المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلة

الحل

الخلفية

السيناريو 1:

مثال:

السيناريو الثاني:

السيناريو 3:

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

مثال:

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء تصحيح أخطاء رسائل استنفاد المخزن المؤقت للحزم التي يمكن أن تحدث على بطاقات خطوط مختلفة في موجه Cisco من السلسلة 12000 الذي يشغل IOS. من الشائع للغاية أن ترى إهدار الوقت والموارد الثمين في إستبدال الأجهزة التي تعمل فعليا بشكل صحيح بسبب نقص المعرفة بإدارة مخزن GSR المؤقت.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

يجب أن يحتوي القارئ على نظرة عامة على بنية موجه Cisco 12000 Series Router.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- سلسلة موجهات الإنترنت طراز 12000 من Cisco

- إصدار برنامج Cisco IOS®Software الذي يدعم موجه محول Gigabit

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

المشكلة

تحتوي موجهات GSR أو السلسلة 12000 من Cisco على بنية موزعة بشكل حقيقي. هذا يعني أن كل LC يركض نسخته الخاصة من صورة برنامج Cisco IOS Software ويكون لديه الذكاء لإكمال قرار إعادة توجيه الحزمة بمفرده. كل بطاقة خط تقوم بخاصتها

1. بحث إعادة التوجيه

2. إدارة المخزن المؤقت للحزم

3. جودة الخدمة

4. التحكم في التدفق

من أهم العمليات أثناء تحويل الحزم في GSR هي إدارة المخزن المؤقت التي يتم إجراؤها بواسطة العديد من بروتوكولات ASIC لإدارة المخزن المؤقت (BMA) الموجودة في بطاقات الخط. فيما يلي بعض الرسائل المتعلقة بإدارة مخزن GSR المؤقت والتي يمكن أن تظهر في سجلات الموجه أثناء الإنتاج. في القسم التالي سنناقش المشغلات المختلفة التي قد تتسبب في ظهور هذه الرسائل على سجلات الموجه وما هو الإجراء التصحيحي الذي يجب القيام به للحد من المشكلة. في بعض الحالات، قد يؤدي ذلك أيضا إلى فقدان الحزمة التي يمكن أن تظهر على هيئة جسيمات بروتوكول مما يسبب تأثير على الشبكة.

%EE48-3-QM_SANITY_WARNING: ToFab FreeQ buffers depleted

SLOT 1:Sep 16 19:06:40.003 UTC: %EE48-3-QM_SANITY_WARNING: Few free buffers(1) are available in ToFab FreeQ pool# 2

SLOT 8:Sep 16 19:06:45.943 UTC: %EE48-3-QM_SANITY_WARNING: Few free buffers(0) are available in ToFab FreeQ pool# 1

SLOT 0:Sep 16 19:06:46.267 UTC: %EE48-3-QM_SANITY_WARNING: Few free buffers(2) are available in ToFab FreeQ pool# 2

SLOT 8:Sep 16 19:06:47.455 UTC: %EE48-3-QM_SANITY_WARNING: ToFab FreeQ buffers depleted. Recarving the ToFab buffers

SLOT 8:Sep 16 19:06:47.471 UTC: %EE192-3-BM_QUIESCE:

الحل

الخلفية

لاستكشاف أخطاء تحذير QM-SANITY وإصلاحها، نحتاج إلى فهم تدفق الحزمة على بطاقة خط GSR. يشرح الشكل أدناه الكتل الرئيسية لبطاقة خط C12k ومسار تدفق الحزمة.

تحتوي بطاقة الخط (LC) على موجه الإنترنت Cisco 12000 Series Internet Router على نوعين من الذاكرة:

- ذاكرة التوجيه أو المعالج (RAM الديناميكية - DRAM): تعمل هذه الذاكرة بشكل رئيسي على تمكين المعالج المدمج من تشغيل برنامج Cisco IOS software وتخزين جداول توجيه الشبكة (قاعدة معلومات إعادة التوجيه - FIB، التجاور)

- ذاكرة الحزمة (ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية المتزامنة - SDRAM): تخزن ذاكرة حزمة بطاقة الخط مؤقتا حزم البيانات التي تنتظر قرارات التحويل بواسطة معالج بطاقة الخط.

