المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

منهجية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يجب أن تتطابق معلمات إرتباط الواجهة في كلا طرفي الارتباط

تكوين الواجهة في الاسترجاع المحلي

اختبر المنافذ والكابلات باستخدام التردد اللاسلكي (VRF)

أمثلة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يجب أن تتطابق معلمات إرتباط الواجهة في كلا طرفي الارتباط

تكوين الواجهة في الاسترجاع المحلي

اختبر المنافذ والكابلات باستخدام التردد اللاسلكي (VRF)

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية أستكشاف أخطاء الواجهات الموجودة أسفل روابط إيثرنت الموجهات وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

مطلوب معرفة التوجيه الظاهري وإعادة التوجيه (VRF) لهذه المقالة.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

تكون مشاكل الارتباط شائعة إلى حد كبير عند عرض الشبكة لأول مرة، أو مع وصلات الترابط التي تتضمن أجهزة مختلفة من Cisco/المورد.

منهجية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

هناك كثير سبب لا يأتي قارن على cisco مسحاج تخديد. استكشاف الأخطاء وإصلاحهايمكن أن يكون مملا ومؤلما عندما يحدث الفشل في الحقل مع العديد من المتغيرات - يمكن أن تكون المشكلة بسبب الطبقة 1 - التصميم الصغير القابل للتوصيل (SFP)/الكابلات/الموصلات/لوحة تصحيح أو الطبقة 2 - المنفذ على الموجه (إما نهاية أو نهاية رابط). يناقش هذا قسم طريقة أسهل أن يعزل الفشل إلى إما الطبقة 1 أو الطبقة 2 أو أي جهاز نقطة نهاية.

يجب أن تتطابق معلمات إرتباط الواجهة في كلا طرفي الارتباط

أستخدم إخراج show interface أو ما يعادله لضمان دعم سرعة الارتباط والإرسال ثنائي الإتجاه والتفاوض التلقائي ونوع الوسائط ومطابقتها على كلا جانبي الارتباط. للعثور على أجهزة الإرسال والاستقبال المدعومة لوحدة الواجهة النمطية المستخدمة، هذا هو الارتباط.

مصفوفة توافق الوحدات النمطية لجهاز الإرسال/الاستقبال Cisco Gigabit Ethernet Transceiver Modules

تكوين الواجهة في الاسترجاع المحلي

يقوم هذا الاختبار بنسخ مسار الحزمة داخل الموجه طوال الطريق حتى الوحدة النمطية لواجهة الطبقة المادية (PLIM). إذا تم تهيئة الموجه وأداة التحكم في الوصول (ASIC) للمنفذ بشكل صحيح، فيجب أن تظهر الواجهة ويجب أن تعمل ميزة إختبار الاتصال الذاتي. مع الاسترجاع المحلي، يتم توصيل TX ب RX على مستوى المنفذ داخل الموجه. يستثني هذا إختبار SFP والكبلات في مسار الحزمة. يشير فشل الميناء أن يأتي، أو ping نفسه مع أنشوطة محلي، مشكلة مع ال cisco مسحاج تخديد. إن يكون هذا هو الحالة، اتصل ب cisco TAC أن يتحرى هو بعد.

اختبر المنافذ والكابلات باستخدام التردد اللاسلكي (VRF)

ويكون هذا الاختبار مفيدا بشكل خاص عندما يكون إختبار الاسترجاع ناجحا لتحديد أي نهاية من الارتباط هو الخطأ، أو إذا كان هو مشكلة قابلية التشغيل البيني بين الأجهزة. وهذا يساعد أيضا في السيناريوهات التي يكون فيها توصيل الاسترجاع غير متوفر للاختبار.

أستخدم منفذ إحتياطي على الموجه نفسه وقم بتوصيل المنفذ الذي سيتم إختباره له باستخدام نفس الكبل والموصلات/SFP. تم الآن إعادة الموجه إلى نفسه. شكلت الإثنان ميناء/قارن في إثنان VRFs مختلف وفي ال نفسه subnet. إختبار الاتصال من VRF إلى VRF الآخر.

