المحتويات

المقدمة

تخصيص الذاكرة

إستخدام الذاكرة في وضع SSO لهيكل RP الواحد

إستخدام الذاكرة مع ASR1001

المقدمة

يصف هذا المستند تخصيص الذاكرة بين Linux و IOSd على موجه خدمات التجميع (ASR) من السلسلة Cisco 1000.

تخصيص الذاكرة

يعمل برنامج Cisco IOS® كعملية، Cisco IOS Daemon (IOS)، فوق عنصر kernel لنظام Linux على منصة ASR1000. Linux هو مدير الذاكرة ويخصص جزء ثابت من الذاكرة ل IOS لاستخدامه. يتم تقسيم مقدار الذاكرة إلى النصف ونصف تقريبا بين نواة لينوكس و IOSd.

للتحقق من مقدار الذاكرة الفعلية المثبتة، تحقق من الإخراج من الأمر show version. في هذا الإخراج، يتم تركيب وحدة ذاكرة DRAM سعة 4 جيجابايت (بسرعة 4194304 كيلو) مع تخصيص 1. 7 جيجابايت (بسرعة 1732016 كيلو) لبرنامج IOSd.

cisco ASR1002 (2RU) processor with 1732016K/6147K bytes of memory.

4 Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

4194304K bytes of physical memory.

تحقق من تجمع المعالجات باستخدام الأمر show process memory للتحقق من إجمالي ذاكرة IOS الخاصة بالمعالج. هذا هو التجمع الوحيد للقلق في IOSd:

------------------ show process memory ------------------

Processor Pool Total: 1773498940 Used: 1069637628 Free:  703861312

تتوفر سعة 1. 77 جيجابايت للاستخدام كما هو متوقع. ومع ذلك، فإن هذا المقدار أقل بقليل من النصف لأن جزءا كبيرا يتم إستخدامه لتخزين صور IOS-XE الكبيرة التي تم فك ضغطها.

إستخدام الذاكرة في وضع SSO لهيكل RP الواحد

أحادي المسار؟يمكن للهيكل فقط، مثل ASR1001 و ASR1002 و ASR1004، تشغيل التحويل الذي يحدد حالة البرامج (SSO) فعليا وتوفير تكرار البرامج. لا يوجد تكرار لمعالج توجيه الأجهزة (RP) مع هذه الأنظمة الأساسية.

في هذا المثال، تم تثبيت ذاكرة DRAM سعة 4 جيجابايت مع معالج طراز RP1.

cisco ASR1004 (RP1) processor with 680124K/6147K bytes of memory.

Processor board ID FOX1537G88Y

5 Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

4194304K bytes of physical memory.

ومع ذلك، تم تكوين الموجه ل SSO.

redundancy

mode sso

الإنتاج من العرض منصة يؤكد أمر أن ال RP وحيد (R0) انقسمت إلى إثنان برمجية RPs (R0/0 و R0/1).

------------------ show platform ------------------

Chassis type: ASR1004

Slot      Type                State                 Insert time (ago)

--------- ------------------- --------------------- -----------------

0         ASR1000-SIP10       ok                    18w0d

0/0       SPA-5X1GE-V2        ok                    18w0d

R0        ASR1000-RP1         ok                    18w0d

R0/0                          ok, active            18w0d

R0/1                          ok, standby           18w0d

عند التحقق من تجمع المعالجات، يمكنك أن ترى أن الذاكرة تنقسم إلى نصفين مرة أخرى، مع 1 غيغابايت إلى كل RP. بعد طرح صورة IOS-XE التي تم فك ضغطها، لا يوجد الآن سوى 696 ميجابايت تقريبا من إجمالي الذاكرة المتبقية لمثيل واحد من IOSd.

------------------ show process memory ------------------

Processor Pool Total:  696361580 Used:  676707244 Free:   19654336

لتشغيل جدول بروتوكول العبارة الحدودية الكاملة (BGP) بشكل ثابت، قد تكون هناك حاجة إلى أكثر من 696 ميجابايت. الحد الأدنى الموصى به لتشغيل SSO هو إجمالي ذاكرة DRAM سعة 8 جيجابايت.

ملاحظة: الحد الأقصى لذاكرة DRAM المدعومة للبروتوكول RP1 هو 4 جيجابايت. لمزيد من التفاصيل، راجع ورقة بيانات معالج التوجيه من Cisco ASR1000 Series.

إستخدام الذاكرة مع ASR1001

بالنسبة للأنظمة الأساسية مثل ASR1001، مع دمج كل من RP ومعالج الخدمات المضمنة (ESP)، يبدأ إجمالي ذاكرة المعالج الأولية في العمل بمستوى أقل من المتوقع.

كما هو الحال مع الأمثلة الأخرى، يوضح هذا الإخراج سعة 4 جيجابايت من ذاكرة DRAM المثبتة.

cisco ASR1001 (1RU) processor with 1207128K/6147K bytes of memory.

4 Gigabit Ethernet interfaces

32768K bytes of non-volatile configuration memory.

4194304K bytes of physical memory.

لاحظ أن الموجه يحتوي على 1. 23 جيجابايت فقط من ذاكرة تجمع المعالجات المتوفرة، بينما يحتوي ASR1002 على 1. 77 جيجابايت تقريبا.

------------------ show process memory ------------------

Processor Pool Total: 1235972656 Used:  983365712 Free:  252606944

وعادة ما يكون بروتوكول ESP وحدة نمطية منفصلة لها ذاكرة مادية خاصة بها. ومع ذلك، بالنسبة ل ASR1001، يتم دمج كل من RP و ESP ويجب عليهما مشاركة DRAM. ولهذا السبب، يبدأ الموجه بذاكرة أقل.

ملاحظة: قد تختلف قيم الذاكرة المدرجة في هذا المستند قليلا بسبب إختلافات التكوين.