المحتويات

المقدمة

الاختلافات بين أجيال بطاقات الخط

بطاقات الخط المستندة إلى Trident

بطاقات خطوط مستندة إلى إعصار

بطاقات خطوط مستندة إلى توماهاوك

بطاقات خطوط تستند إلى Lightspeed

بطاقات خطوط تستند إلى Lightspeed-Plus

أنواع إضافية من بطاقات الخط

A9K-SIP-700

A9K-ISM-100

A9K-VSM-500

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية التمييز بين الأجيال المختلفة من سلسلة موجه خدمات التجميع (ASR) 9000 من Cisco.

الاختلافات بين أجيال بطاقات الخط

غالبا ما يتم إستخدام المصطلحات القائمة على Trident و Typhoon و Tomahawk و Lightspeed و Lightspeed-Plus في المناقشات حول الميزات ونطاق المسار والبنية واستكشاف أخطاء تدفق الحزم وإصلاحها بشكل عام على موجه ASR 9000 Series. يصف هذا القسم الاختلافات بين هذه الأنواع من بطاقات خط ASR.

جيل

كودينام

1

ترايدنت

2

إعصار

3

توماهوك

4

لامع (LSQ)

5

Lightspeed Plus (LSP)

بطاقات الخط المستندة إلى Trident

غالبا ما تتم الإشارة إلى الجيل الأول من بطاقات خط إيثرنت Cisco ASR 9000 Series باسم بطاقات خط (أو إيثرنت) مستندة إلى Trident. يأتي المصطلح من معالجات الشبكة (NPs) التي يتم إستخدامها على بطاقات الخط هذه.

ملاحظة: توفر ورقة بيانات بطاقات خط إيثرنت من Cisco ASR 9000 Series قائمة ببطاقات الخط من الجيل الأول القائمة على Trident.

يمكنك بسهولة التعرف على بطاقات الخط المستندة إلى Trident، لأن هناك ثلاثة أنواع فقط:

- L - قائمة انتظار منخفضة

- B - قائمة انتظار أساسية (متوسطة)

- E - قائمة الانتظار الموسعة (عالية)

بطاقات الخط هذه قائمة على Trident:

- A9K-40GE-L

- A9K-40GE-B

- A9K-40GE-E

- A9K-4T-L

- A9K-4T-B

- A9K-4T-E

- A9K-8T/4-L

- A9K-8T/4-B

- A9K-8T/4-E

- A9K-2T20GE-L

- A9K-2T20GE-B

- A9K-2T20GE-E

- A9K-8T-L

- A9K-8T-B

- A9K-8T-E

- A9K-16/8T-B

بطاقات خطوط مستندة إلى إعصار

غالبا ما تتم الإشارة إلى الجيل الثاني من بطاقات خط إيثرنت من ASR 9000 Series باسم بطاقات الخط (أو شبكة إيثرنت المحسنة) القائمة على الإعصار. يأتي المصطلح من NPs أن يكون استعملت على هذا linecards.

توفر صحائف البيانات هذه معلومات إضافية عن بطاقات خطوط مستندة إلى إعصار إستوائي:

- بطاقات الخط النمطية من Cisco ASR 9000 Series

- بطاقات الخط Cisco ASR 9000 Series 24-Port 10 Gigabit Ethernet Line Cards

- بطاقات الخط Cisco ASR 9000 Series 36-Port 10 Gigabit Ethernet Line Cards

- بطاقات الخط Cisco ASR 9000 Series 2-Port 100 Gigabit Ethernet Line Cards

- بطاقات الخط Cisco ASR 9000 Series 1-Port 100 Gigabit Ethernet Line Cards

- بطاقات خط إيثرنت Cisco ASR 9000 Series بسرعة 40 جيجابايت و 56 جيجابت

تتوفر بطاقات خط Gigabit Ethernet المستندة إلى الإعصار في متغيرات الخدمة Service Edge Optimized ونقل الحزم المحسن.

- تم تصميم بطاقات الخط Service Edge المحسنة لعمليات النشر التي تتطلب جودة خدمة محسنة (QoS).

- تم تصميم بطاقات الخط المحسنة لنقل الحزم لعمليات نشر الشبكة حيث يلزم توفر جودة الخدمة الأساسية.

يتم تخصيص متغيرات Service Edge و Packet Transport المحسنة مع SE أو TR في رقم الجزء.

