المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا التكوين عينة من مركز الوصول العالمي (UAC) من Cisco 6400 مع مهايئ معالج توجيه عقدة (NRP). يتم توفير أمثلة لتكوينات بروتوكول الشبكة (NRP) من نقطة إلى نقطة وبنقاط متعددة. يتم إنهاء موجهات خط المشترك الرقمي (DSL) طراز 827 من Cisco باستخدام بروتوكول نقطة إلى نقطة عبر وضع النقل غير المتزامن (PPPoA) (AAL5mux PPP) على Cisco 6400.

كما يتم توفير تكوينات لمجمع الوصول إلى خط المشترك الرقمي (DSLAM) NI2 لمعالج محول العقد Cisco 6400 (NSP).

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية أدناه.

- برنامج IOS® الإصدار 12.1(1)XB من Cisco 827-4V Customer Premises Equipment (CPE)

- برنامج IOS UAC-NRP الإصدار 12.0(7)DC من Cisco

- برنامج IOS الإصدار 12.0(4)DB من Cisco 6400 UAC-NSP

- برنامج DSLAM-NI2 IOS الإصدار 12.1(1)DA من Cisco

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

- الموجه Cisco 827 (R1)

- الموجه Cisco 827 (R2)

- Cisco 6130-NI2 DSLAM

- Cisco 6400 NSP

- إستخدام واجهة من نقطة إلى نقطة Cisco 6400-NRP

- Cisco 6400 NRP باستخدام واجهة Multipoint

الموجه Cisco 827 (R1)

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R1

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.1 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname <hostname1>

ppp chap password <password1>

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

الموجه Cisco 827 (R2)

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname R2

!

ip subnet-zero

!

interface Ethernet0

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ATM ilmi-keepalive

PVC 4/100

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

bundle-enable

hold-queue 224 in

!

interface Dialer0

ip address 172.18.0.2 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname <hostname2>

ppp chap password <password2>

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

voice-port 1

timing hookflash-in 0

!

voice-port 2

timing hookflash-in 0

!

voice-port 3

timing hookflash-in 0

!

voice-port 4

timing hookflash-in 0

!

end

Cisco 6130-NI2 DSLAM

ni2#

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname ni2

!

slot 1 ATUC-1-4DMT

slot 2 ATUC-4FLEXIDMT

slot 13 ATUC-4FLEXIDMT

!

dsl-profile default

dmt training-mode quick

ip subnet-zero

!

ATM address 47.0091.8100.0000.0075.2b3f.4d01.0075.2b3f.4d01.00

ATM router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute ATM-static

!

interface ATM0/0

no ip address

ATM cac service-category abr deny

ATM maxvp-number 0

ATM maxvc-number 4096

ATM maxvci-bits 12

!

interface Ethernet0/0

no ip route-cache

!

interface ATM0/1

no ip address

ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM0/2

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/1

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/2

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

!

interface ATM1/3

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

ATM PVC 3 100  interface  ATM0/1 3 100

!

interface ATM1/4

no ip address

no ATM ilmi-keepalive

ATM PVC 4 100  interface  ATM0/1 4 100

!

ip classless

!

end

Cisco 6400 NSP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NSP

!

ip subnet-zero

!

atm address 47.0091.8100.0000.0030.8027.7501.0030.8027.7501.00

atm router pnni

no aesa embedded-number left-justified

node 1 level 56 lowest

redistribute atm-static

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

atm maxvp-number 0

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM1/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM2/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM8/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM8/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

no atm ilmi-keepalive

atm pvc 3 100  interface  ATM1/0/0 3 100

atm pvc 4 100  interface  ATM1/0/0 4 100

!

ip classless

!

end

إستخدام واجهة من نقطة إلى نقطة Cisco 6400-NRP

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

username <username1> password <password1>

username <username2> password <password2>

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 172.18.0.3 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.3 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

!

interface ATM0/0/0.4 point-to-point

no ip directed-broadcast

pvc 4/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no peer default ip address

ppp authentication chap

!

ip classless

end

Cisco 6400 NRP باستخدام واجهة Multipoint

NRP#

Current configuration:

!

version 12.0

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

!

hostname NRP

!

username <username1> password <password1>

username <username2> password <password2>

!

redundancy

main-cpu

no auto-sync standard

no secondary console enable

ip subnet-zero

!

interface Loopback0

ip address 172.18.0.3 255.255.0.0

no ip directed-broadcast

!

interface ATM0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

no ip route-cache

no atm ilmi-keepalive

!

interface ATM0/0/0.9 multipoint

no ip directed-broadcast

pvc 3/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

pvc 4/100

encapsulation aal5mux ppp Virtual-Template1

!

interface Ethernet0/0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0/0

no ip directed-broadcast

!

interface FastEthernet0/0/0

no ip address

no ip directed-broadcast

full-duplex

!

interface Virtual-Template1

ip unnumbered Loopback0

no ip directed-broadcast

no peer default ip address

ppp authentication chap

!

ip classless

!

end

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- تكوين موجه Cisco 827

- دليل إعداد برامج Cisco 6400

- معلومات دعم تقنية DSL من Cisco

- دعم المنتجات - سيسكو سيستمز

- الدعم الفني - Cisco Systems