المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

جدول الموجهات مع منافذ وحدة التحكم والمنافذ (AUX) المساعدة

إعدادات منفذ وحدة التحكم للاتصال الطرفي

أنواع موصلات وحدة التحكم والموصلات (AUX) المساعدة

كابلات RJ-45

كيفية التعرف على كابل RJ-45

كبل توصيل متناظر

كبل توصيل عكسي

كابل ملفوف

من RJ-45 إلى DB-9 امرأة*

نوع الكبل الخاص بموصلات DB-25

كبل توصيل متناظر طراز RS 232

مهايئات

مهايئ RJ-45-to-DB-9

مهايئ RJ-45-to-DB-25

محطات الكابل والمهايئات التي تعمل

منافذ RJ-45 وسنون المهايئ

وحدة التحكم DB-25 ونقاط تعريف المنفذ (AUX) المساعدة

مجموعة كابل وحدة التحكم

دليل مكون RJ-45 من Cisco

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند متطلبات الكبل والموصلات لمنافذ وحدة التحكم والمنافذ (AUX) المساعدة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

تحتوي موجهات Cisco على منافذ ومنافذ وحدة التحكم AUX أو DB-25 DCE/DTE المستندة إلى RJ-45. يمكنك توصيل وحدة طرفية (DTE) أو مودم (DCE) بهذه المنافذ. في أي من الحالتين، تحتاج إلى كل من كابل RJ-45 وموصل RJ-45 إلى DB-25 أو موصل RJ-45 إلى DB-9.

جدول الموجهات مع منافذ وحدة التحكم والمنافذ (AUX) المساعدة

يسرد الجدول الموجود في هذا القسم بعض من سلسلة موجه Cisco والمنافذ المقابلة لوحدة التحكم والمنافذ (AUX).

الموجّه

منفذ وحدة التحكم

كبل منفذ وحدة التحكم

المنفذ (AUX) المساعد

كبل المنفذ AUX Port Cable

600

RJ-45 (منفذ إدارة)

منفذ RJ-45 المدحرج / منفذ RJ-45 إلى منفذ DB-9 للنساء

غير متوفر

غير متوفر

700

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

غير متوفر

غير متوفر

800

منفذ RJ-45

منفذ RJ-45 المدحرج / منفذ RJ-45 إلى منفذ DB-9 للنساء

غير متوفر

غير متوفر

1000

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

غير متوفر

غير متوفر

1600

منفذ RJ-45

منفذ RJ-45 المدحرج / منفذ RJ-45 إلى منفذ DB-9 للنساء

غير متوفر

غير متوفر

1700

منفذ RJ-45

منفذ RJ-45 المدحرج / منفذ RJ-45 إلى منفذ DB-9 للنساء

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

2500

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

2600

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

3600

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

الطراز MC3810

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

4000

DB-25 DCE

منفذ RS 232 / منفذ RJ-45 ملفوف

DB-25 DTE

منفذ RS 232 / منفذ RJ-45 ملفوف

AS5200/5300

منفذ RJ45

RJ-45 المدحرج

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

الطراز AS5400

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

الطراز AS5800

DB-25 DCE

منفذ RS 232 / منفذ RJ-45 ملفوف

DB-25 DTE

منفذ RS 232 / منفذ RJ-45 ملفوف

7100/7200/7300

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

7200

DB-25 DCE

منفذ RS 232 / منفذ RJ-45 ملفوف

DB-25 DTE

منفذ RS 232 / منفذ RJ-45 ملفوف

7500

DB-25 DCE

منفذ RS 232 / RJ-45 مدحرج

DB-25 DTE

منفذ RS 232 / منفذ RJ-45 ملفوف

12000

DB-25 DCE

منفذ RS 232 / RJ-45 مدحرج

DB-25 DTE

منفذ RS 232 / منفذ RJ-45 ملفوف

إعدادات منفذ وحدة التحكم للاتصال الطرفي

قبل توصيل وحدة طرفية بمنفذ وحدة التحكم، قم بتكوين الوحدة الطرفية لمطابقة منفذ وحدة تحكم الموجه كما هو موضح هنا:

- 9600 باود

- 8 وحدات بت بيانات

- بلا تماثل

- 2 بت إيقاف (9600 8N2) أو بت إيقاف واحد

- يعتمد على الموجه.

