المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

معلومات أساسية

مواصفات الكبل

وصف منفذ الإيثرنت (AUI) (DB-15)

الخصائص المادية للإيثرنت الإصدار 2 و IEEE 802.3

حدود اتصال Ethernet Coaxial-type للإرسال بسرعة 10 ميجابت في الثانية

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند منفذ Ethernet AUI (المصادقة والتفويض والمحاسبة) ومواصفات الكبلات وصف المنافذ.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية:

- كبل مهايئ AUI: CAB-3CE18=

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

معلومات أساسية

لتوفير المرونة، توفر بعض موجهات Cisco موصل AUI عاما لمنافذ الإيثرنت. تم تصميم منافذ AUI هذه للاتصال بجهاز إرسال/إستقبال خارجي للتحويل إلى نوع وسائط محدد (مثل الزوج المجدول أو الكابل أو الألياف). قد يكون جهاز الإرسال والاستقبال متصلا مباشرة بمنفذ AUI أو من خلال كبل AUI كما هو موضح أدناه:

مواصفات الكبل

يشرح هذا القسم مواصفات منفذ الإيثرنت والكبل.

وصف منفذ الإيثرنت (AUI) (DB-15)

الجدول التالي يشتمل على مختلف المسامير والإشارات المناسبة لها.

رمز PIN^1

دائرة إثرنت

إشارة

3

دو أ

دائرة البيانات الخارجية A

10

دو بي

دائرة خروج البيانات B

11

دو-أس

درع الدائرة المعلوماتية

5

دي أي

البيانات في الدائرة A

12

دي-بي

البيانات في الدائرة ب

4

دي-إس

البيانات في الدارة الواقية

2

سي أي

التحكم في الدائرة A

9

سي آي-بي

التحكم في الدائرة ب

1

سي آي-إس

السيطرة في درع الدائرة

6

VC

الجهد المشترك

13

VP

الجهد الكهربائي الزائد

14

في مقابل

درع الفولطية (L25 و M25)

صدفة

بي جي

أرض واقية

1أي رقم PIN غير المشار إليه غير متصل.

الخصائص المادية للإيثرنت الإصدار 2 و IEEE 802.3

يسرد الجدول التالي الخصائص المادية لكابل الإيثرنت الإصدار 2 و IEEE 802.3.

Ethernet

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

معدل البيانات (ميجابت في الثانية)

10

10

10

10

طريقة إرسال الإشارات

نطاق أساسي

نطاق أساسي

نطاق أساسي

نطاق أساسي

أقصى طول للقطعة (بالأمتار)

500

500

185

100 (زوج مجدول غير محمي - UTP)

وسائل الإعلام

كبلات (سميكة) عيار 50 أوم

كبلات (سميكة) عيار 50 أوم

كبل نحاسي عيار 50 أوم (رفيع)

UTP

المخطط

حافلة

حافلة

حافلة

نجم

حدود اتصال Ethernet Coaxial-type للإرسال بسرعة 10 ميجابت في الثانية

يسرد الجدول التالي حدود الاتصال من النوع المحوري للإيثرنت للإرسال بسرعة 10 ميجابت في الثانية.

بارامتر

10Base5

10Base2

قطر الكبل

1 سم (0. 4 بوصة)

0.6 سم (0.25 بوصة)

الحد الأقصى لطول المقطع

500 متر (1640 قدما)

152 مترا (500 قدم)

الحد الأقصى لطول الشبكة (مع أربعة أجهزة تكرار)

2500 متر (8200 قدم)

762 مترا (2500 قدم)

الحد الأقصى للاتصالات (ضغطات لكل مقطع)

100

30

الحد الأدنى للمسافات بين الاتصال (الضغط)

2. 5 متر (8. 2 قدم)

0.5 متر (1.64 قدم)

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems