المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا وثيقة كيف أن يسترد قارن من الحالة من err-disable على ال cisco 8000 مسحاج تخديد مع cisco ios ® XR 7.3.15 ومتأخر.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- موجّه Cisco 8000

- Cisco IOS® XR، الإصدار 7.3.15 - 7.8.1

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

ما إن وضعت قارن في الحالة من "handicapé" بسبب الربط خطأ طبيعي، مثل CRC (تدقيق تكرار دوري)، هو يستطيع لا يسترد حتى بعد مسح الخطأ طبقة طبيعي.

يرجع هذا السلوك إلى تحسين أداء NPU (وحدة معالجة الشبكة) الذي تم تقديمه من قبل معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwb76264 و Cisco بق id CSCwc32333 .

مثال على هذه المشكلة على موجه Cisco 8000:

RP/0/RP0/CPU0:8000#show interface des loc 0/4/cpu0 Interface Status Protocol Description -------------------------------------------------------------------------------- ... ... Te0/4/0/35/0 err-disable admin-down ... ...

ال syslog رسالة ل هو مماثل مثل:

LC/0/4/CPU0:2022 Dec 7 08:38:50.059 UTC: npu_drvr[130]: %FABRIC-NPU_DRVR-3-PLUGGABLE_MODULE_ERROR : [6879] : NPU ASIC (2) Port (35) Interface TenGigE0_4_0_35_0 is disabled due to bad link. Please replace optics/cables and shut/unshut the port. LC/0/4/CPU0:2022 Dec 7 08:38:50.059 UTC: npu_drvr[130]: %PKT_INFRA-ERRDIS-6-ERROR_DISABLE : TenGigE0/4/0/35/0: Error disabling due to reason: bad-link-error LC/0/4/CPU0:2022 Dec 7 08:38:50.060 UTC: ifmgr[261]: %PKT_INFRA-LINK-3-UPDOWN : Interface TenGigE0/4/0/35/0, changed state to Error Disabled

الحل

الخطوات in order to إستردت القارن من ال err-disable وضع في هذا حالة:

1. قم بإصلاح مصدر الخطأ الذي يمكن أن يكون الألياف والبصريات ونقل الطبقة 1.

2. امسح عدادات NPU بواسطة الأمر الجاري: مسح حالة وحدات التحكم npu مثيل ASIC-counters جميع المواقع 0/x/CPU0.

3. ارتد الواجهة يدويا عن طريق تشغيل الأمر: shutdown وcommit ثم no shutdown وcommit.