المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

ترقيم الخط غير المتزامن

معلومات ذات صلة

المقدمة

يناقش هذا المستند كيفية ترقيم الخطوط غير المتزامنة في موجهات سلسلة 3600 من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا تقتصر المعلومات المقدمة في هذا المستند على أي إصدار برنامج معين، وهي تستند إلى النظام الأساسي للأجهزة أدناه:

- الموجّهات من السلسلة 3600 من Cisco

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

ترقيم الخط غير المتزامن

لا يتم ترقيم الخطوط غير المتزامنة بشكل خطي على النظام الأساسي Cisco 3600. ونظرا للتصميم القابل لإضافة وحدات أخرى لهذه الموجهات، فهناك نطاقات أسطر ثابتة لكل فتحة ويتم تخصيص 32 رقما للأسطر لكل فتحة. وهذا يعني أن التكوين لا يتغير عند إضافة خطوط غير متزامنة من فتحات أخرى أو إزالتها. يوضح الجدول التالي ترقيم الخطوط المحجوزة لكل فتحة على الأنظمة الأساسية لموجهات Cisco 3600.

فتحة

النظام الأساسي

ترقيم البنود المحجوزة

0

3620/3640

1 - 32

1

3620/3640/3660

33 - 64

2

3640/3660

65 - 96

3

3640/3660

97 - 128

4

3660

129 - 160

5

3660

161 - 192

6

3660

193 - 224

ملاحظة: يتم حجز الفتحة 0 لللوحة الأم على Cisco 3660. لا يمكن أن تحتوي هذه الفتحة على أي وحدات شبكة، وبالتالي، يبدأ ترقيم الأسطر على Cisco 3660 من 33، وهو ما يتوافق مع الترقيم المرتبط بالفتحة 1 لعائلة Cisco 3600 بأكملها. للحصول على عينة من التكوينات، ارجع إلى صفحة دعم المنتج 3600.

توضح المخططات التالية مواضع الفتحات المختلفة على موجهات Cisco 3620 و 3640 و 3660:

Cisco 3620

Cisco 3640

Cisco 3660

الوحدات النمطية ذات المنافذ غير المتزامنة لها كثافات مختلفة (على سبيل المثال، 4 و 16 و 24 وما إلى ذلك). من الممكن أن يكون هناك مزيج من وحدات الشبكة مع نطاقات أسطر متعددة لها فجوات في ترقيمها. إذا كانت نفس الوظيفة مطلوبة لجميع الخطوط غير المتزامنة، فعليك نسخ التكوين في جميع نطاقات البنود. كن حذرا عند إستخدام أوامر نطاق السطر مثل الأمر group-range تحت واجهات Group-Async. لا يسمح هذا الأمر بتكوين نطاق غير متجاور، وبالتالي، تحتاج إلى واجهات منفصلة للمجموعة-غير المتزامنة بحيث يشير كل منها إلى نطاق سطر منفصل.

فيما يلي نموذج لتكوين الأجهزة:

Chassis: Cisco 3660

Slot 1: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 2: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 3: Empty

Slot 4: NM-32A (32 Port Async Network Module)

Slot 5: Empty

Slot 6: Empty

بعد تمهيد الموجه لأعلى، توجد نطاقات البنود الافتراضية:

c3660#show running-config | begin line con 0

......

line con 0

transport input none

line 33 36

line 65 68

line 129 160

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

تتم إعادة ترتيب الوحدات النمطية في هذا التكوين:

Slot 1: NM-32A (32 Port Async Network Module)

Slot 2: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

Slot 3: Empty

Slot 4: Empty

Slot 5: Empty

Slot 6: NM-4A/S (4 Port Sync/Async Serial Network Module)

عندما يتم إعادة ترتيب الوحدات النمطية، فإن هذه هي نطاقات البنود الافتراضية:

c3660#show running-config | begin line con 0

line con 0

transport input none

line 33 68

line 193 196

line aux 0

line vty 0 4

login

!

end

ملاحظة: في هذا التكوين، هناك نطاقات أسطر فقط، نظرا لأن الوحدة النمطية NM-32A في slot 1 تحتوي على كثافة ذات 32 منفذا لا تترك أية فجوات في ترقيم الأسطر.

معلومات ذات صلة

- الموجهات - صفحة دعم المنتجات

- أجهزة المودم والتسلسل غير المتزامنة - صفحة دعم التقنية

- الدعم الفني - Cisco Systems