كما هو موضح من الصورة أعلاه، تحتوي بطاقة خط GSR على ASIC متخصص لمخزن الحزم المؤقت ("الدائرة المتكاملة الخاصة بالتطبيق")، واحد في كل إتجاه من تدفق حركة المرور الذي يوفر الوصول إلى ذاكرة الحزمة.تقوم بطاقات ASIC هذه المعروفة أيضا باسم ASIC لإدارة المخزن المؤقت ( BMA) بوظيفة إدارة التخزين المؤقت للحزم وقائمة الانتظار المؤقت على بطاقة الخط. لدعم معدلات معالجة فائقة /إعادة توجيه، يتم تقسيم ذاكرة الحزمة في أي من الاتجاهين إلى مجموعات ذاكرة ذات حجم مختلف مصممة لإعادة توجيه الحزم ذات أحجام وحدات الحد الأقصى للنقل (MTU) المختلفة.

تتم معالجة الإطارات التي يتم تلقيها من خلال بطاقات وحدة واجهة الطبقة المادية (PLIM) من الطبقة 2، كما تتم إعادة تدوينها إلى ذاكرة محلية في بطاقة PLIM. وبمجرد اكتمال وحدة البيانات المستلمة، يتصل ASIC في PLIM مع مدخل BMA ويطلب مخزن مؤقت بالحجم المناسب. إذا تم منح المخزن المؤقت، فإن الحزمة تنتقل إلى ذاكرة حزمة مدخل بطاقة الخط. في حالة عدم وجود مخازن مؤقتة متاحة، يتم إسقاط الحزمة ويتم تجاهل عداد الواجهة الذي سيرتفع. يقوم معالج حزمة المدخل بالخصائص التي تتم معالجتها على الحزمة، ويتخذ قرار إعادة التوجيه وينقل الحزمة إلى قائمة انتظار ToFab المقابلة لبطاقة خط الخروج. يقوم ASIC( FIA) لواجهة البنية بتقسيم الحزمة إلى خلايا Cisco ويتم إرسال المحول إلى بنية المحول. ثم يتم إستلام الحزم من نسيج المحول بواسطة FIA على بطاقة خط الخروج وتذهب إلى قوائم انتظار FRFAB حيث يتم إعادة تجميعها، ثم إلى المخرج PLIM، وأخيرا يتم إرسالها على السلك.

يستند قرار FrFab BMA لتحديد المخزن المؤقت من تجمع مخزن مؤقت معين إلى القرار الذي تم إتخاذه من قبل محرك تحويل بطاقة الخط الخاص بالمدخل. بما أن كل قوائم الانتظار على المربع بأكمله هي من نفس الحجم وبنفس الترتيب، فإن محرك التحويل يخبر وحدة التحكم في الإرسال بوضع الحزمة في نفس قائمة انتظار الأرقام التي دخل منها الموجه.

أثناء تبديل الحزمة، سيتم تقليل حجم قائمة الانتظار الخاصة بتجمع مخزن مؤقت معين في بطاقة الخط المدخل التي تم إستخدامها لنقل الحزمة بمقدار واحد حتى ترجع BMA الموجودة في بطاقة خط الخروج المخزن المؤقت. هنا يجب أن نلاحظ أيضا أن الإدارة الكاملة للمخزن المؤقت تتم في الأجهزة بواسطة ASIC الخاصة بإدارة المخزن المؤقت، ومن أجل عمليات أقل للخلل، من الضروري أن تقوم BMA بإرجاع المخازن المؤقتة إلى التجمع الأصلي الذي تم الحصول منه على هذه المخازن.