- SE - تحسين مستوى الخدمات

- TR - نقل الحزم المحسن

وهذه البطاقات الخطية مبنية على الاعصار:

- A9K-MOD80-SE

- A9K-MOD80-TR

- A9K-MOD160-SE

- A9K-MOD160-TR

- A9K-24x10GE-SE

- A9K-24x10GE-TR

- A9K-36x10GE-SE

- A9K-36x10GE-TR

- A9K-2x100GE-SE

- A9K-2X100GE-TR

- A9K-1x100GE-SE

- A9K-1X100GE-TR

- A9K-40GE-SE

- A9K-40GE-TR

- A9K-4T16GE-SE

- A9K-4T16GE-TR

ملاحظة: تحتوي ASR-9001 و ASR-9001-S على بطاقات خطوط مستندة إلى إعصار مضمنة في الهيكل المستقل. راجع ورقة بيانات الموجه Cisco ASR 9001 ومقالات ورقة بيانات الموجه Cisco ASR 9001-S للحصول على مزيد من التفاصيل.

بطاقات خطوط مستندة إلى توماهاوك

غالبا ما تتم الإشارة إلى الجيل الثالث من بطاقات خط إيثرنت من الفئة ASR 9000 باسم بطاقات الخط المستندة إلى Tomahawk. يأتي المصطلح من NPs أن يكون استعملت على هذا linecards.

توفر أوراق البيانات هذه معلومات إضافية حول بطاقات الخط المستندة إلى Tomahawk:

- بطاقات الخط Cisco ASR 9000 Series 4-Port and 8-Port 100 Gigabit Ethernet Line Cards

- بطاقة الخط Cisco ASR 9000 400-Gbps IPoDWDM Line Card

- بطاقات الخط النمطية Cisco ASR 9000 Series 400G and 200G

- بطاقات الخط Cisco ASR 9000 Series 12-Port 100-Gigabit Ethernet Line Cards

- بطاقات الخط ذات المعدل المزدوج 10GE/1GE ل Cisco ASR 9000 Series 24-Port and 48-Port Dual-rate 10GE/1GE Line Cards

- بطاقات الخط Cisco ASR 9900 Series 8-Port 100 Gigabit Ethernet Line Cards مع دعم 7-Fabric

وكما هو الحال مع بطاقات الخط التي تعتمد على الأعاصير، تتوفر كل بطاقة خط قائمة على الطراز Tomahawk إما كبطاقة خط محسنة (جودة خدمة محسنة) أو بطاقة خط محسنة لنقل الحزم (جودة خدمة أساسية).

- SE - تحسين مستوى الخدمات

- TR - نقل الحزم المحسن

تتوفر بطاقة الخط ذات 4 منافذ و 8 منافذ إيثرنت 100 جيجابت في متغيرين يدعمان منافذ CPAK LAN/WAN/OTN Unified PHY أو منافذ LAN PHY-only CPAK.

بطاقات الخط هذه مبنية على توماهاوك:

- A9K-8x100G-LB-SE

- A9K-8x100G-LB-TR

- A9K-8X100GE-SE

- A9K-8X100GE-TR

- A9K-4x100GE-SE

- A9K-4X100GE-TR

- A9K-400G-DWDM-TR

- A9K-MOD400-SE

- A9K-MOD400-TR

- A9K-MOD200-SE

- A9K-MOD200-TR

- A9K-24x10GE-1G-SE

- A9K-24x10GE-1G-TR

- A9K-48x10GE-1G-SE

- A9K-48x10GE-1G-TR

- الطراز A99-12x100GE

- المحول A99-8x100GE-SE

- A99-8x100GE-TR

ملاحظة: تتوافق أرقام أجزاء بطاقة الخط المستندة إلى Tomahawk التي تبدأ A99-X مع هيكل Cisco ASR 9904 و Cisco ASR 9906 و ASR 9910 و ASR 9912 و ASR 9922. لا تتوافق مع موجهات Cisco ASR 9006 و ASR 9010.

ملاحظة: تم تصميم بطاقات الخط A99-12x100GE لتكامل النقل في بيئات 100G عالية الكثافة، كما توفر أداء حزم بسرعة خطية لنقل التسمية عبر بروتوكول الإنترنت (IP) وبروتوكول متعدد البروتوكولات (MPLS). لا يوجد متغير SE أو TR لهذه البطاقة. تتمتع بطاقة الخط هذه بميزات وقيود فريدة تختلف عن بطاقات الخط الأخرى القائمة على Tomahawk.

بطاقات خطوط تستند إلى Lightspeed

غالبا ما تتم الإشارة إلى الجيل الرابع من بطاقات خط إيثرنت من ASR 9000 Series باسم بطاقات خط قائمة على Lightspeed. يأتي المصطلح من NPs أن يكون استعملت على هذا linecards. ويشار اليها أحيانا باسم LSQ.

