المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

نيم

الأنواع

القيود

تكهف

PVDM4

الأنواع

القنوات المدعومة

التثبيت

متطلبات ترخيص البرامج

التكوين

صياغة الأوامر

عينة من التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المسألة 1

الحل

المسألة 2

الحل

المسألة 3

الحل

المقدمة

يوفر هذا المستند مقدمة إلى وحدات واجهة الشبكة (NIM) على أحدث جيل من موجّهات Cisco وكيفية إعدادها. كما يغطي التكوين الجديد لدوائر واجهة المعدل الأولي (PRI) والسرعة على هذه المنصة الجديدة.

تتوفر سلسلة موجهات الخدمات المتكاملة (ISR) 4000 من Cisco في هذه الطرز:

- Cisco ISR4461

- Cisco ISR4451

- Cisco ISR4431

- Cisco ISR4351

- Cisco ISR4331

- Cisco ISR4321

تنطبق الأقسام في هذه الوثائق على جميع الأنظمة الأساسية ما لم تنص صراحة على خلاف ذلك. وتتحدث الوثيقة عن تكوين PRI على هذه المنصات والقضايا المشتركة التي تواجهها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

نيم

يدعم Cisco IOS® XE الإصدار 3.9S والإصدارات الأعلى الجيل الرابع من Cisco T1/E1 Voice و WAN NIM، والتي تكون مطلوبة لتكوين الصوت أو البيانات عبر T1/E1.

الأنواع

قائمة وحدات بنية الشبكة (NM) المتاحة من Cisco T1/E1 هي كما يلي:

رقم الجزء

الوصف

NIM-1MFT-T1/E1

الوحدة النمطية 1-Port Multi-Flex Trunk Voice/Clear-Channel Data T1/E1 Module

NIM-2MFT-T1/E1

الوحدة النمطية 2-Port Multi-Flex Trunk Voice/Clear-Channel Data T1/E1 Module

NIM-4MFT-T1/E1

الوحدة النمطية 4-Port Multi-Flex Trunk Voice/Clear-Channel Data T1/E1 Module

NIM-8MFT-T1/E1

الوحدة النمطية 8-Port Multi-Flex Trunk Voice/Clear-Channel Data T1/E1 Module

NIM-1CE1T1-PRI

الوحدة النمطية 1-Port Multi-Flex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module

NIM-2CE1T1-PRI

الوحدة النمطية 2-Port Multi-Flex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module

NIM-8CE1T1-PRI

الوحدة النمطية 8-Port Multi-Flex Trunk Voice/Channelized Data T1/E1 Module

القيود

بطاقات NIM مدعومة فقط على سلسلة Cisco ISR 4000. لا تستخدم وحدات خط اتصال NM متعدد الطبقات (MFT) إلا معالج الإشارة الرقمية لحزمة الصوت الوحدة النمطية 4 (PVDM4) لمعالجات الإشارة الرقمية (DSP). لا يتم دعم PVDM2s و PVDM3s الأقدم على هذه الأنظمة الأساسية.

تكهف

عند إستخدام NIM لتطبيقات الصوت، يجب مزامنة كل نقاط الصوت T1/E1s مع مصدر ساعة واحد وأي فرق في الساعات عند انزلاق ساعة المخاطرة أو نقاط ربط الواجهة. عند إستخدام NIM لتطبيقات البيانات والصوت المختلطة، يمكن لكل منفذ بيانات إستخدام ساعة مستقلة ويمكن لمنافذ الصوت إستخدام مصدر ساعة مستقل عن منافذ البيانات.

يتم دعم مزامنة الشبكة ل NMs عند إدخال الأمر التلقائي لمزامنة ساعة الشبكة في وضع التكوين العام. يتم عدم فعالية هذا الأمر ل NIM معين إذا قمت بإدخال الأمر no network-clock participation slot / subslot. يتم إستخدام الأمر network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port لتكوين مصدر الساعة الأساسي.

يمكنك إدخال الأمر show network clock synchronization للتحقق من ساعات الشبكة على الموجه والأمر show platform hardware subslot 0/2 module device network clock للتحقق من ما إذا كانت الوحدة النمطية تشارك في ساعة اللوحة الخلفية.

PVDM4

يتم تثبيت PVDM4 من Cisco على فتحة على اللوحة الأم أو على الوحدة النمطية لواجهة شبكة WAN والجيل الرابع Cisco T1/E1 Voice.

ملاحظة: لا يحتوي ISR 4461 على أي فتحات للوحات الأم

الأنواع

يرد PVDM4 في معايير مختلفة.

الاسم

الوصف

PVDM4-32

الوحدة النمطية DSP الصوتية عالية الكثافة ذات 32 قناة

PVDM4-64

الوحدة النمطية DSP الصوتية عالية الكثافة ذات 64 قناة

PVDM4-128

الوحدة النمطية DSP الصوتية عالية الكثافة ذات 128 قناة

PVDM4-256

الوحدة النمطية DSP الصوتية عالية الكثافة ذات 256 قناة

القنوات المدعومة

هذه قائمة بعدد القنوات المدعومة على معايير PVDM4 المختلفة المصنفة حسب تعقيد برامج الترميز المدعومة.

تعقيد

PVDM4-32

PVDM4-64

PVDM4-128

PVDM4-256

صوت منخفض التعقيدات

32

64

128

256

صوت متوسط التعقيد

24

48

96

192

صوت فائق التعقيد

16

32

64

128

التثبيت

على عكس الأجيال السابقة من وحدات PVDM2 و PVDM3 DSP، يتم تثبيت وحدات PVDM4 مباشرة على وحدات NMs T1/E1. بناء على عدد القنوات المطلوبة، يتم تثبيت الوحدة النمطية DSP المناسبة على NM.

الوحدة النمطية DSP

الخدمات الصوتية ل TDM

خدمات الوسائط (الترميز الرقمي والمؤتمرات، وما إلى ذلك)

DSPs على NIM تناظري (FXO/FXS)

ثابت على وحدة NM النمطية

لا

PVDM4 DSPs على T1/E1 NIM

نعم

نعم

PVDM4 DSPs على فتحة SM/اللوحة الأم

لا

نعم

ملاحظة: الوحدات النمطية PVDM2 و PVDM3 DSP *غير مدعومة* على الأنظمة الأساسية من السلسلة ISR 4000

متطلبات ترخيص البرامج

تتطلب التطبيقات الصوتية توفر حزمة تقنية الاتصالات الموحدة كحد أدنى. تحتوي سلسلة Cisco 4400 على حزمة برامج تشبه حزمة ISR G2، والتي تكون بحق الاستخدام (RTU)، المعروفة أيضا باسم "المستندة إلى الشرف".

بعد 60 يوما، يتحول ترخيص التقييم تلقائيا إلى ترخيص RTU. ومن المتوقع عند هذه النقطة أن يتم شراء ترخيص RTU لهذه الميزة على النظام الأساسي. هذا النموذج هو نفسه الخاص ب ISR G2.

ملاحظة: ترخيص ذكي يتم تمكينه مع 16.10.1a عبر أنظمة التوجيه الأساسية. ( ASR و ISR و CSR و ISRv ). الترحيل من الترخيص التقليدي إلى الترخيص الذكي

التكوين

صياغة الأوامر

card type { t1 | e1 } slot subslot

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate slot / subslot

network-clock input-source priority controller [t1|e1] slot/bay/port

voice-card slot

codec complexity { flex [ reservation-fixed { high | medium }]

| high | medium | secure }

controller { t1 | e1 } slot / subslot / port

framing {sf | esf}

or

framing {crc4 | no-crc4}

linecode {ami | b8zs}

or

linecode { ami | hdb3 }

pri-group timeslots timeslot-range [ nfas_d | service ][voice-dsp]

ملاحظة: NIM-xMFT-T1/E1 - منذ pri-group يتم إستخدام الأمر على NIM-xMFT-T1/E1 فقط للصوت، الكلمة الأساسية voice-dsp غير مطلوب.

ملاحظة: NIM-xCE1T1-PRI - الكلمة الأساسية "الخيار" voice-dsp متوفر فقط ل NIM-xCE1T1-PRI (x يمكن أن يكون 1 أو 2 أو 8) على سلسلة ISR 4000. الافتراضي بدون الكلمة الأساسية voice-dsp.

عينة من التكوين

card type t1 0 2

card type t1 0 3

!

isdn switch-type primary-5ess

!

network-clock synchronization automatic

network-clock synchronization participate 0/2

!

voice-card 0/2

dsp services dspfarm

no watchdog

!

network-clock input-source 1 controller t1 0/2/0

!

controller T1 0/2/0

framing esf

linecode b8zs

clock source line primary

cablelength long 0db

pri-group timeslots 1-24 voice-dsp

!

interface Serial0/2/0:23

encapsulation hdlc

isdn switch-type primary-5ess

no cdp enable

!

voice-port 0/2/0:23

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

المسألة 1

عندما يحاول أنت أن يشكل Voice PRI على ISR G4، هذا خطأ يظهر:

==================

T1 0/1/0: No DSP resources to configure voice feature

==================

الحل

لا يوجد سوى فتحة PVDM واحدة على اللوحة الأم. لا يمكن لبطاقات تجميع تقسيم الوقت (TDM) إستخدام وحدات PVDM الخاصة باللوحة الأم. بناء على عدد القنوات المطلوبة، يتم تثبيت الوحدة النمطية DSP المناسبة على NM. بالنسبة لخدمات IP مثل ترميز البث والمؤتمرات، يمكن تثبيت الوحدة النمطية PVDM4 DSP على اللوحة الأم للنظام الأساسي ISR 4000 Series.

إذا أظهر إخراج show inventory هذه المعلومات، فإنه يشير إلى تثبيت بطاقة PVDM على اللوحة الأم.

NAME: "PVDM subslot 0/4", DESCR: "PVDM4-32 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-32          , VID: V02, SN: FOC18334AVD

بمجرد وضع بطاقة PVDM على NIM، يشير الأمر show inventory إلى:

NAME: "subslot 0/1 db module 0", DESCR: "PVDM4-128 Voice DSP Module"

PID: PVDM4-128         , VID: V01, SN: FOC17176BLL

المسألة 2

لا تحتوي الوحدة النمطية T1 على DSP وفقا للأمر show inventory، ولكن هذا التكوين نجح:

controller T1 0/2/0

pri-group timeslots 1-24 service mgcp

!

interface Serial0/2/0:23

isdn bind-l3 ccm-manager

الحل

هذا إصدار معروف يوثق في cisco بق id CSCuo86715. في جميع إصدارات Cisco IOS-XE الأقدم من 15.4(3)S1، يتم قبول الأوامر السابقة، حتى إذا لم تكن DSPs متوفرة على NM. تم إصلاح هذه المشكلة في الإصدار 15.4(3)S1 وتمت مطالبة المستخدم برسالة الخطأ "T1 0/2/0: لا توجد موارد DSP لتكوين ميزة الصوت" في حالة عدم وجود عناوين DSP متاحة على NM.

المسألة 3

كيف يجب تثبيت PVDM 4 على NM؟ هل PVDM4s قابل للتبديل السريع؟

الحل

هناك مكانان حيث يتم تثبيت PVDM4 DSPs. بالنسبة لخدمات TDM، يتم تثبيت DSP على T1/E1 NIM. ونظرا لأن أجهزة NIM تدعم الإدخال والإزالة عبر الإنترنت (OIR)، فيمكن إزالتها دون إيقاف تشغيل جهاز ISR 4000 Series، كما يمكن إزالة وحدات DSP الموجودة على NIM. ومع ذلك، يجب إيقاف تشغيل الموجه لإدراج أو إزالة PVDM4 على اللوحة الأم. اتبع هذا التمثيل التخطيطي لتثبيت PVDM4 على NM.

1

مسامير لولبية

2

PVDM4

3

متصاعدا

4

مشتت الحرارة

1

مسامير لولبية

2

المنافذ

3

الوحدة النمطية لواجهة الشبكة

4

PVDM4