        04               02             0        Up

25        04               04             0        Up

إحصائيات Crossbar

باستخدام حالة الارتباط التي تم تجميعها في الإخراج السابق كتخطيط مرجعي، يمكن إستخدام خرج الإحصائيات أدناه كوسيلة سهلة لتقليل أي مكونات تعرض فقدان حركة المرور.

RP/0/RP1/CPU0:ASR9922-B#show controller fabric crossbar statistics instance 0 loc 0/2/CPU0

Wed Apr 23 15:53:41.955 UTC

Port statistics for xbar:0 port:0

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15578

Egress Packet Count Since Last Read        : 11957

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:1

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15775

Egress Packet Count Since Last Read        : 11647

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:2

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15646

Egress Packet Count Since Last Read        : 19774

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:3

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15663

Egress Packet Count Since Last Read        : 15613

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188547

Port statistics for xbar:0 port:4

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15758

Egress Packet Count Since Last Read        : 15813

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:5

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15742

Egress Packet Count Since Last Read        : 15628

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:6

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15773

Egress Packet Count Since Last Read        : 13687

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 78666

Port statistics for xbar:0 port:7

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:8

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15679

Egress Packet Count Since Last Read        : 15793

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:9

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 72826

Egress Packet Count Since Last Read        : 58810

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:10

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15653

Egress Packet Count Since Last Read        : 23041

Low priority stats (multicast)

===========================

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:11

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:12

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 54172

Egress Packet Count Since Last Read        : 35440

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:14

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15161

Egress Packet Count Since Last Read        : 17790

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:15

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:16

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15220

Egress Packet Count Since Last Read        : 17790

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:17

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 1

Egress Packet Count Since Last Read        : 1

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:20

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 36457

Egress Packet Count Since Last Read        : 58699

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 188549

NULL FPOE Drop Count                       : 2

Egress Packet Count Since Last Read        : 235786

Port statistics for xbar:0 port:22

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 1

Egress Packet Count Since Last Read        : 1

Low priority stats (multicast)

===========================

Port statistics for xbar:0 port:23

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15775

Egress Packet Count Since Last Read        : 15835

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Port statistics for xbar:0 port:24

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15843

Egress Packet Count Since Last Read        : 19464

Low priority stats (multicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 31424

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Port statistics for xbar:0 port:25

==============================

Hi priority stats (unicast)

===========================

Ingress Packet Count Since Last Read       : 15646

Egress Packet Count Since Last Read        : 15586

Low priority stats (multicast)

===========================

Egress Packet Count Since Last Read        : 188544

Total Unicast In:    382369

Total Unicast Out:   382369

Total Multicast In:  424335

Total Multicast Out: 1367053

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

منفذ Crossbar للأسفل

يشير المخرج الأول إلى وجود وحدتي RP و 2 LCs. يشير المخرج الثاني إلى أن الارتباط من FC4 إلى الفتحة البعيدة 0 (RP0) معطل.

RP/0/RP0/CPU0:ASR9k-1#show controllers fabric plane all

Plane Id Admin State  Oper State    Links Up  Links Down  In Pkt Count   Out Pkt count

======================================================================================

0          01           01            06        00         62266063301    62266209776

1          01           01            06        00         18730254608    18730254616

2          01           01            06        00         18730354183    18730354187

3          01           01            06        00         62257126982    62257127007

4          01           01            05        01         37448788006    37448788023

RP/0/RP0/CPU0:ASR9k-1#show controllers fabric crossbar link-status instance 0 spine 4

PORT    Remote Slot  Remote Inst    Logical ID  Status

======================================================

04        04               00             0        Up

08        00               00             0        Down

09        01               00             0        Up

10        03               00             0        Up

وبما أن النطاق الترددي من القنوات الليفية يتم تقاسمه بين جميع وحدات التخزين التابعة لوزارة الداخلية ووحدة التخزين المتصلة بالشبكة (NP) على خط التحكم الصغير عند تعطل إرتباط شريط المتقاطعة، فسوف يتم تقليل النطاق الترددي الصافي لمركز التحكم في الشبكة (LC) بمقدار 55 جيجا في نظام الإعصار. يمكن تشغيل النظام مع وجود وصلة معطلة نظرا لتكرار النظام، ولكن يجب التحقيق فيه على الفور.

عند انخفاض إرتباط شريط متقاطع، قد يتم مشاهدة إسقاط حركة مرور موجز وإعادة توجيه برنامج تشغيل البنية للارتباط لمحاولة الاسترداد التلقائي. في حالة فشل ذلك، قد يؤدي الإدخال والإزالة عبر الإنترنت (OIR) إلى إستعادة المشكلة أيضا. بخصوص أي مسألة أخرى، يرجى الاتصال بمركز المساعدة التقنية (TAC).

Syslog غير متوفر

تشير هذه الرسائل إلى أن النظام يعمل أسفل القنوات الليفية الخمس الموصى بها. بينما يوصى بتشغيل خمس قنوات ليفية على الدوام، لا يعني ذلك بالضرورة أي فقدان للنطاق الترددي لوحدات التحكم في الشبكة (LC) في النظام. راجع متطلبات بطاقة البنية للقسم للحصول على مزيد من المعلومات.

RP/0/RP1/CPU0:May 13 14:42:22.810 : pfm_node_rp[353]:

%PLATFORM-FABMGR-1-SPINE_UNAVAILABLE : Set|fabmgr[303204]|Fabric Manager(0x1032000)|

Number of active spines has dropped below the recommended number 5

RP/0/RP1/CPU0:May 13 14:53:18.897 : pfm_node_rp[353]:

%PLATFORM-FABMGR-1-SPINE_UNAVAILABLE : Clear|fabmgr[303204]|Fabric Manager(0x1032000)|

Number of active spines has dropped below the recommended number 5

بروتوكول Syslog غير النشط للقناة الليفية

عند إجراء عملية التمهيد للإدخال (OIR) الخاص بقناة ليفية، هناك زران ميكانيكيان يجب الضغط عليهما قبل إلغاء تثبيت البطاقة جزئيا، وهو ما يتطلب إسترداد OIR. السبب ل هذا زر أن يسمح إيقاف عمل لطيف من ال FC.

في موجه 9922، يكون الزر العلوي ميكانيكيا بشكل بحت، بينما يرسل الزر الأدنى إشارة إلى النظام لإيقاف تشغيل البطاقة بسهولة. يتم عرض syslog بهذا التنسيق. إذا لم يتم دفع الأزرار ولم يسترد OIR المشكلة، اتصل ب TAC.

RP/0/RP0/CPU0:Dec 24 10:45:27.108 MST: fab_xbar_sp3[220]: FC3 Inactive due to

Front Panel Switch Press. Please OIR to recover.

معلومات ذات صلة

- فهم ASR9000/XR لمشاكل البنية في A9K واستكشاف أخطائها وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems

الملحق

تعيينات الفتحات المنطقية إلى الفعلية

هذه المخرجات هي تعيينات الفتحات المنطقية إلى الفعلية لموجهات 9922 و 9912. يلزم توفر هذه المعلومات عند النظر إلى أوامر show fabric.

9922

slot 00 -> 0/RP0/CPU0 (0x1)

slot 01 -> 0/RP1/CPU0 (0x11)

slot 02 -> 0/0/CPU0 (0x821)

slot 03 -> 0/1/CPU0 (0x831)

slot 04 -> 0/2/CPU0 (0x841)

slot 05 -> 0/3/CPU0 (0x851)

slot 06 -> 0/4/CPU0 (0x861)

slot 07 -> 0/5/CPU0 (0x871)

slot 08 -> 0/6/CPU0 (0x881)

slot 09 -> 0/7/CPU0 (0x891)

slot 10 -> 0/8/CPU0 (0x8a1)

slot 11 -> 0/9/CPU0 (0x8b1)

slot 12 -> 0/10/CPU0 (0x8c1)

slot 13 -> 0/11/CPU0 (0x8d1)

slot 14 -> 0/12/CPU0 (0x8e1)

slot 15 -> 0/13/CPU0 (0x8f1)

slot 16 -> 0/14/CPU0 (0x901)

slot 17 -> 0/15/CPU0 (0x911)

slot 18 -> 0/16/CPU0 (0x921)

slot 19 -> 0/17/CPU0 (0x931)

slot 20 -> 0/18/CPU0 (0x941)

slot 21 -> 0/19/CPU0 (0x951)

slot 22 -> 0/FC0/SP (0x1960)

slot 23 -> 0/FC1/SP (0x1970)

slot 24 -> 0/FC2/SP (0x1980)

slot 25 -> 0/FC3/SP (0x1990)

slot 26 -> 0/FC4/SP (0x19a0)

slot 27 -> 0/FC5/SP (0x19b0)

slot 28 -> 0/FC6/SP (0x19c0)

slot 34 -> 0/BPID0/SP (0x1220)

slot 35 -> 0/BPID1/SP (0x1230)

slot 36 -> 0/FT0/SP (0x640)

slot 37 -> 0/FT1/SP (0x650)

slot 38 -> 0/FT2/SP (0x660)

slot 39 -> 0/FT3/SP (0x670)

slot 40 -> 0/PM0/SP (0xe80)

slot 41 -> 0/PM1/SP (0xe90)

slot 42 -> 0/PM2/SP (0xea0)

slot 43 -> 0/PM3/SP (0xeb0)

slot 44 -> 0/PM4/SP (0xec0)

slot 45 -> 0/PM5/SP (0xed0)

slot 46 -> 0/PM6/SP (0xee0)

slot 47 -> 0/PM7/SP (0xef0)

slot 48 -> 0/PM8/SP (0xf00)

slot 49 -> 0/PM9/SP (0xf10)

slot 50 -> 0/PM10/SP (0xf20)

slot 51 -> 0/PM11/SP (0xf30)

slot 52 -> 0/PM12/SP (0xf40)

slot 53 -> 0/PM13/SP (0xf50)

slot 54 -> 0/PM14/SP (0xf60)

slot 55 -> 0/PM15/SP (0xf70)