هناك ثلاثة سيناريوهات حيث يمكن أن تعاني إدارة مصد حزم GSR من الإجهاد أو الفشل الذي يؤدي إلى فقدان الحزمة.  فيما يلي السيناريوهات الثلاثة.

السيناريو 1:

فشلت إدارة قائمة انتظار الأجهزة. يحدث هذا عندما يفشل المخرج BMA في إرجاع المخزن المؤقت للحزمة أو إرجاع المخزن المؤقت للحزمة إلى تجمع مخزن مؤقت غير صحيح. إذا تم إرجاع المخازن المؤقتة إلى التجمع غير الصحيح، فسوف نرى بعض تجمعات المخزن المؤقت تنمو وبعض تجمعات التخزين المؤقت تستنفد على مدار فترة من الوقت، وتنتج في نهاية المطاف الحزم بحجم تجمع المخزن المؤقت المستنفد. سنبدأ في رؤية تحذيرات QM-Sanity مع استنفاد مخزن الحزم المؤقت وتجاوز عتبة التحذير.

أستخدم أمر تصحيح أخطاء سلامة جودة الخدمة (QM) وإظهار وحدات التحكم tofab لقوائم الانتظار للتحقق مما إذا كنت متأثرا بهذا الشرط. ارجع إلى قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها للعثور على كيفية تمكين حدود سلامة جودة الخدمة.

ينتج هذا الشرط بشكل عام عن وجود أجهزة معيبة. تحقق من الإخراج الوارد أدناه على الموجه وتبحث عن أخطاء التماثل أو أعطال بطاقات الخط. سيكون الحل هو إستبدال بطاقة الخط.

show controllers fia

show context all

show log

مثال:

من عمليات تصحيح أخطاء سلامة QM وإظهار قائمة انتظار وحدة التحكم، يمكننا رؤية زيادة حجم المجموعة 2 أثناء انخفاض حجم المجموعة 4. وهذا يشير إلى أن التجمع 4 يقوم بإلغاء المخازن المؤقتة ويتم إرجاعه إلى التجمع 2.

تصحيح أخطاء سلامة QM:

SLOT 5:Oct 25 04:41:03.286 UTC: Pool 1: Carve Size 102001: Current Size 73078

SLOT 5:Oct 25 04:41:03.286 UTC: Pool 2: Carve Size 78462: Current Size 181569

SLOT 5:Oct 25 04:41:03.286 UTC: Pool 3: Carve Size 57539: Current Size 6160

SLOT 5:Oct 25 04:41:03.286 UTC: Pool 4: Carve Size 22870: Current Size 67

SLOT 5:Oct 25 04:41:03.286 UTC: IPC FreeQ: Carve Size 600: Current Size 600

إظهار وحدات التحكم في قوائم انتظار TOFAB:

Qnum Head Tail #Qelem LenThresh

---- ---- ---- ------ ---------

4 non-IPC free queues:

102001/102001 (buffers specified/carved), 39.1%, 80 byte data size

1       13542   13448           73078   262143

78462/78462 (buffers specified/carved), 30.0%, 608 byte data size

2       131784  131833          181569  262143

57539/57539 (buffers specified/carved), 22.0%, 1616 byte data size

3       184620  182591          6160    262143

23538/22870 (buffers specified/carved), 8.74%, 4592 byte data size

4       239113  238805          67      262143

السيناريو الثاني:

إزدحام حركة المرور على جهاز الخطوة التالية أو مسار إعادة التوجيه. في هذا السيناريو، لا يمكن للجهاز الذي يستعين به GSR لحركة مرور البيانات أن يعالج بسرعة GSR ونتيجة لذلك يرسل جهاز الخطوة التالية إطارات Pause (إيقاف مؤقت) نحو GSR طالبا منه أن يبطئ. إذا تم تمكين التحكم في التدفق على بطاقات GSR PLIM، سيقوم الموجه باحترام إطارات PAUSE (الإيقاف المؤقت) وسيبدأ في تخزين الحزم مؤقتا. في نهاية المطاف سينفد الموجه من المخازن المؤقتة التي تتسبب في رسائل خطأ QM Sanity وحالات إسقاط الحزم. سنبدأ في رؤية تحذيرات QM-Sanity مع استنفاد مخزن الحزم المؤقت وتجاوز عتبة التحذير. ارجع إلى قسم أستكشاف الأخطاء وإصلاحها حول كيفية العثور على حدود سلامة جودة الخدمة.

أستخدم إخراج show interface على واجهة الخروج للتحقق من أن الموجه متأثر بهذا السيناريو. يعطي الالتقاط التالي مثالا لواجهة تتلقى إطارات PAUSE (الإيقاف المؤقت). ستكون خطة العمل للنظر في سبب الازدحام في جهاز الخطوة التالية.

GigabitEthernet6/2 is up, line protocol is up

Small Factor Pluggable Optics okay

Hardware is GigMac 4 Port GigabitEthernet, address is 000b.455d.ee02 (bia 000b.455d.ee02)

Description: Cisco Sydney Lab

Internet address is 219.158.33.86/30

MTU 1500 bytes, BW 500000 Kbit, DLY 10 usec, rely 255/255, load 154/255

Encapsulation ARPA, loopback not set

Keepalive set (10 sec)

Full Duplex, 1000Mbps, link type is force-up, media type is LX

output flow-control is on, input flow-control is on

ARP type: ARPA, ARP Timeout 04:00:00

Last input 00:00:02, output 00:00:02, output hang never

Last clearing of "show interface" counters 7w1d

Queueing strategy: random early detection (WRED)

Output queue 0/40, 22713601 drops; input queue 0/75, 736369 drops

Available Bandwidth 224992 kilobits/sec

30 second input rate 309068000 bits/sec, 49414 packets/sec

30 second output rate 303400000 bits/sec, 73826 packets/sec

143009959974 packets input, 88976134206186 bytes, 0 no buffer

Received 7352 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored

0 watchdog, 7352 multicast, 45 pause input

234821393504 packets output, 119276570730993 bytes, 0 underruns

Transmitted 73201 broadcasts

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

0 babbles, 0 late collision, 0 deferred

0 lost carrier, 0 no carrier, 0 pause output

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

السيناريو 3:

في أوقات زيادة الاشتراك بسبب ضعف تصميم الشبكة/حركة المرور/هجوم رفض الخدمة (DoS). يمكن أن يحدث تحذير سلامة QM إذا كان هناك حالة مرور عالية مستمرة حيث يتم توجيه حركة مرور أكثر إلى الموجه مما يمكن أن تعالجه بطاقات الخط.

لإجراء هذا التحقق من معدلات حركة المرور على جميع الواجهات في الموجه. هذا سيكشف ما إذا كان أي من الروابط عالية السرعة إزدحام الروابط البطيئة.

أستخدم الأمر show interface output.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

للتحقق من مستوى سلامة QM الحالي ل LC

- إرفاق إلى LC

- انتقل إلى وضع التمكين

- أمر تشغيل إختبار FAB

- تجميع إخراج "qm_sanity_info"

- خيار q للخروج من سطر أوامر إختبار fab

- خروج من LC

لتكوين معلمات QM Sanity

- تغيير إلى وضع التكوين

- قم بتشغيل وحدة HW-Module slot <slot#> مفتاح التحذير QM-SANITY TOFAB <>

لتمكين/تعطيل تصحيح أخطاء سلامة QM

- إرفاق إلى LC

- انتقل إلى وضع التمكين

- أمر تشغيل إختبار FAB

- قم بتشغيل qm_sanity_debug". تشغيل مرة أخرى وسيوقف تصحيح الأخطاء

- خيار q للخروج من سطر أوامر إختبار fab

- خروج من LC

للتحقق من إحصائيات واجهة GSR الليفية

- show controller

للتحقق من قوائم انتظار Tofab

- إظهار وحدات التحكم في قوائم انتظار TOFAB

للتحقق من ملكي فريفاب

- إظهار قوائم انتظار FRFAB لوحدة التحكم

مثال:

يتم سحب الإخراج الوارد أدناه من موجه مختبر عامل لتقليل مخرجات الأمر.

GSR-1-PE-5#show controller fia

Fabric configuration: 10Gbps bandwidth (2.4Gbps available), redundant fabric

Master Scheduler: Slot 17     Backup Scheduler: Slot 16

Fab epoch no 0          Halt count 0

From Fabric FIA Errors

-----------------------

redund overflow 0          cell drops 0

cell parity     0

Switch cards present    0x001F    Slots  16 17 18 19 20

Switch cards monitored  0x001F    Slots  16 17 18 19 20

Slot:     16         17         18         19         20

Name:    csc0       csc1       sfc0       sfc1       sfc2

--------   --------   --------   --------   --------

los    0          0          0          0          0

state  Off        Off        Off        Off        Off

crc16  0          0          0          0          0

To Fabric FIA Errors

-----------------------

sca not pres 0          req error     0          uni fifo overflow 0

grant parity 0          multi req     0          uni fifo undrflow 0

cntrl parity 0          uni req       0

multi fifo   0          empty dst req 0          handshake error   0

cell parity  0

GSR-1-PE-5#attach 1

Entering Console for Modular SPA Interface Card in Slot: 1

Type "exit" to end this session

Press RETURN to get started!

LC-Slot1>en

LC-Slot1#test fab

BFLC diagnostic console program

BFLC (? for help) [?]: qm_sanity_debug

QM Sanity Debug enabled

BFLC (? for help) [qm_sanity_debug]:

SLOT 1:02:54:33:  ToFAB BMA information

SLOT 1:02:54:33: Number of FreeQs carved 4

SLOT 1:02:54:33: Pool 1: Carve Size 102001: Current Size 102001

SLOT 1:02:54:33: Pool 2: Carve Size 78462: Current Size 78462

SLOT 1:02:54:33: Pool 3: Carve Size 57539: Current Size 57539

SLOT 1:02:54:33: Pool 4: Carve Size 22870: Current Size 22870

SLOT 1:02:54:33: IPC FreeQ: Carve Size 600: Current Size 600

SLOT 1:02:54:33: Number of LOQs enabled 768

SLOT 1:02:54:33: Number of LOQs disabled 1280

SLOT 1:02:54:33:  ToFAB BMA information

SLOT 1:02:54:33: Number of FreeQs carved 4

SLOT 1:02:54:33: Pool 1: Carve Size 102001: Current Size 102001

SLOT 1:02:54:33: Pool 2: Carve Size 78462: Current Size 78462

SLOT 1:02:54:33: Pool 3: Carve Size 57539: Current Size 57539

SLOT 1:02:54:33: Pool 4: Carve Size 22870: Current Size 22870

SLOT 1:02:54:33: IPC FreeQ: Carve Size 600: Current Size 600

SLOT 1:02:54:33: Number of LOQs enabled 768

SLOT 1:02:54:33: Number of LOQs disabled 1280

QM Sanity Debug disabled

BFLC (? for help) [qm_sanity_debug]: qm_sanity_info

ToFab QM Sanity level Warning

FrFab QM Sanity level None

Sanity Check is triggered every 20 seconds

Min. buffers threshold in percentage 5

BFLC (? for help) [qm_sanity_info]: q

LC-Slot1#exi

Disconnecting from slot 1.

Connection Duration: 00:01:09

GSR-1-PE-5#config t

Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

GSR-1-PE-5(config)#hw-module slot 1 qm-sanity tofab warning freq 10

GSR-1-PE-5(config)#end

GSR-1-PE-5#attach 1

02:57:25: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

GSR-1-PE-5#attach 1

Entering Console for Modular SPA Interface Card in Slot: 1

Type "exit" to end this session

Press RETURN to get started!

LC-Slot1>en

LC-Slot1#test fab

BFLC diagnostic console program

BFLC (? for help) [?]: qm_sanity_info

ToFab QM Sanity level Warning

FrFab QM Sanity level None

Sanity Check is triggered every 10 seconds

Min. buffers threshold in percentage 5

BFLC (? for help) [qm_sanity_info]: q

LC-Slot1#exit

Disconnecting from slot 1.

Connection Duration: 00:00:27

GSR-1-PE-5#execute-on all show controllers tofab queues

========= Line Card (Slot 0) =========

Carve information for ToFab buffers

SDRAM size: 268435456 bytes, address: E0000000, carve base: E0018000

268337152 bytes carve size,  4 SDRAM bank(s), 16384 bytes SDRAM pagesize, 2 carve(s)

max buffer data size 4592 bytes, min buffer data size 80 bytes

262141/262141 buffers specified/carved

265028848/265028848 bytes sum buffer sizes specified/carved

Qnum Head Tail #Qelem LenThresh

---- ---- ---- ------ ---------

4 non-IPC free queues:

107232/107232 (buffers specified/carved), 40.90%, 80 byte data size

601   107832 107232 262143

73232/73232 (buffers specified/carved), 27.93%, 608 byte data size

107833 181064 73232 262143

57539/57539 (buffers specified/carved), 21.94%, 1616 byte data size

181065 238603 57539 262143

23538/23538 (buffers specified/carved), 8.97%, 4592 byte data size

238604 262141 23538 262143

IPC Queue:

600/600 (buffers specified/carved), 0.22%, 4112 byte data size

155   154   600   262143

Raw Queue (high priority):

0     0     0     65535

Raw Queue (medium priority):

0     0     0     32767

Raw Queue (low priority):

0     0     0     16383

ToFab Queues:

Dest Slot Queue# Head Tail Length Threshold

pkts  pkts

==============================================================

0  0 0 0 0 262143

15  2191(hpr) 0 0 0 0

Multicast   2048 0 0 0 262143

2049 0 0 0 262143

========= Line Card (Slot 1) =========

Carve information for ToFab buffers

SDRAM size: 268435456 bytes, address: 26000000, carve base: 26010000

268369920 bytes carve size,  4 SDRAM bank(s), 32768 bytes SDRAM pagesize, 2 carve(s)

max buffer data size 4592 bytes, min buffer data size 80 bytes

262140/261472 buffers specified/carved

267790176/264701344 bytes sum buffer sizes specified/carved

Qnum Head Tail #Qelem LenThresh

---- ---- ---- ------ ---------

4 non-IPC free queues:

102001/102001 (buffers specified/carved), 39.1%, 80 byte data size

1     601   102601 102001 262143

78462/78462 (buffers specified/carved), 30.0%, 608 byte data size

2     102602 181063 78462 262143

57539/57539 (buffers specified/carved), 22.0%, 1616 byte data size

3     181064 238602 57539 262143

23538/22870 (buffers specified/carved), 8.74%, 4592 byte data size

4     238603 261472 22870 262143

IPC Queue:

600/600 (buffers specified/carved), 0.22%, 4112 byte data size

30    85    84    600   262143

Raw Queue (high priority):

27    0     0     0     65368

Raw Queue (medium priority):

28    0     0     0     32684

Raw Queue (low priority):

31    0     0     0     16342

ToFab Queues:

Dest Slot Queue# Head Tail Length Threshold

pkts  pkts

=============================================================

::::::::::::::::::::

Hi Priority

0 2176(hpr) 0 0 0

1 2177(hpr) 0 0 0

2 2178(hpr) 0 0 0

3 2179(hpr) 0 0 0

4 2180(hpr) 553 552 0

5 2181(hpr) 0 0 0

6 2182(hpr) 0 0 0

7 2183(hpr) 0 0 0

8 2184(hpr) 0 0 0

9 2185(hpr) 0 0 0

10 2186(hpr) 0 0 0

11 2187(hpr) 0 0 0

12 2188(hpr) 0 0 0

13 2189(hpr) 0 0 0

14 2190(hpr) 0 0 0

15 2191(hpr) 0 0 0

Multicast

2048 0 0 0

2049 0 0 0

2050 0 0 0

2051 0 0 0

2052 0 0 0

2053 0 0 0

2054 0 0 0

2055 0 0 0

========= Line Card (Slot 3) =========

Carve information for ToFab buffers

SDRAM size: 268435456 bytes, address: E0000000, carve base: E0018000

268337152 bytes carve size,  4 SDRAM bank(s), 16384 bytes SDRAM pagesize, 2 carve(s)

max buffer data size 4112 bytes, min buffer data size 80 bytes

262142/262142 buffers specified/carved

230886224/230886224 bytes sum buffer sizes specified/carved

Qnum Head Tail #Qelem LenThresh

---- ---- ---- ------ ---------

3 non-IPC free queues:

94155/94155 (buffers specified/carved), 35.91%, 80 byte data size

601   94755 94155 262143

57539/57539 (buffers specified/carved), 21.94%, 608 byte data size

94756 152294 57539 262143

109848/109848 (buffers specified/carved), 41.90%, 1616 byte data size

152295 262142 109848 262143

IPC Queue:

600/600 (buffers specified/carved), 0.22%, 4112 byte data size

207   206   600   262143

Raw Queue (high priority):

0     0     0     65535

Raw Queue (medium priority):

0     0     0     32767

Raw Queue (low priority):

0     0     0     16383

ToFab Queues:

Dest Slot Queue# Head Tail Length Threshold

pkts  pkts

==============================================================

0  0 0 0 0 262143

1 0 0 0 262143

2 0 0 0 262143

3 0 0 0 262143

:::::::::::::::::::::::::::

2049 0 0 0 262143

2050 0 0 0 262143

2051 0 0 0 262143

2052 0 0 0 262143

2053 0 0 0 262143

2054 0 0 0 262143

2055 0 0 0 262143

GSR-1-PE-5#execute-on slot 2 show controller frfab queues

========= Line Card (Slot 2) =========

Carve information for FrFab buffers

SDRAM size: 268435456 bytes, address: D0000000, carve base: D241D100

230567680 bytes carve size,  4 SDRAM bank(s), 16384 bytes SDRAM pagesize, 2 carve(s)

max buffer data size 4592 bytes, min buffer data size 80 bytes

235926/235926 buffers specified/carved

226853664/226853664 bytes sum buffer sizes specified/carved

Qnum Head Tail #Qelem LenThresh

---- ---- ---- ------ ---------

4 non-IPC free queues:

96484/96484 (buffers specified/carved), 40.89%, 80 byte data size

11598 11597 96484 262143

77658/77658 (buffers specified/carved), 32.91%, 608 byte data size

103116 103115 77658 262143

40005/40005 (buffers specified/carved), 16.95%, 1616 byte data size

178588 178587 40005 262143

21179/21179 (buffers specified/carved), 8.97%, 4592 byte data size

214748 235926 21179 262143

IPC Queue:

600/600 (buffers specified/carved), 0.25%, 4112 byte data size

66    65    600   262143

Multicast Raw Queue:

0     0     0     58981

Multicast Replication Free Queue:

235930 262143 26214 262143

Raw Queue (high priority):

78    77    0     235927

Raw Queue (medium priority):

11596 11595 0     58981

Raw Queue (low priority):

0     0     0     23592

Interface Queues:

Interface Queue# Head Tail Length Threshold

pkts  pkts

======================================================

0    0 103107 103106 0 32768

3 178588 178587 0 32768

1    4 103110 103109 0 32768

7 11586 11585 0 32768

2    8 0 0 0 32768

11 0 0 0 32768

3    12 0 0 0 32768

15 0 0 0 32768

GSR-1-PE-5#