المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

أرقام منتجات الكبلات وأرقام الأجزاء والأوصاف

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند المعلومات اللازمة لتحديد أجزاء الكبل الصحيحة لأجهزة Cisco الخاصة بك. لتحديد موقع الكبل الصحيح لاحتياجاتك، ارجع إلى الجدول في قسم أرقام منتجات الكبلات وأرقام الأجزاء والأوصاف. في عمود "الأجهزة"، حدد موقع الجهاز الذي تحتاج إلى الكبل الخاص به، ثم اعرض رقم المنتج المطابق ورقم الجزء ووصف الجزء.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على معلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

أرقام منتجات الكبلات وأرقام الأجزاء والأوصاف

رقم المنتج

رقم الجزء

الأجهزة

الوصف

app-ic1=

76-0617

أي جي إس

منفذ وحدة التحكم والكبل

APP-JC1=

76-0636-01

أي جي إس

منفذ وحدة التحكم والكبل

CAB-232FC=

72-0794-01

7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro

فيم دي سي إي آر إس-232 CAB 10 أقدام

CAB-232MT=

72-0793-01

7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro

DTE RS-232 CAB 10 أقدام

CAB-25AS-MMOD=

CAB-25AS-MMOD=

2509-2512، 2500

كبل conn-modem إلى RJ45 SHLD

CAB-25AS-FDTE=

CAB-25AS-FDTE=

2509-2512، 2500

Cable Conn-FDTEv

CAB-25AS-Telco=

CAB-25AS-Telco=

2509-2512

كابل 25AS 68PIN-2Telco 50PIN

CAB-3C232=

72-0670-01

3000

كابل RS232 DTE 3000 بطول 10 أقدام طراز RS232 DTE 3000 لكابل v

CAB-3C232C

72-0736-01

3000 و 3104/3204

كابل RS232 DCE

CAB-3C449=

72-0672-01

3000

كابل RS449 DTE 3000 بطول 10 أقدام

CAB-3C449C=

72-0738-01

3000 و 3104/3204

كابل RS449 DCE

CAB-3C530=

72-0732-01

3000

كابل RE530 DTE 3000 بطول 10 أقدام

CAB-3CE18=

72-0676-01

3000 و 2000 و IGS

كبل مهايئ إيثرنت مقاس 18 بوصة

CAB-3CV35V2=

72-0671-02

3000

كابل v2 10 أقدام 35 DTE 3000

CAB-3CV35V2C=

72-0740-02

3000 و 3104/3204

كابل V.35 DCE(V2)

CAB-3CX21=

72-0683-02

3000

كابل 10 أقدام X.21 DTE 3000

CAB-3CX21C=

72-0737-01

3000 و 3104/3204

كابل X.21 DCE

CAB-449FC=

72-0796-01

7000 و 4000 و 2500

فيم دي سي إي آر إس-449 كاب إف تي

CAB-449MT=

72-0795-01

7000 و 4000 و 2500

DTE RS-449 CAB 10 أقدام

CAB-500DCF=

29-0809-01

الطراز CS500

موصل DB-25، امرأة تعمل بتقنية DCE

CAB-500DCM=

29-0808-01

الطراز CS500

موصل DB-25، طراز DCE

CAB-500DTF=

29-0810-01

الطراز CS500

موصل DB-25، موصلات DTE

CAB-500DTM=

29-0811-01

الطراز CS500

موصل DB-25، موصل DTE

CAB-500RJ=

31-0590-01

2500 و CS500

كبل وحدة التحكم RJ-45

CAB-530MT=

72-0797-01

7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro

DTE RS-530 CAB 10 أقدام

CAB-5MODCM=

29-0881-01

الطراز CS500

مجموعات الكابلات قطع الغيار v

CAB-7K232FC=

72-0751-01

7000 (SxSIP)

أنثى DCE RS-232 CAB 10 أقدام

CAB-7K232MT=

72-0747-01

7000 (SxSIP)

أنثى الفئة DCE RS-440 CAB من طراز EOL-HD 10 أقدام

CAB-7K449FC=

72-0753-01

7000 (SxSIP)

أنثى الفئة DCE RS-440 CAB من طراز EOL-HD 10 أقدام

CAB-7K449MT=

72-0749-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD ذكر DTE RS-449 CAB 10 أقدام.

CAB-7KCT1DB15=

72-0799-00

7500 و 7000 و 4000 و 3600

كابل DSX1 إلى CSU DB-15 Thru

CAB-7KCT1NULL=

72-0800-00

7500 و 7000 و 4000 و 3600

كابل DSX1 إلى CSU DB-15 خال

CAB-7KV35FC=

72-0754-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD أنثى DCE v.35 CAB 10ft. v

CAB-7KV35MC=

72-0762-01

7000 (SxSIP)

جهاز DTE للإناث طراز V.35 CAB مقاس 10 أقدام وفقا لمعيار الدقة EOL-HD.

CAB-7KV35MC=

72-0763-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD ذكر DCE v.35 CAB 10 أقدام.

CAB-7KV35MT=

72-0748-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD ذكر DTE V.35 CAB 10 أقدام.

CAB-7KX21FC=

72-0764-01

7000 (SxSIP)

جهاز DCE x. 21 CAB مقاس 10 أقدام لمعيار الدقة EOL-HD للنساء.

CAB-7KX21MT=

72-0750-01

7000 (SxSIP)

EOL-HD ذكر DTE X. 21 CAB 10 أقدام.

CAB-8K=

72-0250

ASM (CSC-16)

كابل انتقالي مكون من 8 خطوط

CAB-AC=

72-0259

الكل ماعدا 7xxx

سلك الطاقة،سلك طاقة 110VPower،110VV

CAB-ACA=

72-0746-01

الكل ماعدا 7xxx

مقبس،سلك طاقة،أسترالي،10a

CAB-ACE=

72-0460

الكل ماعدا 7xxx

سلك الطاقة - أوروبا

CAB-ACI=

72-0556

الكل ماعدا 7xxx

PWR، إيطالي، يحل محل CAB-ITL=

CAB-ACU=

72-0557

الكل ماعدا 7xxx

سلك الطاقة - المملكة المتحدة

CAB-ADPTRS-RJ45=

CAB-ADPTRS-RJ45=

2500

من 8 مهايئات-RJ45 إلى RJ45 SHLD

CAB-AS51-8=

CAB-AS51-8=

الطراز AS5100

كابل "Y" من AS51 SE v 8a

CAB-ATM-DS3/E3=

CAB-ATM-DS3/E3=

7000، و4000

كبل ATM، طراز DS3+E3؛ 10 أقدام.

CAB-E1-BNC=

CAB-E1-BNC=

خوادم الوصول 7500 و 7000 و 4000 و 3600

E1 Cable BNC 75ohm/UNBAL 5m

CAB-E1-DB15=

CAB-E1-DB15=

خوادم الوصول 7500 و 7000 و 4000 و 3600

كابل E1 DB15 120 أوم/BAL 5m

CAB-E1-DIN=

CAB-E1-DIN=

7000، و4000

كابل DIN 120OHM/BAL 5m

CAB-E1-RJ48=

CAB-E1-RJ48=

7000، و4000

كابل E1 RJ48 120ohm/BAL 5mv

CAB-E1-PRI=

CAB-E1-PRI=

خوادم الوصول 7500 و 7000 و 4000 و 3600

كبل ISDN PRI E1، بطول 10 أقدام

CAB-E1-Twinax=

CAB-E1-Twinax=

خوادم الوصول 7500 و 7000 و 4000 و 3600

كابل TWINAX 120ohm/BAL 5m

CAB-FMDD=

72-0769-01

الطرز 7000 و 4000 و AGS+

مقصورة محول DIN صغير إلى DIN

CAB-Hnul=

72-0727-01

7500 و 7000 و 4000

CableASY ومودم فارغ و DTE و HSSI

CAB-HSI1=

72-0710-01

7500 و 7000 و 4000

كابل HSSI من الذكور إلى الذكور

CAB-IF=

72-0672

IGS

نقل كبل EOL من مسافة 10 أقدام، IGS

CAB-Ir=

72-0670

IGS

نقل كبل EOL من مسافة 10 أقدام، IGS

CAB-IV=

72-0671

IGS

تحويل الكبل 10 أقدام V.35،IGS

CAB-IX=

72-0683-01

IGS

انتقال الكبل، 10ft.X.21.IGS

CAB-MC+/ENVM

72-0718-01

AGS+

كبل من CSC MC+إلى ENVM

CAB-NP232C=

72-0736-01

4000

كابل RS232 DCE 4000 بطول 10 أقدام

CAB-NP232T=

72-0670-01

4000

كابل RS232 DTE 4000 بطول 10 أقدام

CAB-NP449C=

72-0738-01

4000

كابل RS449 DCE 4000 بطول 10 أقدام

CAB-NP449T=

72-0672-01

4000

كابل RS449 DTE 4000 بطول 10 أقدام

CAB-NP4B

CAB-NP4B

4000

Cabasy و ISDN BRI Lcking I/F،4 vv

CAB-NP530=

72-0732-01

4000

RS-530 DTE (Cisco 3000)

CAB-NP8B

CAB-NP8B

4000

Cabasy، ISDN BRI Lcking I/F 8

CAB-NP8B-LT

CAB-NP8B-LT

4000

كابسي، وحدة طرفية الخط ISDN BRI

CAB-NPV35CV2=

72-0740-02

4000

كابل V2 10ft V.35 DCE 4000

CAB-NPV35TV2=

72-0671-02

4000

كابل V2 10ft V.35 DTE 4000

CAB-NPX21C=

72-0737-01

4000

كابل 10 أقدام X.21 DCE 4000

CAB-NPX21T=

72-0683-02

4000

كابل 10 أقدام X.21 DTE 4000

CAB-NV=

72-0488

AGS+

Cable CSC-MC

CAB-OCF=

75-1017-01

ASM

DB25، مهايئ، DCE، F

CAB-OCM=

75-1018-01

ASM

DB25، مهايئ، DCE، M

CAB-Oct=

72-0684

ASM

كاباسي، أخطبوط

CAB-Octal-Async=

CAB-Octal-Async=

2509-2512

Cable Async 8Port RJ45

CAB-Octal-FDTE=

CAB-Octal-FDTE=

2509-2512

كابل ثماني+RJ45-F

CAB-Octal-Kit=

CAB-Octal-Kit=

2509-2512

كابل ثماني+RJ45-ذكور

CAB-OTF=

75-1019-01

ASM

مهايئ DB25، DTE، F

CAB-OTM=

75-1020-01

ASM

مهايئ DB25، DTE، M

CAB-PCA-VA=

CAB-PCA-VA=

7500، و7000

كابل PCA v-Cable A ل CIP

CAB-PCA-VB=

CAB-PCA-VB

7500، و7000

كابل PCA v-Cable B ل CIP

CAB-PCA-Y=

CAB-PCA-Y=

7500، و7000

ناقل PCA ومجموعة كابلات Y

CAB-R23=

74-0173

لجميع الأنظمة الأساسية للموجه

كابل، لوحة RS232

CAB-R23NZ=

72-0757-01

AGS+

كبل DTE NRZI الانتقالي

CAB-R44=

74-0187

لجميع الأنظمة الأساسية للموجه

لوحة RS449 للكابل

CAB-RJ45=

CAB-RJ45=

2500 و CS500

CAB-RJ45-RJ45 8FT

CAB-STS=

72-0382

STS-10(X)

كبل، STS-10

CAB-V35FC=

72-0792-01

7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro

فيم دي سي إي في 35 CAB 10 أقدام

CAB-V35 قدم=

72-0801-01

4000

فيم دي تي إي v35 CAB 10FT

CAB-V35MC=

72-0802-01

4000

DCE v35 CAB 10 أقدام

CAB-V35MT=

72-0791-01

7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro

DTE V35 CAB 10 أقدام

CAB-V35MTS=

72-0816-01

1001

درع الكبل V.35 3 MTRS

CAB-VCF=

72-0685

AGS+

V.35،2-MTR CBL F-end FCE

CAB-VCM=

72-0681

AGS+

DCE الذكر V.35،2-MTR CBL M-end

CAB-VTF=

72-0695

AGS+

V.35،2-MTR CBL F-end DTE

CAB-VTM=

72-0682

AGS+

DTE الذكر V.35،2-MTR CBL M-end

CAB-X21FC=

72-0790-01

1001

فيم دي سي إي إكس 21 CAB 10 أقدام

CAB-X21MT=

72-0789-01

7000 و 4000 و 3600 و 2500 و 1600 وخوادم Access وبطاقات الكمبيوتر AccessPro

DTE X21 CAB 10 أقدام

CAB-X21MT=

72-0252

أي جي إس

كابل التطبيق الداخلي MCI/SCI

CAB-X21MT=

72-0676

3000 و 2000 و IGS

كابل Pigtail لشبكة الإيثرنت مقاس 18 بوصة

CAB-X21MT=

72-0712-01

MGS، CGS

SHLD و MCI/SCI وكبل تطبيق داخلي

CAB-X21MT=

72-0717-01

أي جي إس

SHLD و MCI/SCI وكبل تطبيق داخلي

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems