المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

المشكلة: كيف يمكن ربط إخراج أوامر العرض بنتائج SNMP لمراقبة وحدة المعالجة المركزية (CPU) ل ASR1000؟

الحل

قائمة أوامر العرض لمراقبة وحدة المعالجة المركزية ASR1000

ربط معرفات SNMP باستخدام أوامر show

ملخص

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية مراقبة وحدة المعالجة المركزية لموجه خدمات التجميع 1000 (ASR 1000) من خلال الأداة المساعدة لبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بتكوين SNMP.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- IOS® XE من Cisco

- ASR1000

- SNMP

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

هناك طرق وأوامر مختلفة متوفرة لمراقبة وحدة المعالجة المركزية ASR1000، ويصبح من المهم للغاية مراقبتها طوال الوقت. SNMP هو أحد الأدوات المساعدة لمراقبة وحدة المعالجة المركزية لأنظمة ASR1000. يمكنك العثور على إخراج أوامر عرض مختلفة ونتائج تمارين SNMP في هذه المقالة.

المشكلة: كيف يمكن ربط إخراج أوامر العرض بنتائج SNMP لمراقبة وحدة المعالجة المركزية (CPU) ل ASR1000؟

في هذا المستند، يمكنك الاطلاع على كيفية مراقبة وحدة المعالجة المركزية الخاصة بالوحدات النمطية المختلفة مثل معالج التوجيه (RP) ومعالج الخدمات الموسعة (ESP) ومعالج واجهة SPA (SIP) الموجودة على موجه ASR1000.

الحل

هناك نوعان من وحدة المعالجة المركزية (CPU) للمراقبة:

1. وحدة المعالجة المركزية (CPU) لمستوى التحكم - متوفرة على RP و ESP و SIP.

2. وحدة المعالجة المركزية (CPU) لمستوى البيانات - متوفرة على معالج تدفق الكم (QFP) (الموجود على ESP)

قائمة أوامر العرض لمراقبة وحدة المعالجة المركزية ASR1000

وحدة المعالجة المركزية (CPU) لمستوى التحكم:

- إظهار وحدة المعالجة المركزية التي تم فرزها | على سبيل المثال 0.00

- إظهار النظام الأساسي لوحدة المعالجة المركزية (CPU) للعمليات المفروزة

- إظهار موجز عن التحكم في حالة برامج منصات العمل

- إظهار موقع منصة وحدة المعالجة المركزية (CPU) <R0/F0/0>

وحدة المعالجة المركزية (CPU) لمستوى البيانات:

- إظهار إستخدام قاعدة بيانات QFP النشطة لأجهزة النظام الأساسي

ربط معرفات SNMP باستخدام أوامر show

عند إستخدام عرض وحدة المعالجة المركزية (CPU) المفروزة | ex 0.00، الإنتاج الذي تم إنشاؤه هو هذا:

ASR1002#show proc cpu sorted | ex 0.00

CPU utilization for five seconds: 51%/0%; one minute: 44%; five minutes: 25%

PID Runtime(ms)     Invoked      uSecs   5Sec   1Min   5Min TTY Process

274      140997        2976      47378 50.55% 32.66% 17.41%   0 IP RIB Update

124      147354       10279      14335  0.64%  0.07%  0.01%   0 Per-minute Jobs

411      191924     4812122         39  0.08%  0.03%  0.05%   0 MMA DB TIMER

This command only shows processes inside the IOS daemon.

Please use 'show processes cpu platform sorted'

to show processes from the underlying operating system.

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.56.0 = INTEGER: 51

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.57.0 = INTEGER: 44

SNMPv2-SMI::enterprises.9.2.1.58.0 = INTEGER: 25

LAPTOP ~ %

عند إستخدام النظام الأساسي لوحدة المعالجة المركزية (CPU) show process الذي تم فرزه، يكون الإخراج الذي تم إنشاؤه هو التالي:

ASR1006#show processes cpu platform sorted

CPU utilization for five seconds: 51%, one minute: 12%, five minutes:  6%

Core 0: CPU utilization for five seconds: 59%, one minute: 17%, five minutes:  7%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

6843    5579     53%      9%      1%  S        159371264  smand

3139    1688      3%      2%      1%  R         49434624  hman

ASR1006#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.7

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.3.7 = Gauge32: 51

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.4.7 = Gauge32: 12

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.5.7 = Gauge32: 6

LAPTOP ~ %

عندما تستخدم show platform software status control-processor brief، فإن المخرجات التي تم توليدها هي:

ASR1006#show platform software status control-processor brief | sec Load

Load Average

Slot  Status  1-Min  5-Min 15-Min

RP0 Healthy   0.49   0.26   0.09

ESP0 Healthy   0.17   0.08   0.18

SIP0 Healthy   0.00   0.00   0.00

ASR1006-1#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.25

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.26

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.7 = Gauge32: 49

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.24.9 = Gauge32: 17

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.7 = Gauge32: 26

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.25.9 = Gauge32: 8

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.1 = Gauge32: 0

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.7 = Gauge32: 9

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.26.9 = Gauge32: 18

LAPTOP ~ %

هنا، فإنها تحصل على إخراج وحدة المعالجة المركزية SIP/RP/ESP لمدة 1 دقيقة و 5 دقائق و 15 دقيقة. الأمر هو SIP و RP و ESP.

عندما تستخدم موقع منصة وحدة المعالجة المركزية (CPU) show process <r0/f0/0>، فإن المخرجات التي تم إنشاؤها هي هذه:

ASR1006#show process cpu platform location R0

CPU utilization for five seconds:  3%, one minute: 10%, five minutes:  7%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  3%, one minute: 10%, five minutes:  7%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

ASR1006#show process cpu platform location F0

CPU utilization for five seconds: 21%, one minute: 22%, five minutes: 22%

Core 0: CPU utilization for five seconds: 21%, one minute: 21%, five minutes: 22%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

ASR1006#show process cpu platform location 0

CPU utilization for five seconds:  1%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Core 0: CPU utilization for five seconds:  1%, one minute:  2%, five minutes:  1%

Pid    PPid    5Sec    1Min    5Min  Status        Size  Name

--------------------------------------------------------------------------------

1       0      0%      0%      0%  S          2203648  init

2       0      0%      0%      0%  S                0  kthreadd

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7

snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.245 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.7 = Gauge32: 3

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.6.9 = Gauge32: 21

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.1 = Gauge32: 2

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.7 = Gauge32: 10

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.7.9 = Gauge32: 22

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.7 = Gauge32: 7

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.109.1.1.1.1.8.9 = Gauge32: 22

LAPTOP ~ %

هنا، تعطي الإنتاج في ترتيب SIP، RP، و ESP لمدة 5 ثواني، 1 دقيقة، و 5 دقائق. في أنظمة RP/ESP المزدوجة، يمكنك إستخدام RP/ESP النشطة. على سبيل المثال، إذا كان ESP1 نشطا، فيجب أن يكون الأمر show process cpu platform location F1. يمكنك إستخدام الأمر النشط <rp/fp> الخاص بموقع نظام وحدة المعالجة المركزية (CPU) show process، ولكن هذا الأمر خاص ب RP/ESP فقط. بالنسبة لبروتوكول SIP، يجب ذكر الموقع (slot) بشكل محدد.

عند إستخدام show platform hardware qfp active dataPath، يكون الإخراج الذي تم إنشاؤه هو التالي:

ASR1002#show platform hardware qfp active datapath utilization

CPP 0: Subdev 0            5 secs        1 min        5 min       60 min

Input:  Priority (pps)            7            6            6            6

(bps)         3936         3832         3840         3384

Non-Priority (pps)        28241        28259        28220         6047

(bps)     14459200     14468448     14448584      3095664

Total (pps)        28248        28265        28226         6053

(bps)     14463136     14472280     14452424      3099048

Output: Priority (pps)            1            1            1            0

(bps)         1040         1056         1064          408

Non-Priority (pps)        27894        28049        17309         3372

(bps)      8484592      8539056      5276496      1034552

Total (pps)        27895        28050        17310         3372

(bps)      8485632      8540112      5277560      1034960

Processing: Load (pct)            1            1            1            0

ASR1002#

LAPTOP ~ % snmpwalk -v2c -c cisco 10.197.219.243 1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.6.1.14

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.1 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.2 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.3 = Gauge32: 1

SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.715.1.1.6.1.14.9027.4 = Gauge32: 0

LAPTOP ~ %

في هذا المخرج، إذا كانت هناك أجهزة فرعية متعددة فإنه يعطي متوسط مخرجات الحمل.

ملخص

الأوامر

SNMP OIDs

إظهار وحدة المعالجة المركزية التي تم فرزها | على سبيل المثال 0.00

1.3.6.1.4.1.9.2.1.56

1.3.6.1.4.1.9.2.1.57

1.3.6.1.4.1.9.2.1.58

إظهار النظام الأساسي لوحدة المعالجة المركزية (CPU) للعمليات المفروزة

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.4.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.5.7

إظهار موجز عن التحكم في حالة برامج منصات العمل

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.24

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.25

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.26

إظهار موقع منصة وحدة المعالجة المركزية (CPU) <R0/F0/0>

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.6

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.7

1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.8

إظهار إستخدام قاعدة بيانات QFP النشطة لأجهزة النظام الأساسي

1.3.6.1.4.1.9.9.715.1.1.6.1.14