9912

slot 00 -> 0/RP0/CPU0 (0x1)

slot 01 -> 0/RP1/CPU0 (0x11)

slot 02 -> 0/0/CPU0 (0x821)

slot 03 -> 0/1/CPU0 (0x831)

slot 04 -> 0/2/CPU0 (0x841)

slot 05 -> 0/3/CPU0 (0x851)

slot 06 -> 0/4/CPU0 (0x861)

slot 07 -> 0/5/CPU0 (0x871)

slot 08 -> 0/6/CPU0 (0x881)

slot 09 -> 0/7/CPU0 (0x891)

slot 10 -> 0/8/CPU0 (0x8a1)

slot 11 -> 0/9/CPU0 (0x8b1)

slot 12 -> 0/FC0/SP (0x18c0)

slot 13 -> 0/FC1/SP (0x18d0)

slot 14 -> 0/FC2/SP (0x18e0)

slot 15 -> 0/FC3/SP (0x18f0)

slot 16 -> 0/FC4/SP (0x1900)

slot 17 -> 0/FC5/SP (0x1910)

slot 18 -> 0/FC6/SP (0x1920)

slot 25 -> 0/BPID0/SP (0x1190)

slot 26 -> 0/FT0/SP (0x5a0)

slot 27 -> 0/FT1/SP (0x5b0)

slot 40 -> 0/PM0/SP (0xe80)

slot 41 -> 0/PM1/SP (0xe90)

slot 42 -> 0/PM2/SP (0xea0)

slot 43 -> 0/PM3/SP (0xeb0)

slot 44 -> 0/PM4/SP (0xec0)

slot 45 -> 0/PM5/SP (0xed0)

slot 46 -> 0/PM6/SP (0xee0)

slot 47 -> 0/PM7/SP (0xef0)

slot 48 -> 0/PM8/SP (0xf00)

slot 49 -> 0/PM9/SP (0xf10)

slot 50 -> 0/PM10/SP (0xf20)

slot 51 -> 0/PM11/SP (0xf30)

البث المتعدد

تستخدم قوائم التحكم في الوصول (LCs) مسارا ثابتا عبر البنية استنادا إلى تجزئة يتم حسابها عبر المصدر والمجموعة (S، G) من تدفق البث المتعدد. وبالتالي، بالنسبة لسعة معالجة البث المتعدد الأعلى عبر وحدة التحكم في الوصول (LC)، من المهم أن يكون لديك عدد أكبر من التدفقات مع المصدر والمجموعة التي تختلف من أجل نشر حركة المرور بشكل متساو عبر جميع مستويات البنية النشطة. في حالة إزالة القناة الليفية المحددة أو تعطيلها، تقوم خوارزمية تحديد الارتباط بتحديد إرتباط مختلف بين مستويات البنية النشطة المتوفرة.

تستخدم إعادة توجيه البث المتعدد حقل رأس نسيج 12-بت يسمى معرف مجموعة البنية (FGID). يتم حجز البت 0 و 1 ل RP0/1. يتم إستخدام وحدات بت العشر المتبقية، من 2 إلى 11، لمعالجة 20 LCs. بما أن 1 بت يتوفر لمعالجة 2 LCs، هناك نسخ متماثل متكرر لحزم البث المتعدد (بث فائق) بين LC المقترن [(LC0، LC10)، (LC1، LC11)، (LC2، LC12)، وهكذا.] يسقط شريط المتجهات المحلي على LC المزدوج حركة مرور البث المتعدد المتكررة إذا لم يكن هناك واجهة على أن LC قد انضمت إلى مجموعة البث المتعدد تلك.

بت fgid

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

فتحة

RP0

RP1

ل.ل. 0

ل.ل. 1

ل.ل. 2

ل.ل. 3

ل.ل. 4

ل.ل. 5

ل.ل. 6

إل سي 7

ل.ل. 8

ل.ل. 9

الفتحة المقترنة

X

X

الطراز LC10

الطراز LC11

ل.ل. 12

ل.ل. 13

ل.ل. 14

ل.ل. 15

ل.ل. 16

الطراز LC17

ل.ل. 18

ل.ل. 19