- إذا فشل إختبار الاتصال، فإنه يشير إلى مشكلة في كابل أو SFP. غير الكبلات وجهاز الإرسال والاستقبال.

- إذا كان إختبار الاتصال يعمل، فإنه يشير إلى العقدة المحلية، والمنافذ/الموصلات المحلية، والكبل تكون جيدة. من المحتمل أن يكون الخطأ عند الطرف البعيد أو أن هناك مشكلة في قابلية التشغيل البيني بين الجهازين. أنجزت ال نفسه إختبار في الأداة بعيد، وبعد ذلك اتصل ب cisco TAC أن يفحص ل أي توافق إصدار بين الإثنان أداة.

أمثلة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يتم سحب هذه الأمثلة لارتباط إيثرنت على موجه ASR1000. مهما، ال نفسه مفهوم يستطيع كنت استعملت لآخر cisco مسحاج تخديد وطبقة 1 تقنية.

يجب أن تتطابق معلمات إرتباط الواجهة في كلا طرفي الارتباط

GigabitEthernet0/0/0 is up, line protocol is up

Hardware is SPA-10X1GE-V2, address is 0023.33ee.7c00 (bia 0023.33ee.7c00)

MTU 1500 bytes, BW 1000000 Kbit/sec, DLY 10 usec,

reliability 255/255, txload 1/255, rxload 1/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive not supported

Full Duplex, 1000Mbps, link type is auto, media type is LX

output flow-control is off, input flow-control is off

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:01, output 00:02:31, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Input queue: 0/375/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0

Queueing strategy: fifo

Output queue: 0/40 (size/max)

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

314 packets input, 24637 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts (0 IP multicasts)

0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 314 multicast, 0 pause input

1 packets output, 77 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 6 interface resets

17 unknown protocol drops

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

تكوين الواجهة في الاسترجاع المحلي

Router#show ip interface brief | include GigabitEthernet0/0/1

GigabitEthernet0/0/1 192.168.0.1 YES manual down down

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

STLD1-630-03.04-ASR1(config)#interface gigabitEthernet 0/0/1

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#loopback mac

Loopback is a traffic-affecting operation

IPv6 self ping is not supported

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#

*Aug 29 17:12:21.259: %LINK-3-UPDOWN: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

*Aug 29 17:12:20.652: %LINK-3-UPDOWN: SIP0/0: Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

*Aug 29 17:12:22.259: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0/1, changed state to up

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#

STLD1-630-03.04-ASR1(config-if)#end

Router#

*Aug 29 17:12:28.684: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/1

Building configuration...

Current configuration : 106 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/1

ip address 192.168.0.1 255.255.255.0

loopback mac

negotiation auto

end

Router#ping 192.168.0.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.0.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#

اختبر المنافذ والكابلات باستخدام التردد اللاسلكي (VRF)

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#vrf definition RED

Router(config-vrf)#address-family ipv4

Router(config-vrf-af)#exit

Router(config-vrf)#vrf definition BLUE

Router(config-vrf)#address-family ipv4

Router(config-vrf-af)#exit

Router(config-vrf)#end

*May 16 03:41:04.173: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consoleinter

Router#configure terminal

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)#interface gigabitEthernet 0/0/3

Router(config-if)#vrf forwarding RED

Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

Router(config-if)#cdp enable

Router(config-if)#interface gigabitEthernet 0/0/2

Router(config-if)#vrf forwarding BLUE

Router(config-if)#ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

Router(config-if)#cdp enable

Router(config-if)#end

*May 16 03:42:02.070: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Router#ping vrf BLUE 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf BLUE 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

.!!!!

Success rate is 80 percent (4/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf RED 10.1.1.1

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.1, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#ping vrf RED 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms

Router#

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/2

Building configuration...

Current configuration : 154 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/2

description Looped to 0/0/3

vrf forwarding BLUE

ip address 10.1.1.2 255.255.255.252

negotiation auto

cdp enable

end

Router#show run interface gigabitEthernet 0/0/3

Building configuration...

Current configuration : 153 bytes

!

interface GigabitEthernet0/0/3

description Looped to 0/0/2

vrf forwarding RED

ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

negotiation auto

cdp enable

end

Router#