المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يعرض هذا التكوين عينة من موجه خط المشترك الرقمي (DSL) من Cisco 1417 المتصل بمجموعة وصول خط المشترك الرقمي (DSLAM) من Cisco 6130 والمنهي على مركز وصول عام (UAC) Cisco 6400. تم تكوين Cisco 1417 كخادم بروتوكول التكوين الديناميكي للمضيف (DHCP) باستخدام PPP عبر ATM (PPPoA).

قدم موفر خدمة الإنترنت (ISP) للمشترك مجموعة من عناوين IP، من 10.0.0.1 إلى 10.0.0.x، بقناع 255.0.0.0. سيتم تكوين عنوان IP "10.0.0.1" يدويا على واجهة إيثرنت الخاصة ب Cisco 1417. سيتم تعيين عناوين IP المتبقية إلى تجمع DHCP وسيتم تأجيرها إلى أجهزة LAN المحلية المتصلة بشبكة الإيثرنت الخاصة ب Cisco 1417.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج أدناه.

- برنامج DSL Router IOS® الإصدار 12.1(1.3)T من Cisco 1417

- برنامج IOS UAC-NRP الإصدار 12.0(7)DC من Cisco

- برنامج IOS الإصدار 12.0(4)DB من Cisco 6400 UAC-NSP

- برنامج DSLAM-NI2 IOS الإصدار 12.1(1)DA من Cisco

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط).

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

- Cisco 1417

Cisco 1417

Current configuration:

!

version 12.1

service timestamps debug datetime msec

service timestamps log datetime msec

no service password-encryption

!

hostname R1

!

ip subnet-zeroip dhcp excluded-address 10.0.0.1

!--- The DHCP pool will not lease this address; it's used by interface E0.

!

ip dhcp pool

network 10.0.0.0 255.0.0.0

!--- You need to adjust this for your range of addresses.

default-router 10.0.0.1

!--- The default gateway will be assigned to local devices.

!

interface Ethernet0

ip address 10.0.0.1 255.0.0.0

!

interface ATM0

no ip address

atm vc-per-vp 4096

no atm ilmi-keepalive

pvc 1/44

encapsulation aal5mux ppp dialer

dialer pool-member 1

!

interface Dialer0

ip unnumbered Ethernet0

encapsulation ppp

dialer pool 1

dialer-group 1

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname

ppp chap password

!

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer0

no ip http server

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!

line con 0

end

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني ل DSL

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems