المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يشكل محلي يحول محلل أيسر (فسحة بين دعامتين) بسرعة وسهولة على تراكم خدمات مسحاج تخديد (ASR) 1000. دعات هذا نوع الفسحة بين دعامتين محلي يغلف فسحة بين دعامتين بعيد (ERSPAN).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجه ASR1002 الذي يشغل الإصدار 3.4.6S.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

هناك كثير مقبض أن يستطيع كنت عدلت، أي يستطيع كنت رأيت بالتفصيل في ال lan تحويل تشكيل مرشد، cisco ios XE إطلاق 3S.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

تتدفق حركة المرور من وإلى G0/0/0. تطبيق sniffer على G0/0/2.

G0/0/0 --- ASR1002 ----G0/0/2

التكوين

1. عينت جلسة in order to راقبت الحركة مرور وجلسة آخر in order to أرسلت أن حركة مرور خارج القارن محلي.

2. تأكد من أن عنوان IP وعنوان IP الأصلي في كلا تعريفي الجلسة متماثلان تماما. هذا مطلوب. أستخدم عنوانا محليا للموجه، ويتم اقتراح إسترجاع غير مستخدم.

3. ضمنت أن ال ERSPAN-id أيضا ال نفس.

interface GigabitEthernet0/0/0

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/0/2

no ip address

negotiation auto

!

interface Loopback1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.255

!

monitor session 10 type erspan-source

source interface Gi0/0/0

destination

erspan-id 10

ip address 10.1.1.1

origin ip address 10.1.1.1

monitor session 20 type erspan-destination

destination interface Gi0/0/2

source

erspan-id 10

ip address 10.1.1.1

آخر المشتركة ERSPAN تشكيل محلي فسحة بين دعامتين عندما المصدر قارن شنطة.

1. ل هذا تشكيل، ثبتت القارن طبيعي بما أن ال ERSPAN مصدر.

2. على ال ERSPAN غاية، أعجزت ال VLAN مرشح مع ال plim إثرنيت vlan مرشح يعجز أمر. إن لا يعجز المرشح، الفسحة بين دعامتين جلسة لا يرسل ال يكرر حركة مرور.

G0/0/0 --dot1q-- ASR1002 ----G0/0/2

interface GigabitEthernet0/0/0

no ip address

negotiation auto

!

interface GigabitEthernet0/0/0.2

encapsulation dot1Q 2

ip address 192.168.1.1 255.255.255.0

!

interface GigabitEthernet0/0/2

no ip address

negotiation auto

plim ethernet vlan filter disable

!

interface Loopback1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.255

!

monitor session 10 type erspan-source

source interface Gi0/0/0

destination

erspan-id 10

ip address 10.1.1.1

origin ip address 10.1.1.1

monitor session 20 type erspan-destination

destination interface Gi0/0/2

source

erspan-id 10

ip address 10.1.1.1

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

ال بسيط تدقيق أن فحصت أن الإنتاج ربط يزيد على ال ERSPAN غاية قارن. ونظرا لأن هذه الواجهة لا تحتوي على تكوين عليها، فلا توجد حركة مرور أخرى.

ASR1002#show int gig 0/0/2 | i packets out

2073 packets output, 242097 bytes, 0 underruns

يمكنك أيضا النظر في معلومات الجلسة في معالج تدفق الكم (QFP). في هذه الأمثلة، تزداد الإحصائيات عند نسخ الحزم.

ASR2#show platform hardware qfp active feature erspan session 10

ERSPAN Session: 10

Type         : SRC

Config Valid : Yes

User On/Off  : On

DP Debug Cfg : 0x00000000

Statistics:

Src session transmit :               4165 /             634836

Configuration:

VRF ID       : 0

Dest IP addr : 10.1.1.1

Orig IP addr : 10.1.1.1

Flow ID      : 10

GRE protocol : 0x88BE

MTU          : 1464

IP TOS       : 0

IP TTL       : 255

COS          : 0

Encapsulation:

00000000  4500  0000  0000  4000  ff2f  0000  0a01  0101

00000010  0a01  0101  1000  88be  0000  0000  1001  000a

00000020  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000  0000

Port Configurations:

VF      Interface Name                              Flag    Status

-----------------------------------------------------------------------

No      GigabitEthernet0/0/0                        BOTH    Enable

ASR2#show platform hardware qfp active feature erspan session 20

ERSPAN Session: 20

Type         : TERM

Config Valid : Yes

User On/Off  : On

DP Debug Cfg : 0x00000000

Statistics:

Term session receive :               4167 /             635644

Configuration:

VRF ID       : 0

Dest IP addr : 10.1.1.1

Flow ID      : 10

Port Configurations:

VF      Interface Name                              Flag    Status

-----------------------------------------------------------------------

No      GigabitEthernet0/0/2                        TX      Enable

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

- عند تكوين جلسة عمل جهاز العرض لأول مرة، يتم إيقاف تشغيلها. يجب تمكين الجلسة باستخدام الأمر no shutdown.

- ERSPAN يعمل فقط على طبقة 3 قارن. لا يعمل لواجهات الإيثرنت من الطبقة 2، مثل واجهات مجال الجسر أو مثيلات الخدمة.

- إن يكون أي من المصدر أن يكون monitore جزء من dot1q شنطة، الحركة مرور يحلل مع فسحة بين دعامتين سقطت بواسطة القارن خارج. أضفت in order to صححت هذا إصدار، ال plim إثرنيت vlan مرشح يعجز أمر إلى ال physical ERSPAN غاية قارن.

- ال ERSPAN غاية لا ينبغي احتويت قارن أي تشكيل إلى جانب ما هو مطلوب in order to جعلت الربط عبر الإنترنت. لا توجد حاجة إلى عناوين IP. استعملت القارن فقط ل ERSPAN حركة مرور.