أنواع موصلات وحدة التحكم والموصلات (AUX) المساعدة

تتضمن موجهات Cisco ثلاثة أنواع من موصلات وحدة التحكم والموصلات (AUX) المساعدة. يسرد الجدول الموجود في هذا القسم هذه الأنواع:

- منفذ RJ-45

- DB-25 DCE

- DB-25 DTE

هناك ثلاثة أنماط من موصلات RJ-45 إلى DB-25:

1. نمط DCE (مودم)

2. نمط DTE

3. نمط DCE (غير المودم)

كل من هذه الأنماط له دور مختلف. وبشكل عام، تكون DTE للوحدات الطرفية، بينما تكون DCE (المودم) لأجهزة المودم، و DCE (غير المودم) قديمة.

ملاحظة: قم بنقل السن رقم 6 إلى رقم 8 إذا كنت تريد تغيير نمط DCE (غير المودم) إلى نمط DCE (المودم).

موصلات وحدة التحكم والموصلات (AUX) المساعدة لموجهات Cisco

الموصل

رسومي

منفذ RJ-45

منفذ RJ-45

DB-25 DCE

DB-25 DCE

DB-25 DTE

DB-25 DTE

كبل وحدة التحكم والمنافذ (AUX) المساعدة:

- كابلات RJ-45

- كبل توصيل متناظر طراز RS 232

كابلات RJ-45

تستخدم منتجات Cisco أنواع كبلات RJ-45 التالية:

- مباشرة من خلال

- توصيل عكسي

- ملفوف

- من RJ-45 إلى DB9 امرأة

لا توفر Cisco هذه الكبلات. تتوفر هذه الكابلات على نطاق واسع من مصادر أخرى. عادة ما يتم توفير كبل وحدة التحكم مع مجموعة كبلات وحدة التحكم.

ملاحظة: لا يدعم منفذ وحدة التحكم التحكم التحكم في المودم أو التحكم في تدفق الأجهزة.

موصل RJ-45

كيفية التعرف على كابل RJ-45

لتحديد نوع كابل RJ-45، ابق طرفي الكبل بجانب بعضهما البعض حتى يمكنك رؤية الأسلاك الملونة داخل الأطراف، كما هو موضح هنا:

منافذ كبل RJ-45

هناك ثلاثة أنواع من كابلات RJ-45 شائعة الاستخدام، وهي كبلات مستقيمة وعارضة ومدموجة. أمسك طرفي كبل RJ-45 جنبا إلى جنب. هنالك ثماني شرائط ملونة، أو دبابيس، عند كل طرف. إذا كان ترتيب المسامير الملونة هو نفسه في كل طرف، فإن الكبل يكون مستقيما. إذا كان ترتيب الألوان معكوسا في كل نهاية، فإن الكبل ملفوف.

افحص تسلسل الأسلاك الملونة لتحديد نوع كبل RJ-45. يشرح هذا القسم كيفية القيام بذلك.

كبل توصيل متناظر

في كبل توصيل متناظر، يكون الأسلاك الملونة في نفس التسلسل على كلا طرفي الكبل.

كبل توصيل متناظر

كبل توصيل متناظر

منافذ توصيل كبل RJ-45 المباشرة (إيثرنت)

إشارة

RJ-45 شوكة

RJ-45 شوكة

إشارة

Tx+

1

1

Tx+

إرسال-

2

2

إرسال-

RX+

3

3

RX+

-

4

4

-

-

5

5

-

فئة Rx-

6

6

فئة Rx-

-

7

7

-

-

8

8

-

كبل توصيل عكسي

في كبل توصيل عكسي، يكون السلك الأول (في أقصى اليسار) الملون في أحد طرفي الكبل هو السلك الثالث ملون في الطرف الآخر من الكبل.

كبل توصيل عكسي

كبل توصيل عكسي

فتحات توصيل كبل التوصيل العكسي RJ-45 (Ethernet)

إشارة

RJ-45 شوكة

RJ-45 شوكة

إشارة

Tx+

1

3

RX+

إرسال-

2

6

فئة Rx-

RX+

3

1

Tx+

-

4

4

-

-

5

5

-

فئة Rx-

6

2

إرسال-

-

7

7

-

-

8

8

-

كابل ملفوف

في الكبل المدحرج، يكون الأسلاك الملونة في أحد طرفي الكبل في التسلسل العكسي للأسلاك الملونة في الطرف الآخر من الكبل.

كابل ملفوف

كابل ملفوف

أطواق الكابلات الملفوفة

إشارة

RJ-45 شوكة

RJ-45 شوكة

إشارة

-

1

8

-

-

2

7

-

-

3

6

-

-

4

5

-

-

5

4

-

-

6

3

-

-

7

2

-

-

8

1

-

ملاحظة:CAB-OCTAL-Async، هو مهايئ RJ-45 ذو ال 8 منافذ الذي يتم إستخدامه مع Cisco 2509 و 2510 و 2511 و 2512، هو نفسه كبل ملفوف.

من RJ-45 إلى DB-9 امرأة*

من RJ-45 إلى DB-9 امرأة*

يعرف هذا الكبل أيضا باسم كبل الإدارة.

- توفر Cisco هذا الكبل مع موجهات السلسلة 600 و 800 و 1600 و 1700.

نوع الكبل الخاص بموصلات DB-25

كبل توصيل متناظر طراز RS 232

يوضح الرسم التوضيحي التالي كابل CAB-R23= (رقم الجزء 74-0173)، وهو كبل تسلسلي عام لجميع الأنظمة الأساسية للموجه:

كلا النهايتين لكبل RS 232 المتناظر للموصلات DB-25

كلا النهايتين لكبل RS 232 المتناظر للموصلات DB-25

هذا الكبل يحتوي على موصلة DB-25 من الإناث في أحد طرفيه وموصل DB-25 من الذكور في الطرف الآخر. يمكن أن يكون أي من طرفي كبل CAB-R23 هو نهاية Cisco أو نهاية الشبكة، استنادا إلى ما إذا كان قد تم تخصيص الموجه من Cisco كجهاز DCE أو جهاز DTE. إذا تم تخصيص الموجه كجهاز DCE، فإن موصلات DB-25 النسائية هي الطرف من Cisco. إذا تم تحديد الموجه كجهاز DTE، فإن موصل DB-25 هو نهاية Cisco.

فتحات PIN ل RS 232 مباشرة عبر الكبل (DB-25)

أرقام تعريف DTE للذكور

إناث DTE Pin

25 سنا

إشارة

25 سنا

إشارة

-

-

جي 2-1

درع GND

جي 2-1

درع GND

درع J2-2

TxD -

درع J2-2

TxD -

درع J2-3

RxD -

درع J2-3

RxD -

درع J2-4

جاهزية البدء -

درع J2-4

جاهزية البدء -

درع J2-5

CTS -

درع J2-5

CTS -

درع J2-6

DSR -

درع J2-6

DSR -

درع J2-7

GND للدائرة -

درع J2-7

دارة GND

درع J2-8

القرص المضغوط -

درع J2-8

القرص المضغوط -

درع J2-15

TxC -

درع J2-15

TxC -

درع J2-17

RxC -

درع J2-17

RxC -

درع J2-18

LTST -

درع J2-18

LTST -

درع J2-20

DTR -

درع J2-20

DTR -

درع J2-24

TxCE -

درع J2-24

TxCE -

مهايئات

تحتاج إلى نوعين من المهايئات لتوصيل جهاز كمبيوتر بموجه.

- مهايئ RJ-45-to-DB-9

- مهايئ RJ-45-to-DB-25

مهايئ RJ-45-to-DB-9

يقوم هذا المحول بتوصيل موجه بالكمبيوتر الشخصي من خلال منفذ COM.