توفر أوراق البيانات هذه معلومات إضافية حول بطاقات الخط المستندة إلى Lightspeed:

- ورقة بيانات بطاقة خط نقل حزم الإيثرنت Cisco ASR 9000 Series 16-Port 100 Gigabit Ethernet Packet Transport Line Card

- ورقة بيانات بطاقة خط الحافة لخدمة إيثرنت 100 جيجابت Cisco ASR 9900 Series 16-Port 100 Gigabit Ethernet Service Edge Line Card

- ورقة بيانات بطاقة خط إيثرنت Cisco ASR 9000 Series بسرعة 32 منفذا 100 جيجابت في الثانية

وكما هو الحال مع بطاقات الخط المستندة إلى Tomahawk، تتوفر بطاقة الخط المستندة إلى Lightspeed كبطاقة خط من نوع Service Edge محسنة (جودة خدمة محسنة) أو Packet Transport Optimized (جودة خدمة أساسية). لا تشبه بطاقات الخط المستندة إلى Tomahawk، وليس كل طراز بطاقة خط متوفر على كلا النوعين -SE و-TR.

- SE - تحسين مستوى الخدمات

- TR - نقل الحزم المحسن

تعتمد بطاقات الخط هذه على Lightspeed:

- A9K-16x100GE-TR

- المحول A99-16x100GE-X-SE

- الطراز A99-32x100GE-TR

ملاحظة: تتوافق أرقام أجزاء بطاقة الخط المستندة إلى Lightspeed التي تبدأ من A99-X مع هيكل Cisco ASR 9904 و Cisco ASR 9906 و ASR 9910 و ASR 9912 و ASR 9922. لا تتوافق مع موجهات Cisco ASR 9006 و ASR 9010.

بطاقات خطوط تستند إلى Lightspeed-Plus

غالبا ما تتم الإشارة إلى الجيل الخامس من بطاقات خط إيثرنت من سلسلة ASR 9000 باسم بطاقات الخط Lightspeed-Plus المستندة إلى. يأتي المصطلح من NPs أن يكون استعملت على هذا linecards. ويشار اليها أحيانا باسم LSP.

توفر أوراق البيانات هذه معلومات إضافية حول بطاقات الخط المستندة إلى Lightspeed-Plus:

- ورقة بيانات بطاقة خط إيثرنت 100 جيجابت ذات 32 منفذا من Cisco ASR 9900 Series

- بطاقات الخط متعددة المعدلات عالية الكثافة من الجيل الخامس من Cisco ASR 9000 Series: ورقة بيانات البطاقات سعة 2 تيرابايت و 0.8 تيرابايت

وكما هو الحال مع بطاقات الخط المستندة إلى Tomahawk، تتوفر بطاقة الخط Lightspeed-Plus-based Line Card كبطاقة خط محسنة (جودة خدمة محسنة) أو نقل حزم محسن (جودة خدمة أساسية).

تعتمد بطاقات الخط هذه على Lightspeed-Plus:

- A9K-4HG-FLEX-TR

- A9K-4HG-FLEX-SE

- A99-4HG-Flex-TR

- A99-4HG-Flex-SE

- A9K-8HG-FLEX-TR

- A9K-8HG-FLEX-SE

- A9K-20HG-FLEX-TR

- A9K-20HG-FLEX-SE

- الطراز A99-32x100GE-X-TR

- المحول A99-32x100GE-X-SE

- الطراز A99-10x400GE-X-TR

- الطراز A99-10x400GE-X-SE

ملاحظة: تتوافق أرقام أجزاء بطاقة الخط المستندة إلى Lightspeed-Plus التي تبدأ من A99-X مع هيكل Cisco ASR 9904 و Cisco ASR 9906 و ASR 9910 و ASR 9912 و ASR 9922. لا تتوافق مع موجهات Cisco ASR 9006 و ASR 9010.

أنواع إضافية من بطاقات الخط

يصف هذا القسم أنواع أخرى من بطاقات الخط ل ASR 9000.

A9K-SIP-700

تستند بطاقة الخط هذه إلى معالج الحزمة (CPP) من Cisco، ولا تستند إلى Trident ولا إلى الإعصار. لمزيد من المعلومات، راجع معالج الواجهة Cisco ASR 9000 Series SPA Interface Processor 700 Cisco Article.

A9K-ISM-100

لا تستخدم بطاقة الخط هذه NPs، ولا تعتمد على Trident ولا على Typhoon. للحصول على معلومات إضافية، راجع مقال Cisco ASR 9000 Series Integrated Service Module.

A9K-VSM-500

تتضمن بطاقة الخط هذه وحدة البنية الأساسية للخدمة مع مكونات NPs، و Crossbar Fabric، و Fabric Interface ASIC (FIA) الموجودة في الإعصار والتي يتم إستخدامها أيضا على بطاقات الخط الموجودة في الإعصار. للحصول على معلومات إضافية، راجع وحدة Cisco ASR 9000 Series Virtualized Services مقالة Cisco.