المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الخلفية

التكوين

التكوين على ASR1006 الذي يعمل كخادم

التقاط حزمة PPPoE على ASR1006

معلومات ذات صلة

مناقشات مجتمع دعم Cisco ذات الصلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية التقاط الحزمة من نقطة إلى نقطة عبر الإيثرنت (PPPoE) على واجهة مدخل لمربع ASR1000.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن أنت تستوفي هذا متطلب قبل أن أنت تحاول هذا تشكيل:

- اتصال الطبقة 1 بين ASR1k وموجه العميل قيد التشغيل

المكونات المستخدمة

يقتصر هذا المستند على الإصدار XE 3.13 والإصدارات الأحدث.

خادم PPPoE - ASR1006

عميل PPPoE - أي موجه Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الخلفية

يساعد هذا المستند أحد الفنيين لتحديد ما إذا كانت حزم PPPoE بالفعل تصل إلى واجهة موجه ASR1k الذي يعمل كخادم PPPoE. وهذا مفيد في السيناريوهات التي يتم فيها أستكشاف أخطاء PPPoE وإصلاحها.

التكوين

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

التكوين على ASR1006 الذي يعمل كخادم

يتم عرض عينة من التكوين على ASR1006 الذي يعمل كخادم هنا:

واجهة GigabitEthernet0/0/2 >>> واجهة متصلة نحو عميل PPPoE

لا يوجد عنوان IP

آلية التفاوض

مجموعة تمكين PPPoE العمومية

تمكين CDP

BBA-Group PPPoE العالمية

القالب الظاهري 1

الواجهة Virtual-Template1

ip unnumber loopback0

إختبار تجمع عناوين IP الافتراضي للنظير

بروتوكول PPP لمصادقة الفصل

نهاية

interface loopback0

عنوان IP 10.1.1.1 255.255.255.255

نهاية

التقاط حزمة PPPoE على ASR1006

قم بتمكين الأوامر أدناه على موجه EXEC للموجه ASR1006:

ASR# debug منصة شرط قارن GigabitEthernet0/0/2 مدخل

ASR# debug platform packet-trace packet 256 fia-trace

بدء تشغيل شرط نظام تصحيح الأخطاء ل ASR#

تمكين تتبع حزم النظام الأساسي ل ASR# debug

بدء جلسة عمل PPPoE من عميل PPPoE

عرض ملخص تتبع حزم النظام الأساسي ل ASR#

عرض ملخص تتبع حزم النظام الأساسي ل ASR#

سبب حالة إخراج إدخال PKT

0 Gi0/0/2 داخلي0/0/rp:0 PUNT 3 (التحكم من الطبقة 2 والقدم)

1 Gi0/0/2 داخلي0/0/rp:0 PUNT 27 (التحكم في جلسة عمل المشترك)

2 Gi0/0/2 داخلي0/0/rp:0 PUNT 27 (التحكم في جلسة عمل المشترك)

3 Gi0/0/2 داخلي0/0/rp:0 PUNT 27 (التحكم في جلسة عمل المشترك)

4 Gi0/0/2 داخلي0/0/rp:0 PUNT 27 (التحكم في جلسة عمل المشترك)

5 Gi0/0/2 داخلي0/0/rp:0 PUNT 27 (التحكم في جلسة عمل المشترك)

6 Gi0/0/2 داخلي0/0/rp:0 PUNT 27 (التحكم في جلسة عمل المشترك)

7 Gi0/0/2 داخلي0/0/rp:0 PUNT 27 (التحكم في جلسة عمل المشترك)

8 Gi0/0/2 داخلي0/0/rp:0 PUNT 27 (التحكم في جلسة عمل المشترك)

الآن يمكننا التحقق من حزمة معينة أعلاه باستخدام:

يعرض ASR# حزمة تتبع حزم النظام الأساسي 8

الحزمة: معرف 8 CBUG: 8

ملخص

الإدخال: GigabitEthernet0/0/2

المخرجات: داخلي0/0/rp:0

الدولة: Punt 27 (التحكم في جلسة المشترك

طابع زمني

البداية: 1732092767453258 نانو ثانية (11/25/2015 09:27:01.520615 بالتوقيت العالمي)

التوقف: 1732092767494466 نانو ثانية (11/25/2015 09:27:01.520656 بالتوقيت العالمي)

تتبع المسار

الميزة: FIA_TRACE

الإدخال: 0x802655e0 - PPPoE_GET_SESSION

الوقت المنقضي: 2493 نانو ثانية

الميزة: FIA_TRACE

الإدخال: 0x805ce9e4 - ESS_ENTER_SWITCHING

الوقت المنقضي: 1293 نانو ثانية

توضح الحزمة الواردة أعلاه أن حزم PPPoE تصل إلى الواجهة.

أنت يستطيع أعجزت الربط tracer كما يلي:

ASR# لا يوجد تصحيح أخطاء في شرط النظام الأساسي واجهة GigabitEthernet0/0/2 مدخل

ASR# no debug platform packet-trace packet 256 fia-trace

إيقاف شرط نظام تصحيح الأخطاء ل ASR#

ASR# لا يمكن تتبع حزم النظام الأساسي تصحيح الأخطاء

معلومات ذات صلة

التقاط حزمة مضمنة