المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة مع إمكانية الاتصال الأساسية من المستوى الثاني/المستوى الثالث

إمكانية الاتصال الأساسية من المستوى الثاني/المستوى الثالث

أدنى تكوين للبث المتعدد OTV

التحقق من OTV

الرسم التخطيطي للشبكة مع OTV

أوامر التحقق والمخرجات المتوقعة

مشكلة مشتركة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

قم بإنشاء التقاط حزمة على واجهة الانضمام لعرض تعليمات OTV

التحقق من حالة المسار على OTV ASR

قم بإنشاء التقاط حزمة على واجهة JOIN لعرض حزم بيانات OTV

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين وضع البث المتعدد للمحاكاة الظاهرية للنقل العشوائي (OTV) على النظام الأساسي لموجه خدمات التجميع (ASR) 1000 من Cisco. توسع OTV طبولوجيا الطبقة 2 (L2) عبر المواقع المختلفة ماديا، مما يسمح للأجهزة بالاتصال في L2 عبر موفر الطبقة 3 (L3). تعتقد الأجهزة الموجودة في الموقع 1 أنها موجودة في مجال البث نفسه الموجود في الموقع 2.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- تكوين الاتصال الظاهري لشبكة الإيثرنت (EVC)

- تكوين أساسي من المستوى الثاني والمستوى الثالث على النظام الأساسي ASR

- الإصدار 3 لبروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت الأساسي (IGMP) ومعارف تكوين البث المتعدد المستقل عن البروتوكول (PIM)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى ASR1002 مع الإصدار ASR1000RP1® من Cisco IOS.03.09.00.S.153-2.S.BIN.

يجب أن يحتوي نظامك على هذه المتطلبات من أجل تنفيذ ميزة OTV على ASR 1000:

- IOS-XE الإصدار 3.5S أو إصدار أحدث من Cisco

- الحد الأقصى لوحدة الإرسال (MTU) 1542 أو أعلى

ملاحظة: OTV يضيف رأس 42 بايت مع بت عدم التجزئة (DF-bit) إلى كل الحزم المغلفة. لنقل الحزم ذات 1500 بايت من خلال التغشية، يجب أن تدعم شبكة النقل وحدة إرسال قصوى (MTU) بقيمة 1542 أو أعلى. للسماح بتجزئة عبر OTV، يجب تمكين تجزئة OTV في الواجهة <interface>.

- إمكانية الوصول إلى البث الأحادي والبث المتعدد بين المواقع

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

يصف هذا قسم كيف أن يشكل OTV multicast أسلوب.

الرسم التخطيطي للشبكة مع إمكانية الاتصال الأساسية من المستوى الثاني/المستوى الثالث

إمكانية الاتصال الأساسية من المستوى الثاني/المستوى الثالث

البدء بتكوين أساسي. تم تكوين الواجهة الداخلية على ASR لمثيلات الخدمة لحركة مرور dot1q. واجهة ربط OTV هي واجهة WAN L3 الخارجية.

ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.17.100.134 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/0

description OTV-WAN-Connection

mtu 9216

ip address 172.16.64.84 255.255.255.0

negotiation auto

cdp enable

بما أن OTV يضيف رأس مكون من 42 بايت، يجب التحقق من أن موفر خدمة الإنترنت (ISP) يتجاوز الحد الأدنى لحجم MTU من موقع إلى موقع. للقيام بهذا التحقق، قم بإرسال حجم حزمة من 1542 مع مجموعة بت DF. وهذا يمنح ISP الحمولة المطلوبة بالإضافة إلى علامة عدم تجزئة على الحزمة لمحاكاة حزمة OTV. إذا لم تستطع إختبار الاتصال بدون DF-bit، عندئذ تكون لديك مشكلة توجيه. إذا كنت تستطيع إختبار الاتصال بدونه، لكن لا يمكنك إختبار الاتصال بمجموعة DF-بت، فلديك مشكلة MTU. بمجرد نجاحك، تصبح مستعدا لإضافة وضع البث الأحادي OTV إلى عناوين ASR الخاصة بالموقع لديك.