مهايئ RJ-45-to-DB-9

مهايئ RJ-45-to-DB-9

مهايئ RJ-45-to-DB-25

يقوم هذا المحول بتوصيل موجه بالكمبيوتر الشخصي من خلال منفذ تسلسلي.

مهايئ RJ-45-to-DB-25

المهايئ RJ-45-to-DB-25 Adapter-Female

محطات الكابل والمهايئات التي تعمل

هذه هي الطرق الأكثر شيوعا لوحدة التحكم في موجه.

مجموعة توصيل وحدة التحكم

منفذ وحدة التحكم

كبل

مهايئ للكمبيوتر

مهايئ لمنفذ وحدة التحكم

منفذ RJ-45

RJ-45 المدحرج

الطراز DB-9 / DB-25

None

مهايئ DB9-RJRT مثبت فوق كابل RJ-45

DB-25 DCE

RJ-45 المدحرج

الطراز DB-9 / DB-25

منفذ RJ-45-to-DB-25

DB-25 DCE

ديسيبيل-25

None

None

طراز DB-25 DCE و DB-25 بلا بلا

منفذ RJ-45

منفذ RJ-45-to-DB-9

None

None

- توفر Cisco هذا الكبل مع موجهات سلسلة 600 و 800 و 1600 و 1700 من Cisco.

لا يمكنك مزج ومطابقة هذه المكونات بشكل عشوائي. وإليكم التركيبات التي تعمل:

مجموعة توصيل وحدة التحكم

المنفذ

كابل RJ-45

مهايئ DB-25

إرفاق

الوحدة النمطية AUX / وحدة التحكم

مستقيم

جهاز DCE غير المودم

جهاز طرفي

الوحدة النمطية AUX / وحدة التحكم

ملفوف

DTE

جهاز طرفي

الوحدة النمطية AUX / وحدة التحكم

ملفوف

مودم DCE

مودم

الوحدة النمطية AUX / وحدة التحكم

منفذ RJ-45-to-DB9

None

جهاز طرفي

هذه هي الشبكات الوحيدة التي تعمل. إذا لم تكن لديك المكونات التي تحتاج إليها، فاستخدم مخطط دليل مكونات RJ-45 لترتيبها.

منافذ RJ-45 وسنون المهايئ

يوضح هذا المخطط عمليات إسقاط التعريف لمنافذ وحدة التحكم RJ-45 والمنافذ (AUX) المساعدة. لا يستخدم منفذ وحدة التحكم RTS/CTS.

فتحات RJ-45 Port Pin-Out

إشارة

منفذ وحدة التحكم (DTE)

كابل RJ-45 المدحرج

المهايئ

المهايئ

إشارة

منفذ RJ-45

RJ-45 شوكة

DB-9 شوكة

DB-25 شوكة

CTS

1

8

7

4

جاهزية البدء

DTR

2

7

4

20

DSR

TxD

3

6

3

2

RxD

GND

4

5

5

7

GND

GND

5

4

5

7

GND

RxD

6

3

2

3

TxD

DSR

7

2

6

8

DTR

جاهزية البدء

8

1

8

5

CTS

وحدة التحكم DB-25 ونقاط تعريف المنفذ (AUX) المساعدة

إشارات منفذ وحدة التحكم

مسمار

إشارة

إتجاه

الوصف

1

GND

-

جشتم

2

TxD

<—

بيانات الإرسال

3

RxD

—>

تلقي البيانات

6

DSR

—>

مجموعة البيانات جاهزة (قيد التشغيل دائما)

7

GND

-

جشتم

8

DCD

—>

أداة Data Carrier Detect (قيد التشغيل دائما)

ملاحظة: لا يدعم منفذ وحدة التحكم التحكم التحكم في المودم أو التحكم في تدفق الأجهزة.

إشارات المنافذ المساعدة

مسمار

إشارة

إتجاه

الوصف

2

TxD

—>

بيانات الإرسال

3

RxD

<—

تلقي البيانات

4

جاهزية البدء

—>

طلب الإرسال (يستخدم للتحكم في الأجهزة)

5

CTS

<—

مسح للإرسال (يستخدم للتحكم في تدفق الأجهزة)

6

DSR

<—

مجموعة البيانات جاهزة

7

أرض الإشارة

-

أداة Carrier Detect (تستخدم للتحكم في المودم)

8

قرص مضغوط

<—

الوحدة الطرفية للبيانات جاهزة (تستخدم للتحكم في المودم فقط)

20

DTR

—>

ملاحظة: يدعم المنفذ المساعد التحكم في تدفق الأجهزة والتحكم في المودم.

مجموعة كابل وحدة التحكم

يتم توفير مجموعة كابل وحدة تحكم مع الموجه لديك. أستخدم هذه المجموعة عند توصيل الموجه بجهاز كمبيوتر أو وحدة طرفية.

تحتوي مجموعة كابل وحدة التحكم على العناصر التالية:

- كبل وحدة التحكم RJ-45 إلى RJ-45 (أزرق)

- مهايئ RJ-45 إلى DB-25 (رمادي)

- مهايئ RJ-45 إلى DB-9 (رمادي)

ملاحظة: لا يتم شحن السلسلة Cisco 7200 Series و Cisco 7301 بشكل افتراضي باستخدام مجموعة كبلات وحدة تحكم. إذا كان يلزم توفر كبل وحدة تحكم، فقم بطلب مجموعة أدوات إضافية (رقم الجزء: ACS-2500ASYN).

كبل وحدة التحكم RJ-45-to-RJ-45

مهايئ RJ-45-to-DB-25

مهايئ RJ-45-to-DB-9

كبل وحدة التحكم RJ-45-to-RJ-45

مهايئ RJ-45-to-DB-25

مهايئ وحدة التحكم DB-9 إلى RJ-45

دليل مكون RJ-45 من Cisco

يلخص هذا رسم بياني ال RJ-45 مكون من cisco:

دليل مكونات RJ-45

أسلوب

رقم جزء الكتالوج

وصف الكتالوج

تسمية

محمي؟

DTE

CAB-500DTF=

موصل DB-25، موصلات DTE

29-0810-01/29-DTF-01

لا

DTE

CAB-500DTM=

موصل DB-25، موصل DTE

لا

مودم

CAB-25AS-MMOD=

كبل conn-modem إلى RJ45 SHLD

نعم

مودم

CAB-MMOD=

بروتوكول ADP و RJ45/DSUB

29-0881-01/29-MMOD-01

لا

DCE

CAB-500DCF=

موصلات DB-25 (غير مودم) DCE نسائية

المحول 29-0809-01/29-DCF-01

لا

DCE

CAB-500DCM=

موصل DB-25 (غير مودم) DCE الذكر

29-0808-01/29-DCM-0129-0808-01/29-DCM-01

لا

غير موجود

كابل ملفوف

كابسي، RJ45 ملفوف، قابل لإضافة وحدات أخرى

72-0876-01/CAB-500RJ

غير موجود

غير موجود

كبل مستقيم

-غير موجود في الكتالوج-

31-0756-01

غير موجود

كبل توصيل DB-25/DB-9

غير موجود

يعتمد على الموجه*

جهاز RJ-45 إلى DB-9 للنساء وكابل واحد

72-3383-01

غير موجود

غير موجود

CAB-R23=

كبل توصيل متناظر طراز RS 232

-

غير موجود

غير موجود

يعتمد على الموجه*

ذكر إلى DB-9 ل 25 ل لاتصال المودم

29-4043-01

غير موجود

الإدخالات السبعة الأولى هي موصلات DB-25، أما الإدخالان الأخيران فهما كابلات RJ-45. يتم وصف الموصلات من حيث جنسها ودورها. على سبيل المثال، FDTE هو موصل نمط DTE أنثوي، MMOD هو مودم ذكر وموصل نمط، وهكذا. ومرة أخرى، يلزمك كابلات محصنة لكي تعمل بسرعة 115. 2 كيلوبت/ثانية.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems