المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

مشكلة: مسح إسقاط على الواجهة

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يتحرى دفقات على القارن عندما العرض قارن أمر أخذت على المسحاج تخديد.

معلومات أساسية

يتم إستخدام التوهجات لعد تجاهل الحزمة الانتقائي (SPD). وهو آلية تقوم بإسقاط الحزم ذات الأولوية المنخفضة بسرعة عندما يتم تحميل وحدة المعالجة المركزية (CPU) أكثر من اللازم لحفظ بعض قدرة المعالجة للحزم ذات الأولوية العليا. يزيد عدّاد عمليات المسح في إخراج الأمر show interface كجزء من تجاهل الحزمة الانتقائي (SPD)، الذي ينفذ سياسة إسقاط الحزمة الانتقائي على قائمة انتظار عملية IP الخاصة بالموجّه. لذلك، فإنه يطبق على العملية الوحيدة حركة مرور البيانات المحولة.

يكمن الغرض من SPD في ضمان عدم إسقاط حِزم التحكم المهمة، مثل تحديثات التوجيه ورسائل تنشيط الاتصال، عند امتلاء قائمة انتظار إدخال IP. عندما يكون حجم قائمة انتظار إدخال IP بين الحدود الدنيا والحدود القصوى، يتم إسقاط حِزم IP العادية بناءً على احتمال إسقاط معين. وتسمى هذه الإسقاطات العشوائية عمليات مسح SPD.

مشكلة: مسح إسقاط على الواجهة

يمكن أن تتسبب عمليات إسقاط التوهج في عدم إمكانية الوصول، والبطء، وحالات انخفاض الجودة على الارتباط. يمكنك التحقق من عداد التوهجات باستخدام هذا الأمر على الموجه.

Router# Show interface GigabitEthernet 0/0

GigabitEthernet0/0/0 is administratively down, line protocol is down

Hardware is BUILT-IN-2T+6X1GE, address is 0035.1a53.7302 (bia 0035.1a53.7302)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is T

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input never, output never, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/75/0/14323 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

0 packets input, 0 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 0 multicast, 0 pause input

0 packets output, 0 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 3 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

0 carrier transitions

ويمكن أيضا رؤية هذه التوهجات عندما لا يكون هنالك إزدحام على الرابط. وقد لا تحل الزيادة في قائمة الانتظار المشكلة في مثل هذه الحالات. تكون الشجيرات أحيانا جيدة بالفعل لأنها تسقط حركة المرور ذات الأولوية المنخفضة على حركة المرور ذات الأولوية. إن يرى أنت التوهجات على القارن أي يكون متقطع بعد ذلك هذا نص تنفيذي يستطيع كنت استعملت أن يحصل معلومة حول الحركة مرور أي يكون التصق في الخزن المؤقت من القارن. يتم إنشاء برنامج IM النصي هنا مع الاحتفاظ ب GigabitEthernet0/0 كواجهة متأثرة. يمكن إجراء التعديلات وفقا للواجهة التي تريد أستكشاف الأخطاء وإصلاحها عليها وتعيين الحد الأقصى لحجم قائمة الانتظار. وبصرف النظر عن هذا فإن قيمة 74 هي الحد الأقصى الافتراضي لبدء الإسقاط الكامل عند تحديد حجم قائمة الانتظار على أنه 75. يمكنك ضبط الحد الأدنى والأقصى يدويا باستخدام الأمر المذكور في نهاية الوثيقة مع تفاصيل عمليات السقوط هذه.

event manager applet input_queue_watch

event timer watchdog time 5

action 1.0 cli command "enable"

action 2.0 cli command "show interface GigabitEthernet0/0 | inc Input queue"

action 3.0 regexp "Input queue: ([0-9]+)/75/" $_cli_result match qsize

action 4.0 if $_regexp_result eq 1

action 4.1  if $qsize ge 74

action 4.2   cli command "term exec prompt time"

action 4.3   cli command "show ip traffic | append flash:queue_log.log"

action 4.4   cli command "show ip cef not | append flash:queue_log.log"

action 4.5   cli command "show ip cef switching state | append flash:queue_log.log"

action 4.6   cli command "show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 packet |append flash:queue_log.log"

action 4.7   cli command "show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 header |append flash:queue_log.log"

action 4.8  end

يمنحك إخراج show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 وshow buffer input-interface GigabitEthernet0/0 packet معلومات حركة مرور البيانات الموجودة في قائمة الانتظار.

Router# Show buffer input-interface fa0/0

Header DataArea  Pool Rcnt  Size Link  Enc    Flags          Input      Output

64C22054  DA00084 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C238B8  DA00944 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C24A24  DA00F84 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C2511C  DA01204 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C25814  DA01484 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C26288  DA01844 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C26CFC  DA01C04 Small    1    91    7    1      280          Fa0/0        None

64C27078  DA01D44 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

64C273F4  DA01E84 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

65251C34  DD1F024 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

653A54B8  DD1FF24 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

653A5834  DD20064 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

653A69A0  DD206A4 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

6542C338  DD1FB64 Small    1    62    7    1      200          Fa0/0        None

Router# Show buffer input-interface GigabitEthernet0/0 packet

Buffer information for Small buffer at 0x64C25498

data_area 0xDA01344, refcount 1, next 0x0, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:44.284 (elapsed 00:00:02.956)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA0138A, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA0138A, addr_start 0xDA0138A, info_start 0x0

network_start 0xDA01398, transport_start 0xDA013AC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.162.125, destination: 172.18.13.175, id: 0x47C6, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 1433, destination port 1390:                                          ....

4: 62800030 85142082 08004500 003037AA  b..0.. ...E..07*

20: 40000106 409FAC12 A56DAC12 03ED044F  @...@.,.%m,..m.O

36: 008B9D84 24630000 00007002 80003ADE  ....$c....p...:^

52: 00000204 05B40101 040200             .....4.....

Buffer information for Small buffer at 0x64C24DA0

data_area 0xDA010C4, refcount 1, next 0x65246DC0, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:41.944 (elapsed 00:00:00.056)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA0110A, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA0110A, addr_start 0xDA0110A, info_start 0x0

network_start 0xDA01118, transport_start 0xDA0112C, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.162.115, destination: 172.18.71.102, id: 0xC58F, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 4952, destination port 139

0:  00078509 62800030          ....b..0

8:  85142082 08004500 0030C58F 40000106  .. ...E..0E.@...

24: 723AAC12 A273AC12 47661358 008B013D  r:,."s,.Gf.X...=

40: 71660000 00007002 80003A9A 00000204  qf....p...:.....

56: 05B40101 040200

Buffer information for Small buffer at 0x64C22054

data_area 0xDA00084, refcount 1, next 0x653A62A8, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:34.756 (elapsed 00:00:05.348)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA000CA, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA000CA, addr_start 0xDA000CA, info_start 0x0

network_start 0xDA000D8, transport_start 0xDA000EC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.100.7, destination: 172.18.101.147, id: 0x684A, ttl: 255, prot: 1

0: 00078509 62800030 85142082 08004500  ....b..0.. ...E.

16: 0030C32E 40000106 2589AC12 A273AC12  .0C.@...%.,."s,.

32: 967811E6 01BD1253 53C40000 00007002  .x.f.=.SSD....p.

48: 8000F853 00000204 05B40101 040200    ..xS.....4.....

Buffer information for Small buffer at 0x64B7C588

data_area 0xDDA5484, refcount 1, next 0x65DC5D8C, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:21.408 (elapsed 00:00:00.300)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDDA54CA, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDDA54CA, addr_start 0xDDA54CA, info_start 0x0

network_start 0xDDA54D8, transport_start 0xDDA54EC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.101.147, destination: 172.18.246.99, id: 0x3BE6, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 3096, destination port 139

0: 00078509 62800030          ....b..0

8: 85142082 08004500 00303BE6 40000106  .. ...E..0;f@...

24: 89C6AC12 6593AC12 F6630C18 008BBEB1  .F,.e.,.vc....>1

40: 4A500000 00007002 8000395E 00000204  JP....p...9^....

56: 05B40101 040200                      .4.....

Buffer information for Small buffer at 0x64C24DA0

data_area 0xDA010C4, refcount 1, next 0x653A6D1C, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:45:17.192 (elapsed 00:00:00.028)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDA0110A, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDA0110A, addr_start 0xDA0110A, info_start 0x0

network_start 0xDA01118, transport_start 0xDA0112C, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.165.109, destination: 172.18.149.166, id: 0x28BC, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 4086, destination port 445

0: 00078509              ....

4: 62800030 85142082 08004500 003028BC  b..0.. ...E..0(<

20: 40000106 BDD3AC12 A56DAC12 95A60FF6  @...=S,.%m,..&.v

36: 01BD9A3D 72370000 00007002 800051BE  .=.=r7....p...Q>

52: 00000204 05B40101 040200             .....4.....

Buffer information for Small buffer at 0x653A6624

data_area 0xDD20564, refcount 1, next 0x65343F50, flags 0x200

linktype 7 (IP), enctype 1 (ARPA), encsize 14, rxtype 1

if_input 0x64F2391C (FastEthernet0/0), if_output 0x0 (None)

inputtime 15:46:12.888 (elapsed 00:00:00.012)

outputtime 00:00:00.000 (elapsed never), oqnumber 65535

datagramstart 0xDD205AA, datagramsize 62, maximum size 260

mac_start 0xDD205AA, addr_start 0xDD205AA, info_start 0x0

network_start 0xDD205B8, transport_start 0xDD205CC, caller_pc 0x6072308C

source: 172.18.165.109, destination: 172.18.159.108, id: 0x4902, ttl: 1,

TOS: 0 prot: 6, source port 2391, destination port 445

0: 00078509 62800030 85142082 08004500  ....b..0.. ...E.

16: 00304902 40000106 93C7AC12 A56DAC12  .0I.@....G,.%m,.

32: 9F6C0957 01BDA1C0 C57C0000 00007002  .l.W.=!@E|....p.

48: 8000F3CE 00000204 05B40101 040200    ..sN.....4.....

بمجرد اكتشاف حركة المرور التي يتم وضعها في قائمة الانتظار، يمكنك إتخاذ الإجراءات اللازمة عليها. قد تكون هذه الحركة مقيدة للسعر أو إذا كانت حركة المرور غير شرعية، فيمكنك تطبيق قائمة التحكم في الوصول (ACL) لحظر حركة المرور.

إذا كان العداد يتزايد أثناء أستكشاف الأخطاء وإصلاحها، فيمكنك تشغيل الأوامر يدويا أيضا. لاحظ أن الأوامر show buffer input-interface gigabitEthernet0/0 وshow buffer input-interface gigabitEthernet0/0 packet لا تعطي أحيانا الإخراج مرة واحدة، لذلك قد تحتاج إلى تشغيل الأمر مرتين.

تنقسم قائمة انتظار العملية على RP إلى جزئين: قائمة انتظار حزم عامة وقائمة انتظار أولوية. تخضع الحزم التي يتم وضعها في قائمة انتظار الحزمة العامة إلى فحص حالة SPD، ولا تخضع الحزم التي يتم وضعها في قائمة انتظار الأولوية. الحزم التي تكون مؤهلة لقائمة انتظار حزم الأولوية هي حزم ذات أولوية عالية مثل حزم IP السابقة 6 أو حزم IGP ويجب عدم إسقاطها أبدا. ومع ذلك، يمكن إسقاط الفئات غير المؤهلة هنا وفقا لطول قائمة انتظار الحزمة العامة وفقا لحالة SPD. يمكن أن تكون قائمة انتظار الحزم العامة في ثلاث حالات، وبالتالي يمكن خدمة الحزم ذات الأولوية المنخفضة بشكل مختلف:

- عادي: حجم قائمة الانتظار <= الحد الأدنى

- إسقاط عشوائي: الحد الأدنى <= حجم قائمة الانتظار <= الحد الأقصى

- إسقاط كامل: الحد الأقصى <= حجم قائمة الانتظار

في الحالة العادية، لا يتم أبدا إسقاط الحزم التي تم تكوينها بشكل جيد والتي تم تكوينها بشكل سيئ. في حالة الإسقاط العشوائي، يتم إسقاط الحزم ذات التكوين الجيد بشكل عشوائي. إذا تم تكوين الوضع القوي، يتم إسقاط جميع الحزم التي تم تكوينها بشكل غير صحيح، وإلا، فإننا نعالجها كحزم مكونة بشكل جيد. في حالة الإسقاط الكامل، يتم إسقاط جميع الحزم التي تم تكوينها بشكل جيد والتي تم تكوينها بشكل غير صحيح. يتم اشتقاق قيم الحد الأدنى (الافتراضية 73) والحد الأقصى (الافتراضية 74) من أصغر قائمة انتظار على الهيكل ولكن يمكن تخطيها باستخدام الأوامر العامة ip spd queue min-threshold وip spd queue max-threshold.