ASR-1#ping 172.17.100.134 size 1542 df-bit

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 1514-byte ICMP Echos to 172.17.100.134, timeout is 2 seconds:

Packet sent with the DF bit set

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/2 ms

القارن داخلي L2 ميناء يشكل مع خدمة مثال ل L2 dot1q بطاقة بطاقة. كما أنها تبني مجال جسر موقع داخلي. في هذا مثال، هو ال untagged VLAN1. يتم إستخدام مجال جسر الموقع الداخلي للاتصال بأجهزة OTV المتعددة في نفس الموقع. وهذا يسمح لهم بالاتصال وتحديد أي الأجهزة هو جهاز الحافة المخول (AED) لأي مجال جسر.

يجب تكوين مثيل الخدمة في مجال جسر يستخدم التغشية.

ASR-1

interface GigabitEthernet0/0/1

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 50 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

!

service instance 51 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

ASR-2

interface GigabitEthernet0/0/2

no ip address

negotiation auto

cdp enable

service instance 1 ethernet

encapsulation untagged

bridge-domain 1

!

service instance 50 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

!

service instance 51 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

أدنى تكوين للبث المتعدد OTV

هذا تشكيل أساسي أن يتطلب فقط a few أمر in order to setup OTV وانضم / قارن داخلي.

قم بتكوين مجال جسر الموقع المحلي. في هذا المثال، هي VLAN1 على شبكة LAN. معرف الموقع محدد لكل موقع فعلي. في هذا المثال، هناك موقعين بعيدين مستقلين ماديا عن بعضهما البعض. يتم تكوين الموقع 1 والموقع 2 وفقا لذلك. يجب تكوين البث المتعدد أيضا وفقا لمتطلبات OTV.

ASR-1

Config t

otv site bridge-domain 1

otv site-identifier 0000.0000.0001

ip multicast-routing distributed

ip pim ssm default

interface GigabitEthernet0/0/0

ip pim passive

ip igmp version 3

ASR-2

Config t

otv site bridge-domain 1

otv site-identifier 0000.0000.0002

ip multicast-routing distributed

ip pim ssm default

interface GigabitEthernet0/0/0

ip pim passive

ip igmp version 3

قم ببناء التغشية لكل جانب. قم بتكوين التغشية، وتطبيق واجهة الوصل، وإضافة التحكم ومجموعات البيانات إلى كل جانب.

أضفت الإثنان جسر مجال أن أنت تريد أن يمدد. لاحظت أن أنت لا يمدد الموقع جسر مجال، فقط ال VLANs يحتاج. يمكنك إنشاء مثيل خدمة منفصل للواجهات المتداخلة لاستدعاء مجال الجسر 200 و 201. تطبيق علامتي dot1q 100 و 101 على التوالي.

ASR-1

Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv control-group 225.0.0.1  otv data-group 232.10.10.0/24

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

ASR-2

Config t

interface Overlay1

no ip address

otv join-interface GigabitEthernet0/0/0

otv control-group 225.0.0.1  otv data-group 232.10.10.0/24

service instance 10 ethernet

encapsulation dot1q 100

bridge-domain 200

service instance 11 ethernet

encapsulation dot1q 101

bridge-domain 201

ملاحظة: لا تقم بتوسيع شبكة VLAN الخاصة بالموقع على واجهة التغشية. وهذا يتسبب في حدوث تعارض بين جهازي خدمة مدمجة (ASR) لأنهما يعتقدان أن كل جانب بعيد يقع في نفس الموقع.

في هذه المرحلة، يكون تجاور البث المتعدد ASR إلى OTV مكتملا وفعالا. يتم العثور على الجيران، ويجب أن يكون ASR قادرا على AAD لشبكات VLAN التي يجب توسيعها.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.10.10.0/24

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

ASR-2#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.10.10.0/24

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.16.64.84

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

التحقق من OTV

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

الرسم التخطيطي للشبكة مع OTV

أوامر التحقق والمخرجات المتوقعة

يوضح هذا الإخراج أن شبكات VLAN أرقام 100 و 101 موسعة. ال ASR هو ال AED، والواجهة الداخلية ومثيل الخدمة أن يخطط VLANs يعرض في الإنتاج.

ASR-1#show otv vlan

Key:  SI - Service Instance

Overlay 1 VLAN Configuration Information

Inst VLAN  Bridge-Domain  Auth  Site Interface(s)

0    100   200            yes   Gi0/0/1:SI50

0    101   201            yes   Gi0/0/1:SI51

Total VLAN(s): 2

Total Authoritative VLAN(s): 2

ASR-2#show otv vlan

Key:  SI - Service Instance

Overlay 1 VLAN Configuration Information

Inst VLAN  Bridge-Domain  Auth  Site Interface(s)

0    100   200            yes   Gi0/0/2:SI50

0    101   201            yes   Gi0/0/2:SI51

Total VLAN(s): 2

Total Authoritative VLAN(s): 2

للتحقق من الصحة، قم بتوسيع شبكات VLAN، وإجراء إختبار اتصال من موقع إلى موقع. المضيف 192.168.100.2 موجود في الموقع 1، المضيف 192.168.100.3 موجود في الموقع 2. من المتوقع أن تفشل إختبارات الاتصال القليلة الأولى أثناء بناء بروتوكول تحليل العنوان (ARP) محليا وعبر OTV إلى الجانب الآخر.

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

...!!

Success rate is 40 percent (2/5), round-trip min/avg/max = 1/5/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

LAN-SW1#ping 192.168.100.3 size 1500 df-bit

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 1500-byte ICMP Echos to 192.168.100.3, timeout is 2 seconds:

Packet sent with the DF bit set

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/4/10 ms

لضمان إنشاء جدول MAC وجداول توجيه OTV بشكل صحيح مع الجهاز المحلي، تعرف على عنوان MAC للجهاز البعيد باستخدام الأمر show otv route.

LAN-SW1#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up

Hardware is Ethernet SVI, address is 0c27.24cf.abd1 (bia 0c27.24cf.abd1)

Internet address is 192.168.100.2/24

LAN-SW2#show int vlan 100

Vlan100 is up, line protocol is up

Hardware is Ethernet SVI, address is b4e9.b0d3.6a51 (bia b4e9.b0d3.6a51)

Internet address is 192.168.100.3/24

ASR-1#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance,

SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD     MAC Address    AD    Owner  Next Hops(s)

----------------------------------------------------------

0    100  200    0c27.24cf.abaf 40    BD Eng Gi0/0/1:SI50

0    100  200    0c27.24cf.abd1 40    BD Eng Gi0/0/1:SI50 <--- Local mac is

pointing to the physical interface

0    100  200    b4e9.b0d3.6a04 50    ISIS   ASR-2

0    100  200    b4e9.b0d3.6a51 50    ISIS   ASR-2        <--- Remote mac is

pointing across OTV to ASR-2

4 unicast routes displayed in Overlay1

----------------------------------------------------------

4 Total Unicast Routes Displayed

ASR-2#show otv route vlan 100

Codes: BD - Bridge-Domain, AD - Admin-Distance,

SI - Service Instance, * - Backup Route

OTV Unicast MAC Routing Table for Overlay1

Inst VLAN BD     MAC Address    AD    Owner  Next Hops(s)

