المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

الهيكل

نظرة عامة على فتحة الهيكل

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نظرة عامة على بنية أجهزة موجه الإنترنت Cisco 12000 Series Internet Router من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الأجهزة التالية:

- سلسلة موجهات الإنترنت طراز 12000 من Cisco

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

الهيكل

تتوفر موجهات الإنترنت من السلسلة 12000 من Cisco في هذه التكوينات:

سلسلة موجهات الإنترنت طراز 12000 من Cisco

سعة التحويل

مشقوق

التكوين

موجهات الإنترنت بسرعة 10 جيجابت في الثانية

Cisco 12416

320 جيجابت في الثانية

16

حامل كامل

Cisco 12410

200 جيجابت في الثانية

10

نصف حامل

Cisco 12406

120 جيجابت في الثانية

6

ربع حامل

Cisco 12404

80 جيجابت في الثانية

4

حامل ثامن

موجهات الإنترنت بسرعة 2.5 جيجابت في الثانية

Cisco 12016

80 جيجابت في الثانية (قابلة للترقية*)

16

حامل كامل

Cisco 12012

60 جيجابت في الثانية

12

حامل كامل

Cisco 12008

40 جيجابت في الثانية

8

الحامل الثالث

* يمكن ترقية Cisco 12016 إلى Cisco 12416 باستخدام مجموعة ترقية بنية المحول.

نظرة عامة على فتحة الهيكل

الفتحات 0-15 هي لبطاقات الخط (LCs) (لا تدعم كل الهياكل 16 LCs). يمكن وضع معالج التوجيه gigabit Route Processor (GRP) في أي من هذه الفتحات. في Cisco 12012، توصي Cisco باستخدام الفتحات 0 و 11 لبروتوكول GRP، لأن هذه الفتحات لا تبرد أيضا وتبدد بروتوكول GRP درجة حرارة أقل من الذخيرات المحلية الأخرى. الطرازان 12016 و 12416 هما نفس الهيكل. الفرق الوحيد هو بطاقة الساعة والجدول (CSC) وبطاقات بنية المحول (SFCs). يستخدم الطراز 12016 معايير GSR16/80-CSC و GSR16/80-SFC، بينما يستخدم الطراز 12416 معايير GSR16/320-CSC و GSR16/320-SFC. إذا كان لديك محول 12016 وتريد "ترقيته" إلى محول 12416، فكل ما عليك القيام به هو إستبدال GSR16/80-CSC و GSR16/80-SFC الجديد GSR16/320-CSC و GSR16/320-SFC.

وقد أدمجت بطاقات الإنذار في بطاقات CSC لعام 12008. أما باقي الهياكل فتحتوي على بطاقات تنبيه منفصلة. يوفر هذا الجدول أرقام الفتحات وبطاقات الخط المطابقة لجميع الهياكل:

رقم الفتحة

بطاقة خط

0-15

lc/GRP

16

CSC0

17

CSC1

18

SFC0

19

SFC1

20

SFC2

يوفر هذا الجدول معلومات خاصة بالهيكل:

الموجّه

رقم الفتحة

بطاقة خط

12008

24

وحدة إمداد الطاقة A1 (أعلى)

26

مصدر الطاقة B1 (أقل)

12012 - تلاحظ:

- لا تظهر بطاقة التنبيه بشكل منفصل.

- أستخدم الفتحتين 0 و 11 لبروتوكول GRP حيث أن هذه الفتحات لا تبرد أيضا وتنبعث من بروتوكول GRP درجة حرارة أقل من مثيلاتها الأخرى.

24

مصدر الطاقة 1 (A1)

25

مصدر الطاقة 2 (A2)

26

مصدر الطاقة 3 (B1)

27

مصدر الطاقة 4 (B2)

28

وحدة المروحة والنفاخ العلوية

29

وحدة المروحة والتبريد السفلي

12016 و 12416

24

بطاقة المنبه العليا

25

بطاقة الإنذار الأدنى

26

غير مستخدمة

27

محرك أقراص

28

وحدة المروحة والنفاخ العلوية

29

وحدة المروحة والتبريد السفلي

12406

24

وحدة التزويد بالطاقة 1 + وحدة الإنذار

25

وحدة التزويد بالطاقة 2 + وحدة الإنذار

28

وحدة نافخة (المروحة العليا)

29

وحدة نافخة (المروحة السفلية)

12410
ملاحظة: في هذا الهيكل، توجد خمس وحدات SFC معينة.

21

SFC3

22

SFC4

24

وحدة التزويد بالطاقة 1 + وحدة الإنذار

25

وحدة التزويد بالطاقة 2 + وحدة الإنذار

28

وحدة نافخة (المروحة العليا)

29

وحدة نافخة (المروحة السفلية)

معلومات ذات صلة

- بنية المحول 12000 Series Internet Router - Switch Fabric

- بنية موجه الإنترنت Cisco 12000 Series Internet Router - تصميم بطاقة الخط

- بنية موجه الإنترنت Cisco 12000 Series Internet Router Architecture - تفاصيل الذاكرة

- بنية موجه الإنترنت Cisco 12000 Series - ناقل صيانة ومصادر طاقة وأجهزة نفخ وبطاقات تنبيه

- بنية موجه الإنترنت Cisco 12000 Series Internet Router - نظرة عامة على البرامج

- بنية موجه الإنترنت Cisco 12000 Series Internet Router - تحويل الحزم

- فهم إعادة التوجيه السريع Cisco Express Forwarding ((CEF)

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems