المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

التحقق من إعدادات سجل التكوين

ابحث عن صورة صالحة في Flash:

التنزيل باستخدام صورة التمهيد وخادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP)

إستخدام موجه آخر للحصول على صورة برنامج Cisco IOS Software صالحة في بطاقة PCMCIA

معلومات ذات صلة

المقدمة

توضح هذه الصفحة كيفية إستعادة موجه من السلسلة Cisco 7200 أو 7300 أو 7400 أو 7500 أو RSP7000 أو Catalyst 5500 RSM أو uBR7100 أو uBR7200 أو uBR1000 أو 12000 Series Router عالقا في ROMmon (mon # >نافذة مطالبة).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

التحقق من إعدادات سجل التكوين

إذا استمر الموجه في الدخول إلى وضع جهاز مراقبة ذاكرة القراءة فقط (ROM) في كل مرة يتم فيها تشغيل الموجه أو إعادة تحميله، فإن الإعداد الأول الذي يجب فحصه هو القيمة التي تم تكوينها لسجل التكوين.

تتضمن وحدات بت الأربع الأولى من سجل التكوين حقل التمهيد. تحدد قيمة حقل التمهيد مصدر صورة برنامج افتراضية من Cisco IOS؟؟ سيتم إستخدام صورة البرنامج لتشغيل الموجه. إذا كانت قيمة حقل التمهيد 0 ؟؟؟ قيمة سجل التكوين ل XXX0؟؟؟ عند بدء التشغيل، يدخل النظام ويبقى في وضع مراقبة ذاكرة القراءة فقط (rommon>)، في انتظار أمر مستخدم لتمهيد النظام يدويا.

للحصول على مزيد من المعلومات حول معاني بت سجل تكوين البرامج، راجع تكوين سجل تكوين البرامج. للتحقق من القيمة التي تم تكوينها لسجل التكوين، أستخدم الأمر confreg كما هو موضح أدناه.

rommon 2 > confreg

Configuration Summary

enabled are:

load rom after netboot fails

console baud: 9600

boot: the ROM Monitor

do you wish to change the configuration? y/n  [n]:

كما هو موضح بواسطة إخراج الأمر confreg أعلاه، تم تعيين سجل التكوين على قيمة تجبر الموجه على الانتقال إلى وضع ROMmon في كل مرة يتم فيها إعادة تحميله أو تدوير الطاقة. لإجراء تمهيد الموجه تلقائيا من صورة افتراضية لبرنامج Cisco IOS Software، قم بتغيير قيمة سجل التكوين كما هو موضح أدناه:

rommon 2 > confreg

Configuration Summary

enabled are:

load rom after netboot fails

console baud: 9600

boot:  the ROM Monitor

do you wish to change the configuration? y/n  [n]:  y

enable  "diagnostic mode"? y/n  [n]:

enable  "use net in IP bcast address"? y/n  [n]:

disable "load rom after netboot fails"? y/n  [n]:

enable  "use all zero broadcast"? y/n  [n]:

disable "break/abort has effect"? y/n  [n]:

enable  "ignore system config info"? y/n  [n]:

change console baud rate? y/n  [n]:

change the boot characteristics? y/n  [n]:  y

enter to boot:

0 = ROM Monitor

1 = the boot helper image

2-15 = boot system

[2]:  2

Configuration Summary

enabled are:

load rom after netboot fails

console baud: 9600

boot: image specified by the boot system commands

or default to: cisco2-C7200

do you wish to change the configuration? y/n  [n]:  n

You must reset or power cycle for new config to take effect

ومن خلال القيام بذلك، تكون قد قمت بتغيير سجل التكوين إلى قيمة تجعله يبحث عن صورة برنامج Cisco IOS Software صالحة عند بدء التشغيل والجزمة من نفس الشيء. يجب إعادة تعيين الموجه الآن على النحو التالي:

rommon 3 > reset

System Bootstrap, Version 11.1(10) [dschwart 10], RELEASE SOFTWARE (fc1)

Copyright (c) 1994 by cisco Systems, Inc.

C7200 processor with 65536 Kbytes of main memory

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Self decompressing the image : ###########################################

################################

<SNIP>

يجب أن يقوم الموجه الآن بإعادة التحميل باستخدام صورة صالحة لبرنامج Cisco IOS Software.

ابحث عن صورة صالحة في Flash:

إذا تم تعيين قيمة سجل التكوين لإجراء تمهيد النظام تلقائيا من صورة افتراضية من برنامج Cisco IOS Software، وإذا لم يتم إرسال إشارة انقطاع أثناء بدء التشغيل، فيجب أن يتم تمهيد الموجه بشكل طبيعي. ومع ذلك، إذا كان الموجه لا يزال يدخل وضع ROMmon، فمن المرجح أن يكون ذلك بسبب عدم قدرة الموجه على تحديد موقع صورة برنامج Cisco IOS Software صالحة.

