المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

السيناريو 1. واجهة (واجهات) الدخول ذات النطاق الترددي العالي وواجهة (واجهات) الخروج ذات النطاق الترددي المنخفض

السيناريو 2. الازدحام في جهاز الخطوة التالية والتحكم في تدفق الواجهة قيد التشغيل

السيناريو 3. معدل حركة المرور عند سعة إعادة توجيه الموجه أو أعلى منها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إظهار النظام الأساسي

إظهار الواجهة

إظهار ملخص إستخدام بيانات QFP النشطة لأجهزة النظام الأساسي

إظهار ملخص الواجهة

إظهار منفذ أجهزة النظام الأساسي إعدادات المخزن المؤقت ل PLIM

المقدمة

يصف هذا المستند الإجراء لتحديد ما إذا كان فقد الحزمة على موجه ASR1000 راجعا إلى السعة القصوى للمكون/الوحدات القابلة للاستبدال في الحقل (FRU) الخاص به. تساعد معرفة سعة إعادة توجيه الموجه على توفير الوقت كما أنه يقلل من الحاجة إلى أستكشاف أخطاء حزم ASR1000 وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- جميع موجهات خدمات التجميع من السلسلة ASR 1000 من Cisco، والتي تتضمن الأنظمة الأساسية 1001 و 1002 و 1004 و 1006 و 1013

- إصدار برنامج Cisco IOS®-XE الذي يدعم سلسلة موجهات خدمات التجميع طراز ASR 1000 من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

يعد النظام الأساسي لموجهات ASR1000 series بمثابة نظام أساسي لموجه مركزي يعني أنه يجب على جميع الحزم التي يتم استقبالها بواسطة الموجه الوصول إلى محرك إعادة توجيه مركزي قبل إمكانية إرساله. وتسمى بطاقة إعادة التوجيه المركزية معالج الخدمة المضمنة (ESP). تحدد وحدة ESP في الهيكل سعة إعادة التوجيه للموجه. يتم توصيل مهايئات المنفذ المشترك (SPA) التي تستلم الحزم من الخط أو ترسل الحزم إلى الخط إلى بطاقة ESP من خلال بطاقة حامل تسمى معالجات واجهة SPA (SIP). تحدد سعة النطاق الترددي الإجمالي لبروتوكول SIP حجم حركة المرور التي يتم إرسالها إلى بروتوكول ESP ومنه.

يمكن أن يؤدي الحساب الخاطئ لسعة الموجه لتكوين الأجهزة المستخدمة (مجموعة ESP و SIP) إلى تصميمات الشبكة حيث يفشل موجه سلسلة ASR1000 في إعادة توجيه الحزم بمعدل الخط.

الحل

يتم شرح ثلاثة سيناريوهات يمكن أن تتسبب في فقدان الحزمة على موجه من السلسلة ASR1000 في هذا القسم. يزود القسم تالي الأمر خط قارن (CLI) أن يكشف إن المسحاج تخديد يكون ضرب بواحد منهذه السيناريوهات.

السيناريو 1. واجهة (واجهات) الدخول ذات النطاق الترددي العالي وواجهة (واجهات) الخروج ذات النطاق الترددي المنخفض

الأمثلة هي:

- إستلمت حركة مرور على إثنان Gig قارن وأرسلت على واحد gig قارن

- تم تلقي حركة المرور على 10 Gig وإرسالها على واجهة Gig

تدعم بطاقة SIP تصنيف حزمة الدخول والتخزين المؤقت للسماح بفرط الاشتراك. حدد واجهات الدخول والخروج لتدفق حركة المرور. إذا كان الموجه يحتوي على إرتباط مدخل عرض نطاق ترددي مرتفع يستقبل الحزم بمعدل الخط وارتباط مخرج عرض نطاق ترددي منخفض، فإنه يتسبب في التخزين المؤقت في بروتوكول SIP للمدخل.

تتسبب حركة مرور معدل الخط الواردة المستمرة في هذه السيناريوهات على مدى فترة من الوقت في نفاذ المخازن المؤقتة في نهاية المطاف ويبدأ الموجه في إسقاط الحزم. هذا يظهر بما أن يتجاهل أو مدخل على قطرات فرعية في العرض قارن <interface-name> x/x/x جهاز تحكم إنتاج على المدخل قارن.

- يكمن الإصلاح في هذا السيناريو في دراسة تدفق حركة المرور في الشبكة وتوزيعها استنادا إلى سعة الارتباط.

ملاحظة: يدعم SIP تصنيف حزم الدخول الذي يسمح باستمرار إعادة توجيه حزم الأولوية العليا (طالما أنه لم يتم زيادة الاشتراك فيها) ويتم إسقاط الحزم غير الحرجة.

يتم شرح تصنيف المدخل وجدولة الحزم على موجهات ASR1000 في الارتباط.

تصنيف الحزم وجدولتها على ASR1000

السيناريو 2. الازدحام في جهاز الخطوة التالية والتحكم في تدفق الواجهة قيد التشغيل

ركضت العرض قارن إنتاج على المخرج قارن أن يفحص إن يكون تدفق تحكم يعمل وإن القارن يستلم إيقاف مدخل من التالي جنجل أداة. تشير إدخالات الإيقاف المؤقت إلى أن جهاز الخطوة التالية محتقن. تقوم إطارات Input Pause (الإيقاف المؤقت) بإعلام ASR1000 بالإبطاء مما يؤدي إلى تخزين الحزم مؤقتا على ASR1000. وهذا يؤدي في نهاية المطاف إلى حالات إسقاط الحزم إذا كان معدل حركة المرور مرتفعا ومستداما على مدار فترة من الوقت.

- ليس ASR1000 على خطأ في هذا السيناريو والإصلاح هو إزالة عنق الزجاجة في جهاز الخطوة التالية. نظرا لأنه يتم مشاهدة عمليات الإسقاط على الموجه، فمن المحتمل إلى حد كبير أن يتجاهل مهندسو الشبكة الجهاز التالي ويمكن تنفيذ جميع جهود أستكشاف الأخطاء وإصلاحهاعلى الموجه.

السيناريو 3. معدل حركة المرور عند سعة إعادة توجيه الموجه أو أعلى منها

قم بتشغيل الأمر show platform للتعرف على ESP ونوع SIP في الهيكل. تتميز ASR1000 بلوحة خلفية سالبة، ويتم تحديد سعة معالجة النظام حسب نوع ESP و SIP المستخدمين في النظام.

على سبيل المثال:

- يمكن لأرقام الأجزاء ASR1000-ESP5 و ASR1000-ESP20 و ASR1000-ESP40 و ASR1000-ESP100 و ASR1000-ESP200 أن تعالج حركة مرور تبلغ قيمتها 5 و 20G و 40G و 100G و 200G. يشير النطاق الترددي ESP إلى إجمالي عرض النطاق الترددي لمخرجات النظام، بغض النظر عن الإتجاه.

- توفر أرقام الأجزاء ASR-1000-SIP10 و ASR-1000-SIP40 عرض نطاق ترددي إجمالي يبلغ 10 جيجابت و 40 جيجا لكل فتحة. يتم تحديد حركة المرور التي يتم تسليمها إلى ESP بواسطة بطاقة SIP10 مع فتحتيها الفرعيتين المشمولتين ببطاقتي SPA-1x10GE-L-V2 بواسطة عرض النطاق الترددي SIP10 وليس حركة مرور معدل خط 20G التي يتم استقبالها بواسطة بطاقتي SPA لشبكة إيثرنت بسرعة 10 جيجابت.

يتم عرض إخراج موجه ASR1000 يحتوي على ESP10 كما هو موضح في الصورة

قم بتشغيل الأمر show interface summary للتحقق من حركة المرور الإجمالية التي تجتاز الموجه. يوفر عمود معدل البيانات المستلمة (RXBS) ومعدل بيانات الإرسال (TXBS) إجمالي معدل الدخول والخروج.

قم بتشغيل ملخص إستخدام بيانات QFP النشطة لأجهزة show platform hardware للتحقق من الحمل على ESP. إذا تم تحميل ESP بشكل زائد، فسيضغط بالزر الخلفي على بطاقة SIP الخاصة بالمدخل لتبطئها وبدء تشغيلها في المخزن المؤقت، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى فقدان الحزمة إذا كان المعدل المرتفع ملطخا على مدى فترة أطول.

الإجراءات التي يتعين اتباعها في هذا السيناريو هي:

- قم بترقية بطاقة ESP إذا كانت حدود ESP قد وصلت.

- تحقق من حدود المقياس للميزات التي تم تكوينها على الموجه إذا كان إستخدام مسار بيانات ESP مرتفعا وكان معدل حركة المرور أدنى من حدود ESP.

- تأكد من إستخدام المجموعة الصحيحة من بطاقة ESP وبطاقة SIP لتدفق حركة المرور التي تجتاز الموجه.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

إذا كشفت أوامر أستكشاف الأخطاء وإصلاحها أن الموجه لم يتأثر بالسيناريوهات الموضحة، فقم بالمتابعة إلى أستكشاف أخطاء إسقاط حزمة ASR1000 وإصلاحها.

حالات إسقاط الحزم على موجهات خدمة ASR 1000 Series من Cisco

هنا مجموعة من الأوامر المفيدة:

- إظهار النظام الأساسي

- وحدة التحكم <interface-name> <slot/card/port> show interface

- إظهار ملخص الواجهة

- عرض ملخص إستخدام قاعدة بيانات QFP النشطة للأجهزة الأساسية

- show platform hardware port <slot/card/port> plim buffer عملية إعداد

- show platform hardware port <slot/card/port> plim buffer عملية إعداد

في هذا المثال، يتم تلقي حركة مرور البيانات على TenGigEthernet 0/2/0 وتنقل على TenGigEthernet0/1/0. يتم التقاط المخرجات من موجه ASR1002 محمل ببرنامج 15.1(3)S2 IOS®-XE.

إظهار النظام الأساسي

قم بتشغيل مخرجات show platform لتحديد قدرة ESP وبطاقة SIP. في هذا المثال، تبلغ سعة إعادة التوجيه الإجمالية (السعة القصوى للإخراج) للموجه 5 جيجابت ويتم تحديدها بواسطة سعة بروتوكول ESP.

------------------ show platform ------------------

Chassis type: ASR1002

Slot      Type                State                 Insert time (ago)

--------- ------------------- --------------------- -----------------

0         ASR1002-SIP10       ok                    3y45w

0/0      4XGE-BUILT-IN       ok                    3y45w

0/1      SPA-1X10GE-L-V2     ok                    3y45w

0/2      SPA-1X10GE-L-V2     ok                    3y45w

R0        ASR1002-RP1         ok, active            3y45w

F0        ASR1000-ESP5        ok, active            3y45w

P0        ASR1002-PWR-AC      ok                    3y45w

P1        ASR1002-PWR-AC      ok                    3y45w

Slot      CPLD Version        Firmware Version

--------- ------------------- ---------------------------------------

0         07120202            12.2(33r)XNC

R0        08011017            12.2(33r)XNC

F0        07091401            12.2(33r)XNC

إظهار الواجهة

تشير عمليات إسقاط الدخول عبر الاشتراك إلى التخزين المؤقت في بروتوكول SIP الخاص بالمدخل وتشير إلى إزدحام محرك إعادة التوجيه أو مسار الخروج. تشير حالة التحكم في التدفق إلى ما إذا كان الموجه يعالج إطارات Pause (الإيقاف المؤقت) التي تم تلقيها أو يرسل إطارات Pause (الإيقاف المؤقت) في حالة الازدحام.

Router#sh int Te0/2/0 controller

TenGigabitEthernet0/2/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-1X10GE-L-V2, address is d48c.b52e.e620 (bia d48c.b52e.e620)

Description: Connection to DET LAN

Internet address is 10.10.101.10/29

MTU 1500 bytes, BW 10000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 8/255, rxload 67/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 10000Mbps, link type is force-up, media type is 10GBase-SR/SW

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:06:33, output 00:00:35, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 1d18h

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 2649158000 bits/sec, 260834 packets/sec

5 minute output rate 335402000 bits/sec, 144423 packets/sec

15480002600 packets input, 18042544487535 bytes, 0 no buffer

Received 172 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 257 multicast, 0 pause input

10759162793 packets output, 4630923784425 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

TenGigabitEthernet0/2/0

0 input vlan errors

444980 ingress over sub drops

0 Number of sub-interface configured

vdevburr01c10#

إظهار ملخص إستخدام بيانات QFP النشطة لأجهزة النظام الأساسي

يكشف هذا الأمر الحمل على ESP. إذا كانت معالجة الصف: تحتوي عملية التحميل على قيم عالية، فإنها تشير إلى أن إستخدام ESP مرتفع وتحتاج إلى مزيد من أستكشاف الأخطاء وإصلاحها لمعرفة ما إذا كان السبب يرجع إلى الميزات التي تم تكوينها على الموجه أو معدل حركة مرور مرتفع.

Router0#show platform hardware qfp active datapath utilization

CPP 0                     5 secs       1 min       5 min      60 min

Input:  Priority (pps)        1073         921        1048        1203

(bps)     1905624     1772832     1961560     2050136

Non-Priority (pps)      491628      407831      415573      373270

(bps)  3536432120  2962683416  3051102376  2652122448

Total (pps)      492701      408752      416621      374473

(bps)  3538337744  2964456248  3053063936  2654172584

Output: Priority (pps)         179         170         124         181

(bps)      535864      509792      370408      540416

Non-Priority (pps)      493706      409239      417159      374982

(bps)  3545612320  2967293504  3056172104  2657838152

Total (pps)      493885      409409      417283      375163

(bps)  3546148184  2967803296  3056542512  2658378568

Processing: Load (pct)          17          46          38          36

إظهار ملخص الواجهة

يعطي حقل TXBS حركة مرور الإخراج الإجمالية على الموجه. في هذا المثال، إجمالي حركة مرور الإخراج هو 3.1g (2680945000 + 372321000 = 3053266000).

Router#sh int summary

*: interface is up

IHQ: pkts in input hold queue     IQD: pkts dropped from input queue

OHQ: pkts in output hold queue    OQD: pkts dropped from output queue

RXBS: rx rate (bits/sec)          RXPS: rx rate (pkts/sec)

TXBS: tx rate (bits/sec)          TXPS: tx rate (pkts/sec)

TRTL: throttle count

Interface                   IHQ       IQD       OHQ       OQD      RXBS      RXPS      TXBS      TXPS      TRTL

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GigabitEthernet0/0/0          0         0         0         0         0         0         0         0         0

GigabitEthernet0/0/1          0         0         0         0         0         0         0         0         0

GigabitEthernet0/0/2          0         0         0         0         0         0         0         0         0

GigabitEthernet0/0/3          0         0         0         0         0         0         0         0         0

* Te0/1/0                       0         0         0         0 383941000    152887 2680945000    265668        0

* Te0/2/0                       0         0         0         0 2541026000    254046 372321000    147526        0

GigabitEthernet0              0         0         0         0         0         0         0         0         0

* Loopback0                     0         0         0         0         0         0         0         0         0

إظهار إعدادات المخزن المؤقت ل PLIM الخاص بمنفذ أجهزة النظام الأساسي <slot/card/port>

أستخدم هذا الأمر للتحقق من حالة تعبئة المخزن المؤقت على PLIM. إذا كانت قيمة الالتفاف قريبة من الحد الأقصى، فإنها تشير إلى تعبئة مخازن PLIM المؤقتة.

Router#Show platform hardware port 0/2/0 plim buffer settings

Interface 0/2/0

RX Low

Buffer Size 28901376 Bytes

Drop Threshold 28900416 Bytes

Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 360448 Bytes

TX Low

Interim FIFO Size 192 Cache line

Drop Threshold 109248 Bytes

Fill Status Curr/Max 1024 Bytes / 2048 Bytes

RX High

Buffer Size 4128768 Bytes

Drop Threshold 4127424 Bytes

Fill Status Curr/Max 1818624 Bytes / 1818624 Bytes

TX High

Interim FIFO Size 192 Cache line

Drop Threshold 109248 Bytes

Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 0 Bytes

Router#Show platform hardware port 0/2/0 plim buffer settings detail

Interface 0/2/0

RX Low

Buffer Size 28901376 Bytes

Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 360448 Bytes

Almost Empty TH0/TH1 14181696 Bytes / 14191296 Bytes

Almost Full  TH0/TH1 28363392 Bytes / 28372992 Bytes

SkipMe Cache Start / End Addr 0x0000A800 / 0x00013AC0

Buffer       Start / End Addr 0x01FAA000 / 0x03B39FC0

TX Low

Interim FIFO Size 192 Cache line

Drop Threshold 109248 Bytes

Fill Status Curr/Max 1024 Bytes / 2048 Bytes

Event XON/XOFF 49536 Bytes / 99072 Bytes

Buffer Start / End Addr 0x00000300 / 0x000003BF

RX High

Buffer Size 4128768 Bytes

Fill Status Curr/Max 1818624 Bytes / 1818624 Bytes

Almost Empty TH0/TH1 1795200 Bytes / 1804800 Bytes

Almost Full  TH0/TH1 3590400 Bytes / 3600000 Bytes

SkipMe Cache Start / End Addr 0x00013B00 / 0x00014FC0

Buffer       Start / End Addr 0x03B3A000 / 0x03F29FC0

TX High

Interim FIFO Size 192 Cache line

Drop Threshold 109248 Bytes

Fill Status Curr/Max 0 Bytes / 0 Bytes

Event XON/XOFF 49536 Bytes / 99072 Bytes

Buffer Start / End Addr 0x000003C0 / 0x0000047F