----------------------------------------------------------

0    100  200    0c27.24cf.abaf 50    ISIS   ASR-1

0    100  200    0c27.24cf.abd1 50    ISIS   ASR-1           <--- Remote mac is

pointing across OTV to ASR-1

0    100  200    b4e9.b0d3.6a04 40    BD Eng Gi0/0/2:SI50

0    100  200    b4e9.b0d3.6a51 40    BD Eng Gi0/0/2:SI50    <--- Local mac is

pointing to the physical interface

4 unicast routes displayed in Overlay1

----------------------------------------------------------

4 Total Unicast Routes Displayed

مشكلة مشتركة

لا يشكل ال OTV خطأ رسالة في الإنتاج يظهر أن ال ASR ليس قادر على AED. هذا يعني أن ASR لا يرسل شبكات VLAN عبر OTV. هناك عدة أسباب محتملة لهذا الأمر، ولكن الأكثر شيوعا هو أن وحدات ASR ليس لها اتصال بين المواقع. تحقق من اتصال L3 ومن حركة مرور البث المتعدد المحظورة المحتملة. سبب آخر ممكن لهذا الشرط هو عدم تكوين مجال جسر الموقع الداخلي. وهذا يخلق شرطا حيث لا يمكن أن تصبح ASR هي AED، لأنها غير مؤكدة ما إذا كانت ال ASR الوحيدة على الموقع أم لا.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected       <--- Not Forwarding

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

ASR-2#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected       <--- Not Forwarding

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.16.64.84

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

قم بإنشاء التقاط حزمة على واجهة الانضمام لعرض تعليمات OTV

يمكنك إستخدام جهاز التقاط الحزمة على اللوحة على ASR للمساعدة في أستكشاف المشاكل المحتملة وإصلاحها.

قم بإنشاء قائمة تحكم في الوصول (ACL) لتقليل التأثير ولقطات التشبع الزائد. تم إعداد التكوين من أجل التقاط خطوط الاتصال للبث المتعدد فقط بين موقعين. قم بضبط عنوان IP لمطابقة واجهات الوصل الخاصة بالأجهزة المجاورة.

ip access-list extended CAPTURE

permit ip host 172.16.64.84 host 225.0.0.1

permit ip host 172.17.100.134 host 225.0.0.1

قم بإعداد الالتقاط لشم واجهة الربط في كلا الاتجاهين على كلا ASRs:

monitor capture 1 buffer circular access-list CAPTURE interface g0/0/0 both

دخلت in order to بدأت الالتقاط،:

monitor capture 1 start

*Nov 14 15:21:37.746: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

<wait a few min>

monitor capture 1 stop

*Nov 14 15:22:03.213: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

show mon cap 1 buffer brief

يظهر إخراج المخزن المؤقت أن الخط في الالتقاط مخرج القارن الملتقط. يعرض الرسالة الموجهة إلى عنوان البث المتعدد 225.0.0.1. هذه هي مجموعة التحكم التي تم تكوينها. رأيت أول 13 ربط في الالتقاط، ولاحظ كيف هناك فقط إنتاج أحادي الإتجاه. مرحبا من 172.17.100.134 لا ترى إلا. ما إن ال multicast حللت مشكلة في اللب، المجاور مرحبا يظهر في ربط رقم 14.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

-------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source             destination   protocol

-------------------------------------------------------------

0 1456    0.000000   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

1 1456    8.707016   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

2 1456   16.880011   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

3 1456   25.873008   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

4 1456   34.645023   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

5 1456   44.528024   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

6 1456   52.137002   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

7 1456   59.819010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

8 1456   68.641025   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

9 1456   78.168998   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

10 1456   85.966005   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

11 1456   94.629032   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

12 1456  102.370043   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

13 1456  110.042005   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

14 1456  111.492031   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE <---Mcast core

fixed and now see neighbor hellos

15 1456  111.493038   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

16 1456  112.491039   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

17 1456  112.501033   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

18  116  112.519037   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

19  114  112.615026   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

20  114  112.618031   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

21 1456  113.491039   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

22 1456  115.236047   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

23  142  116.886008   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

24  102  117.290045   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

25 1456  118.124002   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

26 1456  121.192043   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

27 1456  122.443037   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

28 1456  124.497035   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

29  102  126.178052   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

30  142  126.629032   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

31 1456  127.312047   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

32 1456  130.029997   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

33 1456  131.165000   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

34 1456  132.591025   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

35  102  134.832010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

36 1456  135.856010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

37  142  136.174054   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

38 1456  138.442030   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

39 1456  140.769025   172.16.64.84     ->  225.0.0.1        GRE

40 1456  141.767010   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

41  102  144.277046   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

42 1456  144.996003   172.17.100.134   ->  225.0.0.1        GRE

ASR-1#

2#show mon cap 1 buff bri

التحقق من حالة المسار على OTV ASR

عند إنشاء حالة توجيه البث المتعدد بين جيران OTV، يجب أن يكون لديك حالة PIM المناسبة. أستخدم هذا الأمر للتحقق من حالة PIM المتوقعة على ASRs:

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : No, overlay DIS not elected

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

لاحظ نفس الخطأ كما كان من قبل: قدرة AED = لا، تغشية DIS لم يتم إختيارها. وما يعنيه هذا هو أن ASR لا يمكن أن يصبح المسؤول عن AED، لأنه لا يملك معلومات كافية عن نظيرته. من المحتمل ألا تكون الواجهة الداخلية قيد التشغيل، أو أن يكون مجال جسر الموقع معطلا/لم يتم إنشاؤه، أو أن الموقعين لا يمكنهما رؤية بعضهما البعض عبر ISP.

انظر إلى ASR-1 لتحديد المشكلة. فهو يظهر انه لا يرى جيران ال‍ PIM. وهذا متوقع حتى عندما يعمل. وذلك لأن PIM يعمل بشكل سلبي على واجهة الربط. PIM passive هو وضع PIM الوحيد المعتمد على واجهة الربط ل OTV.

ASR-1#show ip pim neigh

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

للتحقق من تكوين واجهات PIM على ASR-1، أدخل:

ASR-1#show ip pim int

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR

Mode   Count  Intvl  Prior

172.17.100.134   GigabitEthernet0/0/0     v2/P   0      30     1      172.17.100.134

172.17.100.134   Tunnel0                  v2/P   0      30     1      172.17.100.134

0.0.0.0          Overlay1                 v2/P   0      30     1      0.0.0.0

توفر حالة المسار ل ASR ثروة من المعلومات فيما يتعلق بحالة البث المتعدد للإرتباط. في هذا الإخراج، لا ترى أن المجاور إدخال S،G في جدول مسار ASR المحلي. عند عرض عدد المسارات لمجموعة التحكم، يمكنك فقط رؤية واجهة الربط المحلية كمصدر أيضا. لاحظ أن العدد يماثل الحزم المستلمة مع الإجمالي المعاد توجيهه. وهذا يعني أنك تقوم بإعادة التوجيه على الجانب المحلي إلى مجال البث المتعدد.

ASR-1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 225.0.0.1), 00:20:29/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/00:02:55

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:20:29/Proxy

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:16:25/00:02:19, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/Proxy

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:16:25/00:02:55

(*, 224.0.1.40), 00:20:09/00:02:53, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics

3 routes using 1828 bytes of memory

2 groups, 0.50 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 1, Packets forwarded: 116, Packets received: 117

Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 116/0/1418/1, Other: 117/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

عندما يتم حل مشكلة البث المتعدد الأساسية، سترى المخرج المتوقع من ASR.

ASR-1#show otv

Overlay Interface Overlay1

VPN name                 : None

VPN ID                   : 2

State                    : UP

AED Capable              : Yes

IPv4 control group       : 225.0.0.1

Mcast data group range(s): 232.0.0.0/8

Join interface(s)        : GigabitEthernet0/0/0

Join IPv4 address        : 172.17.100.134

Tunnel interface(s)      : Tunnel0

Encapsulation format     : GRE/IPv4

Site Bridge-Domain       : 1

Capability               : Multicast-reachable

Is Adjacency Server      : No

Adj Server Configured    : No

Prim/Sec Adj Svr(s)      : None

لا يوجد حتى الآن جيران PIM، كما أن الواجهات المادية والفرعية والأنفاق هي واجهات PIM محلية.

ASR-1#show ip pim neigh

PIM Neighbor Table

Mode: B - Bidir Capable, DR - Designated Router, N - Default DR Priority,

P - Proxy Capable, S - State Refresh Capable, G - GenID Capable

Neighbor          Interface                Uptime/Expires    Ver   DR

Address                                                            Prio/Mode

ASR-1#show ip pim int

Address          Interface                Ver/   Nbr    Query  DR     DR

Mode   Count  Intvl  Prior

172.17.100.134   GigabitEthernet0/0/0     v2/P   0      30     1      172.17.100.134

172.17.100.134   Tunnel0                  v2/P   0      30     1      172.17.100.134

0.0.0.0          Overlay1                 v2/P   0      30     1      0.0.0.

يوفر جدول المسار والعدادات معلومات حول حالة البث المتعدد. يعرض الإخراج واجهة الربط بالإضافة إلى جوار OTV في مجموعة التحكم كمصادر. تأكد من رؤية نقطة الالتقاء (RP) في حقل جار إعادة توجيه المسار العكسي (RPF) للموقع البعيد (NBR) كذلك. يمكنك أيضا إعادة توجيه العدادات المطابقة وتلقيها. يجب أن يبلغ إجمالي المجموعة التي تم تلقيها إجمالي المصدرين.

ASR-1#show ip mroute

IP Multicast Routing Table

Flags: D - Dense, S - Sparse, B - Bidir Group, s - SSM Group, C - Connected,

L - Local, P - Pruned, R - RP-bit set, F - Register flag,

T - SPT-bit set, J - Join SPT, M - MSDP created entry, E - Extranet,

X - Proxy Join Timer Running, A - Candidate for MSDP Advertisement,

U - URD, I - Received Source Specific Host Report,

Z - Multicast Tunnel, z - MDT-data group sender,

Y - Joined MDT-data group, y - Sending to MDT-data group,

G - Received BGP C-Mroute, g - Sent BGP C-Mroute,

Q - Received BGP S-A Route, q - Sent BGP S-A Route,

V - RD & Vector, v - Vector

Outgoing interface flags: H - Hardware switched, A - Assert winner

Timers: Uptime/Expires

Interface state: Interface, Next-Hop or VCD, State/Mode

(*, 225.0.0.1), 00:25:16/stopped, RP 0.0.0.0, flags: DC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/00:02:06

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:25:16/Proxy

(172.16.64.84, 225.0.0.1), 00:04:09/00:02:50, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 172.17.100.1

Outgoing interface list:

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:04:09/00:02:06

(172.17.100.134, 225.0.0.1), 00:21:12/00:01:32, flags: T

Incoming interface: GigabitEthernet0/0/0, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list:

GigabitEthernet0/0/0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/Proxy

Tunnel0, Forward/Sparse-Dense, 00:21:12/00:02:06

(*, 224.0.1.40), 00:24:56/00:02:03, RP 0.0.0.0, flags: DPC

Incoming interface: Null, RPF nbr 0.0.0.0

Outgoing interface list: Null

ASR-1#show ip mroute count

Use "show ip mfib count" to get better response time for a large number of mroutes.

IP Multicast Statistics

4 routes using 2276 bytes of memory

2 groups, 1.00 average sources per group

Forwarding Counts: Pkt Count/Pkts per second/Avg Pkt Size/Kilobits per second

Other counts: Total/RPF failed/Other drops(OIF-null, rate-limit etc)

Group: 225.0.0.1, Source count: 2, Packets forwarded: 295, Packets received:

297 <----- 32 + 263 = 295

Source: 172.16.64.84/32, Forwarding: 32/0/1372/1, Other: 32/0/0

Source: 172.17.100.134/32, Forwarding: 263/0/1137/3, Other: 264/1/0

Group: 224.0.1.40, Source count: 0, Packets forwarded: 0, Packets received: 0

قم بإنشاء التقاط حزمة على واجهة JOIN لعرض حزم بيانات OTV

لأن OTV يكون يغلف حركة مرور، هو يرى بما أن عام تحشد عملية كبسلة (GRE) حركة مرور مع مصدر من ال يتلاقى قارن إلى الغاية من بعيد يتلاقى قارن. لا يوجد الكثير الذي يمكنك القيام به لعرض حركة المرور بشكل خاص. يمكنك إستخدام طريقة واحدة للتحقق من ما إذا كانت حركة المرور الخاصة بك تجعلها عبر OTV هي إعداد التقاط الحزمة، تحديدا باستخدام حجم الحزمة المستقل عن أنماط حركة المرور الحالية الخاصة بك. في هذا المثال، يمكنك تحديد حزمة بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) بحجم 700 وتحديد ما يمكنك تصفيته من الالتقاط. يمكن إستخدام هذا للتحقق من صحة ما إذا كانت الحزمة تجعلها عبر سحابة OTV.

لإعداد مرشح قائمة الوصول بين واجهات الوصل، أدخل:

ip access-list extended CAPTURE

permit ip host 172.17.100.134 host 172.16.64.84

لإعداد جلسة عمل جهاز العرض لتصفية الحجم المحدد ل 756، أدخل:

monitor capture 1 buffer size 1 access-list CAPTURE limit packet-len 756

interface g0/0/0 out

دخلت in order to بدأت الالتقاط،:

ASR-1#mon cap 1 start

*Nov 18 12:45:50.162: %BUFCAP-6-ENABLE: Capture Point 1 enabled.

إرسال إختبار الاتصال المحدد بحجم محدد. بما أن OTV يضيف رأس 42 بايت مع ICMP 8 بايت مع رأس IP 20 بايت، فيمكنك إرسال إختبار اتصال بحجم 700 وتوقع رؤية البيانات تصل إلى سحابة OTV بحجم حزمة 756.

LAN-Sw2#ping 192.168.100.2 size 700 repeat 100

Type escape sequence to abort.

Sending 100, 700-byte ICMP Echos to 192.168.100.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Success rate is 100 percent (100/100), round-trip min/avg/max = 10/19/30 ms

لإيقاف الالتقاط، أدخل:

ASR-1#mon cap 1 stop

*Nov 18 12:46:02.084: %BUFCAP-6-DISABLE: Capture Point 1 disabled.

في مخزن الالتقاط المؤقت، ترى كل الحزم 100 تصل إلى الالتقاط على الجانب المحلي. يجب أن ترى كل الحزم 100 تصل إلى الجانب البعيد كذلك. وإذا لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من التحقيق في سحابة OTV لفقدان الحزمة.

ASR-1#show mon cap 1 buff bri

-------------------------------------------------------------

#   size   timestamp     source             destination   protocol

-------------------------------------------------------------

0  756    0.000000   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

1  756    0.020995   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

2  756    0.042005   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

3  756    0.052991   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

<Output Omitted>

97  756    1.886999   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

98  756    1.908009   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

99  756    1.931003   172.17.100.134   ->  172.16.64.84     GRE

ملاحظة: لا يمكن الاعتماد على هذا الاختبار بنسبة 100٪ لأنه يتم التقاط أي حركة مرور تطابق طول 756، لذلك أستخدم ذلك بحذر. يتم إستخدام هذا الاختبار للمساعدة في تجميع نقاط البيانات فقط لحل المشكلات الأساسية المحتملة لبروتوكول OTV.

معلومات ذات صلة

- تكوين المحاكاة الظاهرية للنقل العشوائي

- فهم دوائر الإيثرنت الظاهرية (EVC)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems