المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

أرقام المنتجات

الميزات

دعم المنصات

التكوين

أرقام الأسطر

إشعار ميداني

معلومات ذات صلة

المقدمة

توفر وحدات الشبكة النمطية غير المتزامنة (غير المتزامنة) التي تحتوي على 16 منفذا (NM-16A) و 32 منفذا (NM-32A) 16 أو 32 وحدة EIA/TIA-232 (المعروفة سابقا باسم RS-232) للمعدات الطرفية للبيانات (DTE) بسرعات تصل إلى 134.4 كيلوبت في الثانية. تستخدم هذه الوحدات النمطية الكبلات الثمانية والستين سنا مثل CAB-Octal-Async= و CAB-Octal-Modem=. غالبا ما يتم إستخدام وحدات NM-16A و NM-32A لتوفير اتصال خارج النطاق بمنافذ وحدة التحكم بالأجهزة الأخرى في إعداد خادم إتصالات/محطة طرفية.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يرجى الرجوع إلى قسم دعم النظام الأساسي.

المكونات المستخدمة

يرجى الرجوع إلى قسم دعم النظام الأساسي.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

أرقام المنتجات

الوحدة النمطية للشبكة NM-16A - 16 منفذا Async Network Module

الوحدة النمطية للشبكة NM-32A - 32 منفذا Async Network Module

الميزات

- 16 أو 32 منفذا غير متزامن.

- يستخدم موصلات ذات 68 سنا: CAB-Octal-Async= أو CAB-Octal-Modem=

- يدعم دقة غير متزامنة تبلغ 134 كيلوبت في الثانية على جميع المنافذ في آن واحد.

- يدعم حد أقصى ثلاث وحدات لكل Cisco 3640، واحدة لكل Cisco 3620، وواحدة لكل Cisco 2600.

دعم المنصات

النظام الأساسي

Cisco 2600

Cisco 2600XM

Cisco 3620

Cisco 3631

Cisco 3640

Cisco 3660

Cisco 2691، 3725، 3745

إم-16 إيه

11.3(3)T و 12.0(1) و 12.0(1)T و 12.1(1) و 12.1(1)T و 12.2(1) و 12.2(2)T و 12.3(1)

12.1(14) و 12.2(12) و 12.2(8)T1 و 12.2(11)YT و 12.3(1) و 12.3(2)T

11.2(7)P و 11.3(1) و 11.3(1)T و 12.0(1) و 12.0(1)T و 12.1(1) و 12.1(1)T و 12.2(1) و 12.2(2)T و 12.3(1)

12.2(8)T1 و 12.3(1) و 12.3(2)T

11.2(7)P و 11.3(1) و 11.3(1)T و 12.0(1) و 12.0(1)T و 12.1(1) و 12.1(1)T و 12.2(1) و 12.2(2)T و 12.3(1) و 12.3(2)T

12.0(5)T و 12.1(1) و 12.1(1)T و 12.2(1) و 12.2(2)T و 12.2(11)YT و 12.3(1) و 12.3(2)T

12.2(13)T و 12.2(11)YT و 12.3(1) و 12.3(2)T

م-32a

11.3(3)T و 12.0(1) و 12.0(1)T و 12.1(1) و 12.1(1)T و 12.2(1) و 12.2(2)T و 12.3(1)

12.1(14) و 12.2(12) و 12.2(8)T1 و 12.2(11)YT و 12.3(1) و 12.3(2)T

11.2(7)P و 11.3(1) و 11.3(1)T و 12.0(1) و 12.0(1)T و 12.1(1) و 12.1(1)T و 12.2(1) و 12.2(2)T و 12.3(1)

12.2(8)T1 و 12.3(1) و 12.3(2)T

11.2(7)P و 11.3(1) و 11.3(1)T و 12.0(1) و 12.0(1)T و 12.1(1) و 12.1(1)T و 12.2(1) و 12.2(2)T و 12.3(1) و 12.3(2)T

12.0(5)T و 12.1(1) و 12.1(1)T و 12.2(1) و 12.2(2)T و 12.2(11)YT و 12.3(1) و 12.3(2)T

12.2(13)T و 12.2(11)YT و 12.3(1) و 12.3(2)T

ملاحظة: عادة ما تكون إصدارات برنامج Cisco IOS® هي الإصدار الأدنى المطلوب لدعم النظام الأساسي أو الوحدة النمطية أو الميزة المعنية. أستخدم Software Advisor (مرشد البرامج) (العملاء المسجلون فقط) لاختيار البرامج المناسبة لجهاز الشبكة: مطابقة ميزات البرامج لإصدارات Cisco IOS و CatOS، أو مقارنة إصدارات IOS، أو اكتشاف إصدارات البرامج التي تدعم الأجهزة.

التكوين

غالبا ما يتم إستخدام الوحدات النمطية NM-16A و NM-32A لتوفير الاتصال خارج النطاق بمنافذ وحدة التحكم بالأجهزة الأخرى. لتكوين الموجه كخادم إتصالات، ارجع إلى هذه المستندات:

- تكوين خادم وحدة طرفية/وحدة تحكم للوصول إلى وحدة تحكم الموجه

- تكوين خادم Comm/Terminal للوصول إلى وحدة تحكم Sun

لمزيد من المعلومات حول تكوين المودم العام، ارجع إلى تكوين الاتصال باستخدام الوحدة النمطية للمودم التناظري NM-8AM أو NM-16AM. لا يشير هذا المستند إلى الوحدات النمطية NM-16A و NM-32A، ومع ذلك، فإن مفاهيم التكوين قابلة للتطبيق.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى صفحة دعم تقنية طلب الوصول.

في الوحدات النمطية للشبكة غير المتزامنة ذات 16 منفذا و 32 منفذا، يتم معالجة الواجهات ك <رقم خط>واجهة غير متزامن.

أرقام الأسطر

تم حجز الإصدارات السابقة من برنامج Cisco IOS 16 رقما لخط غير متزامن لكل فتحة وحدة نمطية للشبكة. وهذا يسبب مشاكل لوحدة الشبكة النمطية غير المتزامنة ذات 32 منفذا. وبالتالي، عند تثبيت الوحدة النمطية NM-16A أو NM-32A في برنامج Cisco 3600، سيحتفظ برنامج Cisco IOS ب 32 رقم خط لكل فتحة. سيتسبب ذلك في حدوث مشكلة إذا تم تثبيت الوحدة النمطية NM-16A أو NM-32A في نظام به تكوين غير متزامن بالفعل استنادا إلى أرقام أسطر تبلغ 16 لكل فتحة. سيكون المنفذ (AUX) الآن هو السطر 65 على Cisco 2600 و Cisco 3620، والخط 129 على Cisco 3640. يمكنك إستخدام الأمر show line للتحقق من ترقيم الخطوط على الهيكل.

line number = (<slot> * 32) + <unit> + 1

لمزيد من المعلومات، راجع كيفية ترقيم الخطوط غير المتزامنة في موجهات سلسلة 3600 من Cisco.

إشعار ميداني

- إشعار ميداني: حرف فاصل الخادم الطرفي على خوادم الوصول من Cisco

معلومات ذات صلة

- الوصول إلى صفحة دعم تقنية الطلب ومنتوج الطلب

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems