المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند حلا لاسترداد أجهزة مودم DSL، IPv4 فقط في بيئة المكدس المزدوج، التي تم قطع إتصالها أثناء إنهائها على موجه من السلسلة ASR1000.

المشكلة

كانت أجهزة مودم DSL التي تم قطع إتصالها ترجع إلى عدم وجود حالات بقاء PPP بعد تمكين IPv6(IPv6CP) على جهاز LNS.

يرسل ASR1000 ك LNS باستمرار رسائل IPv6CP إلى جهاز CPE. هذا هو السلوك وفقا لمعيار RFC 1661. يحاول التفاوض مع نظيره؛ إذا تعذر على النظير فهم IPv6cp. يجب أن يرسل النظير PROTREJ، والذي لن يحاول LNS التفاوض على IPv6CP.

يمكن أن تتسبب رسائل IPv6CP الثابتة هذه في توقف أجهزة المودم القديمة الخاصة بالإصدار الرابع من IPv4 فقط عن إرسال رسائل الاحتفاظ إلى LNS، مما ينتج عنه قطع اتصال جلسة العمل.

الحل

يمكنك إيقاف رسائل IPv6CP الثابتة عبر التكوين التالي على واجهة القالب الظاهري.

1. PPP ncp passive ipV6cp

لن يفاوض # LNS بروتوكول IPv6 إلا إذا تم إنشاؤه بواسطة العميل.

الخيار البديل:

2. محلي تجاوز PPP NCP

#يقوم هذا الأمر بتعقب السمات المستلمة في التفويض من RADIUS، والتحقق من برنامج التحكم في الشبكة (NCP) المسموح به، ورفض تفاوض NCP الحالي، وتجاوز تكوين المكدس المزدوج المحلي