المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

المشكلة

الحل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستعادة ISR السلسلة Cisco 4000 Series ISR من ROMMON عند تكوينه باستخدام إصدار Cisco IOS®-XE من نظام أساسي غير صحيح.

معلومات أساسية

يصف هذا المستند العملية بالتفصيل حول كيفية أستكشاف أخطاء نظام ISR (موجه الخدمات المدمجة) من Cisco 4000 Series ISR واستعادتها من ROMMON أو حلقة التمهيد غير المحدودة إذا تم تكوينها باستخدام إصدار Cisco IOS-XE من نظام أساسي غير صحيح. وفي بعض الأحيان، يعلق موجه خدمات مدمجة Cisco 4000 Series ISR في حلقة ROMMON أو حلقة التمهيد المستمرة.

المشكلة

تحتوي موجهات السلسلة Cisco 4400 و Cisco 4300 series على صور Cisco IOS-XE تبدو متشابهة جدا في حالة قمت بتكوين Cisco 4400 باستخدام إصدار Cisco IOS-XE ل Cisco 4300 أو العكس. لا يقوم الموجه بالتمهيد بشكل كامل، بل يعلق في ROMMON.

هذا cisco 4400 يشكل مع cisco IOS-XE إطلاق من cisco 4300:

معالج Cisco ISR4431/K9 (1RU) مع 1665895K/6147K بايت من الذاكرة.

معرف لوحة المعالج xxxxxxxx

4 واجهات Gigabit Ethernet

32768K بايت من ذاكرة التكوين غير المتطايرة.

4194304 كيلو بايت من الذاكرة الفعلية.

7057407K بايت من ذاكرة الفلاش في bootflash:.

4013055K بايت من ذاكرة الفلاش USB عند منفذ USB1

ROUTER#conf t

Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

ROUTER(config)#boot system flash bootflash:isr4300-universalk9.3.13.01.S.154-3.S1-ext.SPA.bin

ROUTER(config)#end

ROUTER#

ROUTER#show running-config | include boot

boot-start-marker

boot system flash bootflash:isr4300-universalk9.03.13.01.S.154-3.S1-ext.SPA.bin

boot-end-marker

إذا قمت بإعادة تحميل هذا الموجه، فسيعلق الموجه في وضع ROMmon مع وجود هذه الرسالة على عملية التمهيد:

%IOSXEBOOT-1-INVALID_IMAGE: (RP/0): Booting an invalid ISR4300 image - Reloading system.

لا تعمل الطرق الخاصة بإحضار الموجه مع صورة Cisco IOS-XE الصحيحة.

1. حاول جلب الموجه باستخدام ذاكرة USB flash:

rommon 1 > boot usb1:isr4400-universalk9.03.15.01.S.155-2.S1-std.SPA.bin

الرجاء إعادة التعيين قبل إعادة التشغيل:

rommon 2 > reset

2. حاول تجاهل startup-config وتقديم الموجه دون تكوين بدء التشغيل:

rommon 3 > confreg 0x2142

يجب إعادة ضبط أو دورة الطاقة لتفعيل التكوين الجديد:

rommon 4 > boot usb1:isr4400-universalk9.03.15.01.S.155-2.S1-std.SPA.bin

تحتاج إلى إعادة الضبط قبل التمهيد:

rommon 5 > reset

3. حاول جلب الموجه من نظام ملفات bootflash التقليدي:

rommon 6 > boot bootflash:isr4400-universalk9.03.15.01.S.155-2.S1-std.SPA.bin

إعادة التعيين قبل المتابعة:

rommon 7 > reset

4. في بعض الحالات، لا يتعرف الموجه على نظام ملف bootflash الداخلي:

rommon 8 > dir bootflash:

إعادة التعيين قبل المتابعة:

rommon 9 > reset

الحل

هذه هي العملية الصحيحة لاستعادة هذا اللانهائي جزمة أنشوطة إصدار:

1. قم بتقسيم الموجه إلى وضع ROMmon مع تسلسل الانقطاع أثناء إجراء التمهيد:

rommon 1 >

2. قم بتغيير قيمة config-register إلى 0x0 لتجاهل متغير التمهيد الذي تم تكوينه في تكوين بدء التشغيل:

rommon 1 > confreg 0x0

يجب إعادة ضبط أو دورة الطاقة لتفعيل التكوين الجديد:

rommon 2 > reset

3. يؤدي هذا إلى إدخال الموجه إلى وضع ROMmon مرة أخرى. ثم قم بتغيير قيمة config-register إلى 0x2102:

rommon 3 > confreg 0x2102

4. الآن تحتاج إلى تكوين متغير التمهيد الصحيح من ROMMON:

rommon 4 > boot bootflash:isr4400-universalk9.03.15.01.S.155-2.S1-std.SPA.bin

بمجرد تشغيل الموجه، يمكنك حذف متغير التمهيد غير الصحيح وتكوين إصدار Cisco IOS-XE الصحيح:

ROUTER(config)#no boot system flash bootflash:isr4300-universalk9.03.13.01.S.154-3.S1-ext.SPA.bin

ROUTER(config)#boot system flash bootflash:isr4400-universalk9.03.15.01.S.155-2.S1-std.SPA.bin

5. حفظ التغييرات:

ROUTER#write memory

للحصول على دليل إسترداد كلمة المرور لموجه الخدمات المدمجة Cisco 4000 Series Integrated Services Router، ارجع إلى دليل أستكشاف الأخطاء وإصلاحها لموجه الخدمات المتكاملة Cisco 4000 Series Integrated Services Router.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco