المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

نظرة عامة

DTE أو DCE؟

ذكر أو أنثى

إرسال الإشارات

طلب

كبلات Cisco 7000 Series

كبلات Cisco AGS+

كبلات Cisco 4000 Series

كبلات NP-2T

كبلات NP-4T

كبلات Cisco 3000 Series

كبلات Cisco 2500 Series

سلسلة كبلات Cisco 500-CS

معلومات ذات صلة

المقدمة

ترشدك هذه الوثيقة خلال عملية تحديد الكبلات التسلسلية المناسبة لشبكتك.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

نظرة عامة

يتمثل أحد الأجزاء الهامة لإعداد أي موجه في تحديد الكابلات التسلسلية لتوصيل الموجه بالأجهزة التسلسلية في شبكتك. هناك العديد من الكابلات التسلسلية المختلفة، التي تبدو متشابهة في الميزات، ايجاد الكبل الصحيح يمكن ان يكون صعبا. ترشدك هذه الوثيقة خلال عملية تحديد الكبلات التسلسلية المناسبة لشبكتك.

ان إختيار الكبل التسلسلي الملائم يشمل الاجابة عن ثلاثة اسئلة:

- هل يتم توصيل الموجه بمعدات وحدة طرفية للبيانات (DTE) أو جهاز أجهزة إتصالات البيانات (DCE)؟

- هل يلزم وجود موصل ذكر أو أنثى على الكابل؟

- ما هو معيار الإشارات الذي يتطلبه الجهاز؟

مع الإجابات على هذه الأسئلة، بالإضافة إلى طراز الموجه الخاص بك، يمكنك العثور على رقم الجزء الخاص بالكبل المطلوب من الجداول التالية.

DTE أو DCE؟

يتم تقسيم الأجهزة التي تتصل عبر واجهة تسلسلية إلى فئتين: DTE و DCE. يكمن الاختلاف الأكثر أهمية بين هذه الأنواع من الأجهزة في أن جهاز DCE يوفر إشارة الساعة التي تتحكم في إتصالات الناقل. يجب أن تشير التوثيق المزود مع الجهاز إلى ما إذا كان DTE أو DCE (تحتوي بعض الأجهزة على رأس وصلة لتحديد أي من الوضعين). إذا لم تتمكن من العثور على المعلومات في الوثائق، أستخدم الإرشادات العامة التالية لتساعدك على تحديد الفئة المناسبة:

DTE

DCE

DTE أو DCE القابل للتحديد*

في المثال التالي

وحدات طرفية، وحدة خدمة البيانات/وحدة خدمة القنوات (DSU/CSU)، أجهزة متعددة

أجهزة المودم

الموزعات، الموجهات

نوع الجنس

ذكر

أنثى

إما

* تحتوي الأجهزة القابلة للتحديد عادة على أمر وصلة أو محول أو برنامج يستخدم لتحديد DTE أو DCE.

ذكر أو أنثى

يتم تحديد جنس الموصل من خلال فحص الموصل. إذا ظهرت الدبابيس من قاعدة الموصل، يكون الموصل ذكرا. إذا كان الموصل به ثقوب لقبول المسامير، فإن الموصل هو الأنثى. ارجع إلى الرسومات لتحديد الموصل الذي تحتاج إليه.

إرسال الإشارات

يحدد عدد من المعايير المختلفة إرسال الإشارات عبر كابل تسلسلي (بما في ذلك EIA/TIA-232 و X.21 و V.35 و EIA/TIA-449 و EIA-530 و HSSI). يحدد كل معيار الإشارات الموجودة على الكبل، ويحدد الموصل في نهاية الكبل. يجب أن تشير وثائق الجهاز الذي يتم توصيله إلى معيار إرسال الإشارات المستخدم لذلك الجهاز. إذا تعذر عليك العثور على المعلومات في الوثائق، فاستخدم الرسوم التوضيحية أدناه لتحديد معيار إرسال الإشارات المطلوب. حدد الموصل الذي سيتلاءم مع الموصل على جهازك، بدلا من التصميم الذي يبدو مثل الموصل على الجهاز.

طلب

لطلب الكبلات التسلسلية ومنتجات Cisco الأخرى، اتصل بمدير حسابك المحلي أو خدمة عملاء Cisco على 800-553-6387.

كبلات Cisco 7000 Series

CX-FSIP4

CX-FSIP8

سي أكس-ورك

CX-MIP-1CT1

CX-MIP-2CT1

العدد المطلوب

1-4

1-8

1

1

1

معيار EIA/TIA-232 DTE

CAB-232MT(=)

CAB-232MT(=)

—

—

—

معيار EIA/TIA-232 DCE

CAB-232FC(=)

CAB-232FC(=)

—

—

—

معيار EIA/TIA-449 DTE

CAB-449MT(=)

CAB-449MT(=)

—

—

—

معيار EIA/TIA-449 DCE

CAB-449FC(=)

CAB-449FC(=)

—

—

—

V.35 DTE

CAB-V35MT(=)CAB-V35FT(=)

CAB-V35MT(=)CAB-V35FT(=)

—

—

—

V.35 DCE

CAB-V35FC(=)CAB-V35MC(=)

CAB-V35FC(=)CAB-V35MC(=)

—

—

—

X.21 DTE

CAB-X21MT(=)

CAB-X21MT(=)

—

—

—

X.21 DCE

CAB-X21FC(=)

CAB-X21FC(=)

—

—

—

إتش إس آي

—

—

CAB-HSI1=، CAB-، HNUL=(M)*

—

—

معيار EIA/TIA-530 DTE

CAB-530MT=

CAB-530MT=

—

—

—

/Channelized

—

—

—

CAB-7KCT1DB15 CAB-7KCT1NULL*

CAB-7KCT1DB15 CAB-7KCT1NULL*

DTE هو ذكر و DCE هو أنثى، ما لم يذكر خلاف ذلك (M = ذكر) (=) يشير إلى منتج إحتياطي. * السماح بتوصيل الموجهات من الخلف إلى الخلف.

CAB-232MT(=)

CAB-232FC(=)

CAB-449MT(=)

CAB-449FC(=)

CAB-V35MT(=)

CAB-V35FT(=)

CAB-V35FC(=)

CAB-V35MC(=)

CAB-X21MT(=)

CAB-X21FC(=)

CAB-530MT=

CAB-HSI1=

CAB-HNUL=(M)

CAB-7KCT1DB15

CAB-7KCT1NULL

كبلات Cisco AGS+

AGS+

العدد المطلوب

اختياري

معيار EIA/TIA-232 DTE

CAB-R23=

معيار EIA/TIA-232 DCE

CAB-R23=

معيار EIA/TIA-449 DTE

CAB-R44=

معيار EIA/TIA-449 DCE

CAB-R44=

V.35 DTE

CAB-VTM(=)، CAB-VTF(=)

V.35 DCE

CAB-VCM(=)، CAB-VCF(=)

X.21 DTE

—

X.21 DCE

CAB-X21CF=

إتش إس آي

CAB-HSI1=، CAB-HNUL=(M)*

معيار EIA/TIA-530 DTE

—

DTE هو ذكر، و DCE هو أنثى، ما لم يذكر خلاف ذلك (M = ذكر). (=) يشير إلى منتج إحتياطي. * السماح بتوصيل الموجهات من الخلف إلى الخلف.

CAB-R23=

CAB-R44=

CAB-VTM(=)

CAB-VTF(=)

CAB-VCM(=)

CAB-VCF(=)

CAB-X21CF=

CAB-HSI1

CAB-HNUL=(M)

كبلات Cisco 4000 Series

NP-2T

NP-4T

العدد المطلوب

1-2

1-4

معيار EIA/TIA-232 DTE

CAB-NP232T(=)

CAB-232MT(=)

معيار EIA/TIA-232 DCE

CAB-NP232C(=)

CAB-232FC(=)

معيار EIA/TIA-449 DTE

CAB-NP449T(=)

CAB-449MT(=)

معيار EIA/TIA-449 DCE

CAB-NP449C(=)

CAB-449FC(=)

V.35 DTE

CAB-NPV35TV2(=)

CAB-V35MT(=)، CAB-V35FT(=)

V.35 DCE

CAB-NPV35CV2(=)

CAB-V35FC(=)، CAB-V35MC(=)

X.21 DTE

CAB-NPX21T(=)

CAB-X21MT(=)

X.21 DCE

CAB-NPX21C(=)

CAB-X21FC(=)

معيار EIA/TIA-530 DTE

CAB-3C530(=)

CAB-530MT(=)

DTE هو ذكر و DCE هو أنثى، ما لم يذكر خلاف ذلك (M = ذكر). (=) يشير إلى منتج إحتياطي.

كبلات NP-2T

CAB-NP232T(=)

CAB-NP232C(=)

CAB-NP449T(=)

CAB-NP449C(=)

CAB-NPV35TV2(=)

CAB-NPV35CV2(=)

CAB-NPX21T(=)

CAB-NPX21C(=)

CAB-3C530(=)

كبلات NP-4T

CAB-232MT(=)

CAB-232FC(=)

CAB-449MT(=)

CAB-449FC(=)

CAB-V35MT(=)

CAB-V35FT(=)

CAB-V35FC(=)

CAB-V35MC(=)

CAB-X21MT(=)<

CAB-X21FC(=)

CAB-530MT(=)

كبلات Cisco 3000 Series

3102

3202

3104

3204

العدد المطلوب

1

1-2

1-2

1-2

معيار EIA/TIA-232 DTE

CAB-3C232(=)

CAB-3C232(=)

CAB-3C232(=)

CAB-3C232(=)

معيار EIA/TIA-232 DCE

—

—

CAB-3C232C(=)

CAB-3C232C(=)

معيار EIA/TIA-449 DTE

CAB-3C449(=)

CAB-3C449(=)

CAB-3C449(=)

CAB-3C449(=)

معيار EIA/TIA-449 DCE

—

—

CAB-3C449C(=)

CAB-3C449C(=)

V.35 DTE

CAB-3CV35V2(=)

CAB-3CV35V2(=)

CAB-3CV35V2(=)

CAB-3CV35V2(=)

V.35 DCE

—

—

CAB-3CV35V2C(=)

CAB-3CV35V2C(=)

X.21 DTE

CAB-3CX21(=)

CAB-3CX21(=)

CAB-3CX21(=)

CAB-3CX21(=)

X.21 DCE

—

—

CAB-3CX21C(=)

CAB-3CX21C(=)

معيار EIA/TIA-530 DTE

CAB-3C530(=)

CAB-3C530(=)

CAB-3C530(=)

CAB-3C530(=)

DTE هو ذكر و DCE هو أنثى، ما لم يذكر خلاف ذلك (M = ذكر). (=) يشير إلى منتج إحتياطي.

CAB-3C232(=)

CAB-3C232C(=)

CAB-3C449(=)

CAB-3C449C(=)

CAB-3CV35V2(=)

CAB-3CV35V2C(=)

CAB-3CX21(=)

CAB-3CX21C(=)

CAB-3C530(=)

كبلات Cisco 2500 Series

2500

العدد المطلوب

1-2

معيار EIA/TIA-232 DTE

CAB-232MT(=)

معيار EIA/TIA-232 DCE

CAB-232FC(=)

معيار EIA/TIA-449 DTE

CAB-449MT(=)

معيار EIA/TIA-449 DCE

CAB-449FC(=)

V.35 DTE

CAB-V35MT(=)، CAB-V35FT(=)

V.35 DCE

CAB-V35FC(=)، CAB-V35MC(=)

X.21 DTE

CAB-X21MT(=)

X.21 DCE

CAB-X21FC(=)

معيار EIA/TIA-530 DTE

CAB-530MT(=)

DTE هو ذكر و DCE هو أنثى، ما لم يذكر خلاف ذلك (M = ذكر). (=) يشير إلى منتج إحتياطي.

CAB-232MT(=)

CAB-232FC(=)

CAB-449MT(=)

CAB-449FC(=)

CAB-V35MT(=)

CAB-V35FT(=)

CAB-V35FC(=)

CAB-V35MC(=)

CAB-X21MT(=)

CAB-X21FC(=)

CAB-530MT(=)

سلسلة كبلات Cisco 500-CS

المنفذ 8-16

معيار EIA/TIA-232 DCE

CAB-500DCM=، CAB-500DCF=، CAB-500RJ(=)*

معيار EIA/TIA-232 DTE

CAB-500DTM(=)، CAB-500DTF=، CAB-500RJ(=)*

مودم

CAB-5MODCM(=)، CAB-500RJ(=)*

DTE هو ذكر و DCE هو أنثى، ما لم يذكر خلاف ذلك (M = ذكر). (=) يشير إلى منتج إحتياطي. * لكل منفذ، يجب طلب CAB-500RJ وموصل متوافق.

ملاحظة: تختلف تسميات السلسلة 500-CS عن كابلات التوجيه. يشير كل من DCE و DTE إلى نوع الجهاز المتصل به. على سبيل المثال، لتوصيل جهاز طرفي (DTE)، اطلب CAB-500DTM(=) أو CAB-500DTF=.

CAB-500DCM=

CAB-500DCF=

CAB-500DTM(=)

CAB-500DTF=

CAB-500RJ(=)

CAB-5MODCM(=)

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems