المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

سلوك vPC العادي للإعداد المختلط

تمكين محول النظير على كلا محولات Nexus

اتصال لا يدعم تقنية vPC

اتصال vPC

تمكين موازنة الأحمال بين شبكات VLAN على الارتباطات التي لا تدعم تقنية vPC

اتصال لا يدعم تقنية vPC

اتصال vPC

كافيتس

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند كيفية تكوين محول نظير على محولات Cisco Nexus 7000 Series Switches للسماح لاتصالات قناة المنفذ غير الظاهرية (بخلاف VPC) بتوازن التحميل بين شبكات VLAN.

عند تمكين محول النظير، يشارك كل محول من محولات Nexus 7000 معرف جسر ظاهري، يسمح لكلا المحولين بالعمل كجذر للشبكة المحلية الظاهرية (VLAN). بالنسبة للأجهزة المزودة باتصال بكل محول Nexus 7000 في مجال vPC غير القادرة على توجيه المنفذ، يعتمد مخطط الطبقة 2 (L2) على بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لحظر الارتباطات المتكررة. تتيح ميزة محول النظير لتكوينات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) الظاهرية للسماح للاتصالات بخلاف PC بتوازن حالات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) بين محولي Nexus 7000. يناقش هذا المستند بالتفصيل سبب تكوينات بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) وكيفية تأثيرها على الارتباطات التي لا تدعم تقنية vPC و vPC.

يطلق على مزيج من إرتباطات vPC وارتباطات أخرى بخلاف vPC اسم إعداد هجين.

عناوين MAC لكل محول مستخدم في مثال التكوين في هذا المستند هي:

- المحول Nexus 7000 vPC Switch 1 (N7K-1): 00:24:98:6f:3b:41

- المحول Nexus 7000 vPC Switch 2 (N7K-2): 00:24:98:6f:3b:42

- المحول 1 (SW-1) غير المتصل بجهاز الكمبيوتر: 00:24:98:6f:3b:44

- المحول 2 (SW-2) غير المتصل بجهاز الكمبيوتر: 00:24:98:6f:3b:43

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- بروتوكول الشجرة الممتدة (STP)

- قناة المنفذ الظاهري (vPC)

المكونات المستخدمة

أسست المعلومة في هذا وثيقة على ال cisco Nexus 7000 sery مفتاح مع مشرف 1 وحدة نمطية.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة.  بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

ملاحظة: تدعم أداة مترجم الإخراج (العملاء المسجلون فقط) بعض أوامر show. استخدم "أداة مترجم الإخراج" لعرض تحليل لمُخرَج الأمر show.

سلوك vPC العادي للإعداد المختلط

هذا رسم بياني لشبكة لإعداد مختلط بدون تمكين محول النظير. تم تكوين كلا من محولات Nexus 7000 بأولوية من 8192 لجميع شبكات VLAN. N7K-1 يفوز في انتخابات الجسر لأن له معرف الجسر الأدنى. لذلك، تتوقع أن يقوم SW-1 بحظر الارتباط من N7K-2. يتم توصيل SW-2 بمحولات Nexus 7000 عبر جهاز كمبيوتر شخصي، وستكون في حالة إعادة توجيه.  يستقبل SW-2 وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) فقط من المحول الرئيسي في vPC، والذي هو N7K-1 في هذا المثال.

SW-1# show span vlan 1VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    8193

Address     0024.986f.3b41

Cost        4

Port        295 (Ethernet2/39)

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address     0024.986f.3b44

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Eth2/39          Root FWD 4         128.295  P2p

Eth2/40          Altn BLK 4         128.296  P2p

SW-1# show span vlan 1 detail

VLAN0001 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, sysid 1, address 0024.986f.3b44

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 8193, address 0024.986f.3b41

Root port is 295 (Ethernet2/39), cost of root path is 4

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 4 last change occurred 0:29:13 ago

from Ethernet2/39

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

Port 295 (Ethernet2/39) of VLAN0001 is root forwarding

Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.295

Designated root has priority 8193, address 0024.986f.3b41

Designated bridge has priority 8193, address 0024.986f.3b41

Designated port id is 128.260, designated path cost 0, Topology change is set

Timers: message age 16, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 1

Link type is point-to-point by default

BPDU: sent 4, received 898

Port 296 (Ethernet2/40) of VLAN0001 is alternate blocking

Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.296

Designated root has priority 8193, address 0024.986f.3b41

Designated bridge has priority 8193, address 0024.986f.3b42 <-- Although same priority,

Designated port id is 128.272, designated path cost 2          advertising Bridge ID is higher

Timers: message age 16, forward delay 0, hold 0                 and therefore this link is BLK

Number of transitions to forwarding state: 2

Link type is point-to-point by default

BPDU: sent 6, received 895

تمكين محول النظير على كلا محولات Nexus

هذا رسم بياني لشبكة لإعداد مختلط مع تمكين محول النظير. عند تمكين محول النظير، يشترك كل محول من محولات Nexus 7000 في معرف جسر ظاهري يسمح لكلا المحولين بالعمل كجذر للشبكة المحلية الظاهرية (VLAN). دائما ما يكون إرتباط نظير vPC في حالة إعادة توجيه ويقوم بتشغيل بروتوكول اتصال عبارة L2 (L2GIP) لمنع حلقات التكرار.

يقوم كل محول من محولات Nexus 7000 بإرسال وحدات بيانات لبروتوكول الجسر (BPDU) مع جسر رئيسي يتم تعريفه بواسطة معرف الجسر الظاهري. كما يستخدم معرف الجسر المعين أيضا معرف الجسر الظاهري في إرتباطات vPC. بالنسبة للارتباطات غير الخاصة ببروتوكول VPC، يكون معرف الجسر المعين هو معرف الجسر الفعلي الخاص بمحول Nexus 7000 المتوافق. وهذا يسمح للمحول غير VPC (SW-1) باتخاذ قرار جذري استنادا إلى إعلانات BPDU بدلا من أولوية المنفذ.

ملاحظة: للسلوك السليم، يجب تكوين أولويات شبكة VLAN على كلا محولات Nexus 7000 بالطريقة نفسها.

اتصال لا يدعم تقنية vPC

ومع تمكين محول النظير، يقوم كل محول من محولات Nexus 7000 بإنشاء وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) مع تعيين الجسر الرئيسي على معرف الجسر الظاهري وتعيين الجسر المعين على معرف الجسر الفعلي. بما أن الأولويات هي نفسها، فإن جميع الاتصالات بخلاف VPC تقوم دائما بإعادة التوجيه على الارتباط المتصل بمحول Nexus 7000 باستخدام معرف الجسر الأدنى (N7K-1 في هذا المثال) ومنع الارتباطات المتصلة بمحول Nexus 7000 باستخدام معرف الجسر الأعلى (N7K-2 في هذا المثال).

SW-1# show span vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    8193

Address     0023.04ee.be01

Cost        4

Port        295 (Ethernet2/39)

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address     0024.986f.3b44

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Eth2/39          Root FWD 4         128.295  P2p

Eth2/40          Altn BLK 4         128.296  P2p

SW-1# show span vlan 1 detail

VLAN0001 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, sysid 1, address 0024.986f.3b44

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 8193, address 0023.04ee.be01

Root port is 295 (Ethernet2/39), cost of root path is 4

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 6 last change occurred 0:25:38 ago

from Ethernet2/39

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

Port 295 (Ethernet2/39) of VLAN0001 is root forwarding

Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.295

Designated root has priority 8193, address 0023.04ee.be01    <---Root Bridge = virtual ID

Designated bridge has priority 8193, address 0024.986f.3b41  <---Designated Bridge ID = N7K-1

Designated port id is 128.260, designated path cost 0, Topology change is set

Timers: message age 16, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 1

Link type is point-to-point by default

BPDU: sent 4, received 2280

Port 296 (Ethernet2/40) of VLAN0001 is alternate blocking

Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.296

Designated root has priority 8193, address 0023.04ee.be01    <---Root Bridge = virtual ID

Designated bridge has priority 8193, address 0024.986f.3b42  <---Designated Bridge ID = N7K-2

Designated port id is 128.272, designated path cost 0

Timers: message age 15, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 2

Link type is point-to-point by default

BPDU: sent 7, received 2278

اتصال vPC

ومع تمكين محول النظير، تتلقى إتصالات vPC وحدات بيانات بروتوكول الجسر (BPDUs) مع تعيين كل من الجسر الرئيسي والجسر المعين إلى معرف الجسر الظاهري.

SW-2# show span vlan 1

VLAN0001

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    8193

Address     0023.04ee.be01

Cost        3

Port        4105 (port-channel10)

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32769  (priority 32768 sys-id-ext 1)

Address     0024.986f.3b43

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po10             Root FWD 3         128.4105 P2p

SW-2# show span vlan 1 detail

VLAN0001 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, sysid 1, address 0024.986f.3b43

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 8193, address 0023.04ee.be01

Root port is 4105 (port-channel10), cost of root path is 3

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 5 last change occurred 0:21:40 ago

from port-channel10

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

Port 4105 (port-channel10) of VLAN0001 is root forwarding

Port path cost 3, Port priority 128, Port Identifier 128.4105

Designated root has priority 8193, address 0023.04ee.be01          <--- Virtual Bridge ID

Designated bridge has priority 8193, address 0023.04ee.be01       <--- Virtual Bridge ID

Designated port id is 128.4105, designated path cost 0, Topology change is set

Timers: message age 15, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 2

Link type is point-to-point by default

BPDU: sent 96, received 2804

تمكين موازنة الأحمال بين شبكات VLAN على الارتباطات التي لا تدعم تقنية vPC

في ظل تكوين محول النظير الافتراضي، تقوم جميع شبكات VLAN على المحول غير الخاص بجهاز الكمبيوتر بإعادة التوجيه على إرتباط واحد. من أجل موازنة التحميل بين شبكات VLAN، يمكن تعيين الأولويات المخصصة والجذرية المعلن عنها يدويا باستخدام تكوينات المعلومات الظاهرية للشجرة المتفرعة. توصي Cisco بأن تكون أولوية الجذر بموجب المعلومات الظاهرية أقل من أولوية الشجرة المتفرعة الأفضل لمنع إعلامات تغيير المخطط (TCNs) تحت شروط تجاوز الفشل. يمكن أن تكون الأولويات المعينة متوازنة في التحميل بين المحولين Nexus 7000 في مجال vPC.

في هذا المثال، تم تعيين أولويات الشجرة المتفرعة العالمية على كل من محولات Nexus 7000 على 8192. وفي إطار المعلومات الزائفة، تم تكوين الأولوية الجذرية على أنها 4096، وهو أقل من أفضل أولوية لعام 8192. لذلك، يصبح المحول الذي يشارك مع تمكين محول النظير هو الجذر للشبكة المحلية الظاهرية (VLAN). in order to تحميل توازن بين الإثنان مفتاح، عينت أولوية تناوب ل VLAN 9 و VLAN 10. بالنسبة للاتصالات بخلاف PC إلى SW-1، تتم إعادة توجيه شبكة VLAN 9 على الارتباط إلى N7K-1، ويتم إعادة توجيه شبكة VLAN 10 على الارتباط إلى N7K-2.

اتصال لا يدعم تقنية vPC

بالنسبة للشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) رقم 9، يرى SW-1 أولوية الجسر الرئيسي الزائفة ومعرف الجسر كنفس القيمة من كل من N7K-1 و N7K-2.  ومع ذلك، فإن كلا من N7K-1 و N7K-2 يرسلان أولوياتهما المحددة الزائفة التي تم تكوينها. وبالتالي، يرى SW-1 أولوية الجسر المخصصة ل 8201 (8192 + 9) من N7K-1 وأولوية الجسر المخصصة ل 12297 (12288 + 9) من N7K-2، بينما يختار SW-1 الارتباط باتجاه N7K-1 كإرتباط إعادة توجيه على شبكة VLAN رقم 9.

SW-1# show span vlan 9

VLAN0009

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    4105

Address     0023.04ee.be01

Cost        4

Port        295 (Ethernet2/39)

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32777  (priority 32768 sys-id-ext 9)

Address     0024.986f.3b44

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Eth2/39          Root FWD 4         128.295  P2p

Eth2/40          Altn BLK 4         128.296  P2p

SW-1# show span vlan 9 detail

VLAN0009 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, sysid 9, address 0024.986f.3b44

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 4105, address 0023.04ee.be01

Root port is 295 (Ethernet2/39), cost of root path is 4

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 16 last change occurred 0:06:56 ago

from Ethernet2/39

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

Port 295 (Ethernet2/39) of VLAN0009 is root forwarding

Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.295

Designated root has priority 4105, address 0023.04ee.be01     <--- Root Virtual Bridge ID

Designated bridge has priority 8201, address 0024.986f.3b41   <--- Designated N7K-1, 8201

Designated port id is 128.260, designated path cost 0

Timers: message age 15, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 3

Link type is point-to-point by default

BPDU: sent 31, received 3486

Port 296 (Ethernet2/40) of VLAN0009 is alternate blocking

Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.296

Designated root has priority 4105, address 0023.04ee.be01    <--- Root Virtual Bridge ID

Designated bridge has priority 12297, address 0024.986f.3b42 <--- Designated is N7K-2, 12297

Designated port id is 128.272, designated path cost 0

Timers: message age 15, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 4

Link type is point-to-point by default

BPDU: sent 31, received 3496

وعلى نحو مماثل للشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) رقم 10، يرى SW-1 أولوية الجسر الرئيسي الزائف ومعرف الجسر كنفس القيمة من كل من N7K-1 و N7K-2.  ومرة أخرى، يرسل كل من N7K-1 و N7K-2 أولوياتهما المحددة الزائفة التي تم تكوينها.  بالنسبة للشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) رقم 10، يرى SW-1 أولوية الجسر المخصصة وهي 12298 (12288+ 10) من الشبكة المحلية الظاهرية (N7K-1) وأولوية الجسر المخصصة وهي 8202 (8192 + 10) من الشبكة المحلية الظاهرية (N7K-2)، بينما يختار SW-1 الارتباط باتجاه N7K-2 ليكون إرتباط إعادة التوجيه للشبكة المحلية الظاهرية (VLAN) رقم 10.  بهذه الطريقة، يمكن للمحولات المتصلة غير الخاصة بالكمبيوتر الشخصي تحميل موازنة حالة بروتوكول الشجرة المتفرعة (STP) لشبكة VLAN بين N7K-1 و N7K-2.

SW-1# show span vlan 10 detail

VLAN0010 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, sysid 10, address 0024.986f.3b44

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 4106, address 0023.04ee.be01

Root port is 296 (Ethernet2/40), cost of root path is 4

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 7 last change occurred 0:07:13 ago

from Ethernet2/40

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

Port 295 (Ethernet2/39) of VLAN0010 is alternate blocking

Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.295

Designated root has priority 4106, address 0023.04ee.be01     <--- Root Virtual Bridge ID

Designated bridge has priority 12298, address 0024.986f.3b41  <--- Designated N7K-1, 12298

Designated port id is 128.260, designated path cost 0, Topology change is set

Timers: message age 16, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 1

Link type is point-to-point by default

BPDU: sent 4, received 3497

Port 296 (Ethernet2/40) of VLAN0010 is root forwarding

Port path cost 4, Port priority 128, Port Identifier 128.296

Designated root has priority 4106, address 0023.04ee.be01    <--- Root Virtual Bridge ID

Designated bridge has priority 8202, address 0024.986f.3b42  <--- Designated N7K-2, 8202

Designated port id is 128.272, designated path cost 0

Timers: message age 16, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 3

Link type is point-to-point by default

BPDU: sent 10, received 3492

اتصال vPC

بالنسبة لارتباطات VPC، يستخدم الحقلان الجذر والمخصص أولوية الجذر الزائفة ومعرف الجسر الظاهري، على التوالي.

SW-2# show span vlan 9

VLAN0009

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    4105

Address     0023.04ee.be01

Cost        3

Port        4105 (port-channel10)

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32777  (priority 32768 sys-id-ext 9)

Address     0024.986f.3b43

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po10             Root FWD 3         128.4105 P2p

SW-2# show span vlan 10

VLAN0010

Spanning tree enabled protocol rstp

Root ID    Priority    4106

Address     0023.04ee.be01

Cost        3

Port        4105 (port-channel10)

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Bridge ID  Priority    32778  (priority 32768 sys-id-ext 10)

Address     0024.986f.3b43

Hello Time  2  sec  Max Age 20 sec  Forward Delay 15 sec

Interface        Role Sts Cost      Prio.Nbr Type

---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------

Po10             Root FWD 3         128.4105 P2p

SW-2#show span vlan 9 detail

VLAN0009 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, sysid 9, address 0024.986f.3b43

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 4105, address 0023.04ee.be01

Root port is 4105 (port-channel10), cost of root path is 3

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 12 last change occurred 0:04:29 ago

from port-channel10

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

Port 4105 (port-channel10) of VLAN0009 is root forwarding

Port path cost 3, Port priority 128, Port Identifier 128.4105

Designated root has priority 4105, address 0023.04ee.be01    <--- Root Virtual Bridge ID

Designated bridge has priority 4105, address 0023.04ee.be01  <--- Root Virtual Bridge ID

Designated port id is 128.4105, designated path cost 0, Topology change is set

Timers: message age 15, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 2

Link type is point-to-point by default

BPDU: sent 119, received 4867

SW-2# show span vlan 10 detail

VLAN0010 is executing the rstp compatible Spanning Tree protocol

Bridge Identifier has priority 32768, sysid 10, address 0024.986f.3b43

Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15

Current root has priority 4106, address 0023.04ee.be01

Root port is 4105 (port-channel10), cost of root path is 3

Topology change flag not set, detected flag not set

Number of topology changes 6 last change occurred 0:04:36 ago

from port-channel10

Times:  hold 1, topology change 35, notification 2

hello 2, max age 20, forward delay 15

Timers: hello 0, topology change 0, notification 0

Port 4105 (port-channel10) of VLAN0010 is root forwarding

Port path cost 3, Port priority 128, Port Identifier 128.4105

Designated root has priority 4106, address 0023.04ee.be01    <--- Root Virtual Bridge ID

Designated bridge has priority 4106, address 0023.04ee.be01  <--- Root Virtual Bridge ID

Designated port id is 128.4105, designated path cost 0, Topology change is set

Timers: message age 17, forward delay 0, hold 0

Number of transitions to forwarding state: 2

Link type is point-to-point by default

BPDU: sent 96, received 5179

كافيتس

راجع معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCub74914: تم تعيين أولويات STP لبروتوكول PSEUDO بشكل غير صحيح على روابط vPC في إعداد محول النظير

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- دليل تكوين واجهة NX-OS من Cisco Nexus 7000 Series، الإصدار 5.x: تكوين أجهزة الكمبيوتر الشخصي vPCs: المحول النظير vPC

- دليل التصميم والتكوين: أفضل الممارسات لقنوات المنافذ الظاهرية (vPC) على المحولات Cisco Nexus 7000 Series Switches

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems