المحتويات

تمت ملاحظة حالة درجة الحرارة الحرجة

ICSeverity

التأثير

الوصف

SyslogMessage

MessageSample

عائلة المنتجات

ريغيكس

التوصية

الأوامر

تمت ملاحظة حالة درجة الحرارة الحرجة

ICSeverity

1 - تنبيه

التأثير

إرتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى إيقاف تشغيل الجهاز.

الوصف

تشير هذه الرسالة إلى وجود حالة بيئية على الجهاز. قد تكون هذه قراءات لدرجة الحرارة على أجهزة إستشعار مختلفة قراءات الجهد الكهربي الخاص بوحدة إمداد الطاقة أو وحدات RPM على مراوح متعددة. داخل نص الرسالة، يمكنه الإبلاغ عن المستشعر أو الموقع الذي رأى حالة، وحتمية القراءة.

SyslogMessage

ENVIRONMENTAL-1-ALERT

MessageSample

Oct  8 15:27:38 <> %ENVIRONMENTAL-1-ALERT: Temp: Inlet x Location: Rx State: Critical Reading: xx Celsius

عائلة المنتجات

- موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 4000 Series

- موجهات Cisco cBR Series Converged Broadband

ريغيكس

غير متوفر

التوصية

تحقق من حالة البطاقات والمراوح والهيكل باستخدام بيئة العرض وعرض النظام الأساسي أو وحدة العرض وعرض أوامر التسجيل. يتعين عليك إرسال فني محلي للتحقق من درجة الحرارة المحيطة وتدفق الهواء وحالة التصفية على الجهاز. يرجى الاتصال بمهندس الدعم إذا إستمرت المشكلة.

الأوامر

#show version

#show logging

#show module

#show environment all

#show platform

#show clock

#show inventory