في هذه الحالة، يكون أول شيء تحتاج إلى القيام به هو البحث عن صورة صالحة لبرنامج Cisco IOS Software في كل جهاز متاح. قم بإصدار الأمر dev لمعرفة الأجهزة المتوفرة على الموجه الخاص بك:

rommon 1 > dev

Devices in device table:

id  name

bootflash:  boot flash

slot0:  PCMCIA slot 0

slot1:  PCMCIA slot 1

eprom:  EPROM

rommon 2 >

بعد ذلك، قم بإصدار الأمر dir [device id] لكل جهاز من الأجهزة المتاحة، وابحث عن صورة صالحة لبرنامج Cisco IOS Software (معرف الجهاز هو slot0: و/أو slot1:، المقابلة لبطاقات PCMCIA المدرجة في الفتحات ذات الصلة):

rommon 2 > dir slot0:

File size           Checksum   File name

12566060 bytes (0xbfbe2c)   0x38d1c81b    c7200-ik8s-mz.122-10b.bin

rommon 3 >

لاحظ أنه إذا قام الموجه بإرجاع رسالة "اسم جهاز غير صحيح"، فإن الجهاز المحدد قد لا يكون موجودا.

يشير إخراج dir slot0: الأمر أعلاه إلى أن صورة صالحة موجودة بالفعل في ذاكرة Flash (الذاكرة المؤقتة). حاول التمهيد من تلك الصورة باستخدام الأمر boot.

rommon 3> boot slot0:c7200-ik8s-mz.122-10b.bin

CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

CCCCCCCCCCCCCCCCCC

<SNIP>

يجب أن يتم تمهيد الموجه الآن باستخدام صورة برنامج Cisco IOS Software الصالحة. ومع ذلك، هناك أوقات لا توجد فيها صورة صالحة للموجه على أي من الأجهزة. الأسباب المحتملة هي:

- قد تكون جميع الأجهزة فارغة (كما تشير إلى ذلك رسالة النظام "لا توجد ملفات في الدليل")

- قد تكون الأجهزة قد تم تنسيقها على موجه ينتمي إلى نظام ملفات مختلف (المشار إليه بواسطة رسالة النظام "لا يحتوي الجهاز على رقم سحري صالح")

- قد لا تعمل الأجهزة (رسالة النظام "Trouble Reading device magic number")

- قد تكون صورة برنامج Cisco IOS Software تالفة

في هذه الحالات، يجب تنزيل صورة صالحة باستخدام بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP) أو من موجه آخر باستخدام بطاقة PCMCIA كما هو موضح أدناه.

التنزيل باستخدام صورة التمهيد وخادم بروتوكول نقل الملفات المبسط (TFTP)

يمكنك الاطلاع على كيفية الترقية من ROMmon باستخدام TFTP مع صورة التمهيد للحصول على إرشادات تفصيلية.

إذا كان كل من الصورة الرئيسية وصورة التمهيد تالفا أو محذوف، فإن الطريقة الوحيدة لاستعادة الموجه هي تبادل بطاقة PCMCIA.

إستخدام موجه آخر للحصول على صورة برنامج Cisco IOS Software صالحة في بطاقة PCMCIA

في حالة وجود موجه آخر مماثل لديك، أو على الأقل موجه آخر يحتوي على نظام الملفات لبطاقة PCMCIA flash المتوافقة (راجع مصفوفة توافق Filesystem (نظام الملفات) ل PCMCIA)، يمكنك إستخدام بطاقة Flash هذه لاسترداد الموجه.

- إذا كان كلا الموجهين متطابقين (في السلسلة نفسها)، فيمكنك إستخدام بطاقة Flash (الذاكرة المؤقتة) من الموجه الآخر لتمهيد الموجه الذي تريد إسترداده. يمكنك عندئذ تنزيل صورة صالحة بالطريقة العادية. تقوم الموجهات 7500 بتشغيل برنامج Cisco IOS Software من ذاكرة الوصول العشوائي (DRAM) الديناميكية، وبالتالي يمكنك إزالة بطاقة PCMCIA أثناء تشغيل الموجه.

- إذا كان كلا الموجهين مختلفين، ولكن لديك نظام ملفات بطاقة Flash (الذاكرة المؤقتة) المتوافقة مع PCMCIA، فيمكنك إستخدام الموجه الآخر لتحميل صورة برنامج Cisco IOS Software إلى بطاقة Flash (الذاكرة المؤقتة) التي يمكنك بعد ذلك نقلها إلى الموجه الذي تحاول إسترداده.

- إذا لم يكن لديك بطاقة PCMCIA أخرى على موجه مماثل، فإن الخيار الوحيد هو "تفويض المواد المسترجعة" (RMA).

معلومات ذات صلة

- دعم المنتجات

- دعم التقنية

- الدعم الفني - Cisco Systems