المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الإجراء

الخطوة 1. التحقق من حالة PS

الخطوة 2. تحديد التنبيهات الإيجابية الخاطئة

الخطوة 3. تحديد حالات فشل الأجهزة

عدم توفر طاقة كافية عند إدخال وحدات التخزين فئة PS

عدم توفر الطاقة الكافية من خلال وحدات التخزين فئة PS

معلومات إضافية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء وحدة تزويد بالطاقة (PS) طراز ASR1k وإصلاحها وتجنب "ترخيص مواد الإرجاع" (RMA) غير الضروري.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- IOS® XE من Cisco

- ASR1k

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على الجهاز وبرمجية صيغة:

- ASR1002-X

- 03.10.04.s // 15.3(3)S4

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الإجراء

من أجل أستكشاف أخطاء PS وإصلاحها على ASR1k، هناك عدة خطوات يجب إتخاذها.

الخطوة 1. التحقق من حالة PS

للتحقق من الحالة، قم بتشغيل show platformالأمر:

Router#show platform

Chassis type: ASR1002-X

Slot  Type                State  Insert time (ago)

--------- ------------------- --------------------- -----------------

P0  ASR1002-X-PWR-AC    ok                    5d12h

P1  ASR1002-X-PWR-AC    ps, fail              5d12h

يشير حقل الفتحة إلى ما إذا كان قد تم تحميل PS على slot0 (P0) أو slot1 (P1).

ملاحظة: يتم عرض P1 عندما يدعم النظام الأساسي فتحة ثانوية لتثبيت PS متكرر.

يشير حقل الحالة إلى قيمتين محتملتين:

- موافق = يعمل PS بشكل صحيح

- PS، Fail = أن PS قامت بتشغيل تنبيه الفشل

يشير حقل النوع إلى معرف جزء PS (PID) ويشير حقل إدراج الوقت إلى مقدار الوقت الذي انقضى منذ إدخال PS في الهيكل.

إذا مشغلات تنبيه الفشل، قم بتشغيل show environmentالأمر:

Router#show environment Sensor List: Environmental Monitoring

Sensor Location  State Reading PEM Iout P0  Normal 16 A PEM Vout P0  Normal 12 V DC PEM Vin P0  Normal 230 V AC PEM Iout P1  Normal 16 A PEM Vout P1  Normal 12 V DC PEM Vin P1  Normal 231 V AC

هذه الحقول هي الأكثر صلة:

- المستشعر = يعرض قيم الوحدة النمطية لإدخال الطاقة (PEM)

- IOUT = ناتج التيار الكهربائي، مقاسا على أمبير (أ)

- Vout = خرج الجهد الكهربي، يتم قياسه على الجهد الكهربي الحالي المباشر (تيار مباشر v)

- VA = دخل الجهد الكهربائي، قياس إما بجهد كهربائي بديل أو مباشر (تيار متردد بفولطية | V DV)

تلميح: تتغير قيمة Vin من نموذج PS إلى آخر، يلزمك التحقق من ورقة البيانات لتأكيد القيمة الصحيحة. يحدد النوع آخر حرفين من PID، و AC يمثل تيار بديل و DC للتيار المباشر.

- الموقع = يشير إلى الفتحة التي يتم فيها تثبيت صفيفات التخزين فئة PS

- Reading = يعرض القيم الرقمية

توفر الفئة ASR1k PS تيار مستمر بقدرة 12 أو 5 فولت نظرا لأن جدار الحماية الخاص بتنفيذ السياسات (PEM Vout)، كما أنها تعتمد على طراز صفيفات التخزين فئة PS. تشير أي قيمة أخرى إلى وجود خطأ في PEM Vout.

ملاحظة: للتحقق من حالة المروحة ومستشعر درجة الحرارة في PS، يتم عرض هذه القيم على هيئة TEMP عند التشغيل show environment، ويشير التنبيه إلى وجود خطأ في الجهاز بالمروحة.

الخطوة 2. تحديد التنبيهات الإيجابية الخاطئة

يتم تشغيل تنبيه إيجابي خاطئ عندما يتم العثور على حالة PS، الفشل في الأمر show platformshow environment والأمر يعرض قيم PEM الصحيحة، على سبيل المثال:

Router#show platform Chassis type: ASR1002-X Slot  Type State  Insert time (ago) --------- ------------------- --------------------- ----------------- P0  ASR1002-X-PWR-AC ok 5d12h P1  ASR1002-X-PWR-AC ps, fail 5d12h

Router#show environment Sensor List: Environmental Monitoring

Sensor Location  State Reading PEM Iout P1  Normal 16 A PEM Vout P1  Normal 12 V DC PEM Vin P1  Normal 230 V AC

تحذير: إذا show platform عرض الأمر إنذار وعرضshow environment الأمر حالة صحيحة، فإن خطأ تجميلي يؤثر على الجهاز. يوثق Cisco بق id CSCvc16495 هذا السلوك ل ال ASR1K.

الخطوة 3. تحديد حالات فشل الأجهزة

عدم توفر طاقة كافية عند إدخال وحدات التخزين فئة PS

لتحديد ما إذا كانت صفيفات التخزين فئة PS تتلقى طاقة كافية، قم بتشغيل show environmentالأمر:

Router#show environment Sensor List: Environmental Monitoring

Sensor Location State Reading PEM Iout P0 Normal 16 A PEM Vout P0 Normal 12 V DC PEM Vin P0 Normal 209 V AC PEM Iout P1 Normal 1 A PEM Vout P1 Normal 1 V DC PEM Vin P1 Normal 5 V AC

تحقق من مصدر الطاقة المتوفر ل PS وتجاهل مشكلة بيئية أو مشكلة في الموقع.

إذا كان مصدر الطاقة سليم ويعمل بشكل صحيح مع مصدر طاقة مختلف، فاستبدل مصدر الطاقة غير المرغوب.

عدم توفر الطاقة الكافية من خلال وحدات التخزين فئة PS

لتحديد ما إذا كانت صفيفات التخزين فئة PS توفر طاقة كافية، قم بتشغيل الأمرshow environment:

Router#show environment Sensor List: Environmental Monitoring Sensor Location State Reading PEM Iout P0 Normal 16 A PEM Vout P0 Normal 12 V DC PEM Vin P0 Normal 221 V AC

PEM Iout P1 Normal 0 A PEM Vout P1 Normal 0 V DC PEM Vin P1 Normal 221 V AC

إذا لم توفر صفيفات التخزين فئة PS ما يكفي من الطاقة، فاستبدل وحدات التخزين فئة PS التي تعرض للإزعاج.

معلومات إضافية

للحصول على معلومات إضافية حول صفيفات التخزين فئة PS، قم بتشغيل show platform hardware slot <slot id> mcu status  الأمر أو show platform hardware slot <slot id> fan statusالأمر.

Router#show platform hardware slot P1 mcu status Model ID: 2 12V I: 12 12V V: 12 Temp: 35 Input V: 214 Fan speed: 65%

Router#show platform hardware slot P1 fan status Fan 0: Normal Fan 1: Normal Fan 2: Normal

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco