المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين والتسجيل خطوة بخطوة

عينة من التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند خطوات التكوين المطلوبة لتسجيل موجه الشبكة المتصلة 1000 (CGR 1000) من Cisco بنجاح مع نظام تشغيل الشبكة المتصلة (CGOS) إلى مدير الشبكة الميدانية (FND) كجهاز حقل. قبل تسجيل الموجه إلى الصندوق الدولي للطبيعة، يجب أن يلبي العديد من المتطلبات الأساسية التي تتضمن التسجيل في البنية الأساسية للمفتاح العام (PKI) والتكوين المخصص. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم تضمين نموذج تم تطهيره.

تمت المساهمة من قبل راين بومان، مهندس TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- يتوفر خادم تطبيق CG-NMS/FND 1.0 أو إصدار أحدث مثبت وقيد التشغيل مع الوصول إلى واجهة مستخدم الويب.

- تم تثبيت خادم وكيل Tunnel Provisioning Server (TPS) وتشغيله.

- تم تثبيت خادم قاعدة بيانات Oracle وتكوينه بشكل صحيح.

- يتم تشغيل setupCgms.sh بنجاح مرة واحدة على الأقل مع db_migrate بنجاح للمرة الأولى.

- تم تكوين خادم (خوادم) DHCPv4 و DHCPv6 ومتوفرا بالفعل مع إعدادات الوكيل المحفوظة على Admin > إعدادات التوفير في صفحة واجهة مستخدم ويب الخاصة ب FND (UI).

- يجب أن يكون ملف .csv للجهاز قد تم إستيراده بالفعل إلى FND ويجب أن يكون الجهاز في حالة "غير مسموع".

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- د.ت. 3٫0٫1-36

- SSM المستندة إلى البرامج (أيضا 3.0.1-36)

- حزمة أدوات CGMS المثبتة في خادم التطبيقات (3.0.1-36)

- جميع خوادم Linux التي تعمل بنظام RHEL الإصدار 6.5

- كافة خوادم Windows التي تعمل بنظام التشغيل Windows Server 2008 R2 Enterprise

- CSR 1000V تعمل على جهاز VM كموجه نهائي

- يستخدم CGR-1120/K9 كموجه منطقة مدمجة (FAR) مع CG-OS 4(3)

تم إستخدام بيئة مختبر FND المتحكم بها أثناء إنشاء هذا المستند. على الرغم من أن عمليات النشر الأخرى ستختلف، إلا أنه يجب عليك الالتزام بجميع المتطلبات الدنيا من أدلة التثبيت.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين والتسجيل خطوة بخطوة

1. قم بتكوين اسم مضيف الجهاز.

2. قم بتكوين domain-name.

3. قم بتكوين خادم (خوادم) DNS.

4. تكوين الوقت/NTP والتحقق منه.

5. جلب بطاقات الهواتف الخلوية و/أو واجهات إيثرنت. تأكد من أن جميع الواجهات الضرورية تحتوي على عناوين IP الخاصة بها وأن الموجه لديه بوابة المحاولة الأخيرة.

من أجل أن توفر FND بنجاح واجهة الاسترجاع 0، يجب إنشاؤها بالفعل باستخدام العناوين. قم بإنشاء واجهة الاسترجاع 0 وتحقق من أنها تحتوي على عناوين IPv4 و IPv6. يمكنك إستخدام عناوين IP "المرتجلة" لأنه سيتم إستبدالها بعد تزويد النفق.

6. قم بتمكين هذه الميزات: ntp، crypto ike، dhcp، tunnel، crypto ipSec virtual-tunnel.

7. قم بإنشاء ملف تعريف تسجيل نقطة الثقة (هذا هو عنوان URL المباشر لصفحة الويب الخاصة بتسجيل بروتوكول تسجيل الشهادة البسيط (SCEP) على مرجع شهادة RSA (CA). إذا كنت تستخدم "مرجع تسجيل"، فسيكون URL مختلفا):

Router(config)#crypto ca profile enrollment LDevID_Profile

Router(config-enroll-profile)#enrollment url http://networkdeviceenrollmentserver.your.domain.com/CertSrv/mscep/mscep.dll

8. قم بإنشاء نقطة الثقة الخاصة بك وربط ملف تعريف التسجيل بها.

Router(config)#crypto ca trustpoint LDevID

Router(config-trustpoint)#enrollment profile LDevID_Profile

Router(config-trustpoint)#rsakeypair LDevID_Keypair 2048

Router(config-trustpoint)#revocation-check none

Router(config-trustpoint)#serial-number

Router(config-trustpoint)#fingerprint xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx

9. مصادقة TrustedPoint الخاصة بك باستخدام خادم SCEP.

Router(config)#crypto ca authenticate LDevID

Trustpoint CA authentication in progress. Please wait for a response...

2017 Mar  8 19:02:00 %$ VDC-1 %$ %CERT_ENROLL-2-CERT_EN_SCEP_CA_AUTHENTICATE_OK: Trustpoint LDevID: CA certificates(s) authenticated.

10. تسجيل نقطة الثقة الخاصة بك في البنية الأساسية للمفتاح العام (PKI).

Router(config)#crypto ca enroll LDevID

Create the certificate request ..

Create a challenge password. You will need to verbally provide this

password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.

For security reasons your password will not be saved in the configuration.

Please make a note of it.

Challenge password:

Re-enter challenge password:

The serial number in the certificate will be: PID:CGR1120/K9 SN:JAF############

Certificate enrollment in progress. Please wait for a response...

2017 Mar  8 19:02:24 %$ VDC-1 %$ %CERT_ENROLL-2-CERT_EN_SCEP_ENROLL_OK: Trustpoint LDevID: Device identity certificate successfully enrolled to CA.

11. تحقق من سلسلة السيبيتات.

Router#show crypto ca certificates

12. قم بتكوين معلمات SNMP المطلوبة ل CallHome للعمل بشكل صحيح.

Router(config)#snmp-server contact NAME

Router(config)#snmp-server user admin network-admin

Router(config)#snmp-server community PUBLIC group network-operator

13. قم بتكوين إعدادات الوحدة النمطية للشبكة الشخصية اللاسلكية الأساسية (WPAN) هذه.

Router(config)#interface wpan 4/1

Router(config-if)#no shutdown

Router(config-if)#panid 5

Router(config-if)#ssid meshssid

Router(config-if)#ipv6 add 2001:db8::1/32

14 - ونظرا إلى أن الصندوق يعتمد على NetConf عبر HTTPS لإدارة نقاط الوصول البعيدة، فإنه يمكن خادم HTTPS من الاستماع على المنفذ 8443 وتكوينه بشكل مناسب، كما يعتمد على مصادقة الاتصالات مع PKI.

Router(config)#ip http secure-server

Router(config)#ip http secure-server trustpoint LDevID

Router(config)#ip http secure-port 8443

15. قم بتكوين ملف تعريف الاستدعاء الرئيسي.

Router(config)#callhome

Router(config-callhome)#email-contact email@domain.com

Router(config-callhome)#phone-contact +1-555-555-5555

Router(config-callhome)#streedaddress TEXT

Router(config-callhome)#destination-profile nms

Router(config-callhome)#destination-profile nms format netconf

Router(config-callhome)#destination-profile nms transport-method http

Router(config-callhome)#destination-profile nms http https://tpsproxy.your.domain.com:9120

Router(config-callhome)#enable

16. احفظ التكوين.

17. عند هذه النقطة، كل ما عليك القيام به هو إعادة تحميل الموجه ولكن إذا كنت تريد بدء التسجيل يدويا دون إعادة تحميل، فيمكنك تكوين CGDM:

Router(config)#cgdm

Router(config-cgdm)#registration start trustpoint LDevID

عينة من التكوين

فيما يلي تكوين معطل مأخوذ من CGR1120 قبل ZTD الناجح مباشرة (في بيئة المختبر هذه، تم إستخدام واجهة Ethernet2/2 كمصدر نفق IPSec الأساسي):

version 5.2(1)CG4(3)

logging level feature-mgr 0

hostname YOUR-HOSTNAME

vdc YOUR-HOSTNAME id 1

limit-resource vlan minimum 16 maximum 4094

limit-resource vrf minimum 2 maximum 4096

limit-resource u4route-mem minimum 9 maximum 9

limit-resource u6route-mem minimum 24 maximum 24

limit-resource m4route-mem minimum 58 maximum 58

limit-resource m6route-mem minimum 8 maximum 8

feature ntp

feature crypto ike

feature dhcp

feature tunnel

feature crypto ipsec virtual-tunnel

username admin password YOURPASSWORD role network-admin

username Administrator password YOURPASSWORD role network-admin

ip domain-lookup

ip domain-name your.domain.com

ip name-server x.x.x.x

crypto key param rsa label LDevID_keypair modulus 2048

crypto key param rsa label YOUR-HOSTNAME.your.domain.com modulus 2048

crypto ca trustpoint LDevID

enrollment profile LDevID_Profile

rsakeypair LDevID_keypair 2048

revocation-check none

serial-number

fingerprint xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx:xx

crypto ca profile enrollment LDevID_Profile

enrollment url http://x.x.x.x/CertSrv/mscep/mscep.dll

snmp-server contact NAME

snmp-server user Administrator network-admin

snmp-server community public group network-operator

callhome

email-contact ciscotac@cisco.tac.com

phone-contact +1-555-555-5555

streetaddress Here

destination-profile nms

destination-profile nms format netconf

destination-profile nms transport-method http

destination-profile nms http https://tpsproxy.your.domain.com:9120 trustpoint LDevID

destination-profile nms alert-group all

enable

ntp server x.x.x.x

ntp server x.x.x.x

crypto ike domain ipsec

vrf context management

vlan 1

service dhcp

ip dhcp relay

line tty 1

line tty 2

interface Dialer1

interface Ethernet2/1

interface Ethernet2/2

ip address x.x.x.x/30

no shutdown

interface Ethernet2/3

interface Ethernet2/4

interface Ethernet2/5

interface Ethernet2/6

interface Ethernet2/7

interface Ethernet2/8

interface loopback0

ip address 1.1.1.1/32

ipv6 address 2001:x:x::80/128

interface Serial1/1

interface Serial1/2

interface Wpan4/1

no shutdown

panid 20

ssid austiniot

ipv6 address 2001:db8::1/32

interface Wifi2/1

clock timezone CST -6 0

clock summer-time CST 2 Sun Mar 02:00 1 Sun Nov 02:00 60

line console

line vty

boot kickstart bootflash:/cgr1000-uk9-kickstart.5.2.1.CG4.3.SPA.bin

boot system bootflash:/cgr1000-uk9.5.2.1.CG4.3.SPA.bin

ip route 0.0.0.0/0 x.x.x.x

feature scada-gw

scada-gw protocol t101

scada-gw protocol t104

ip http secure-port 8443

ip http secure-server trustpoint LDevID

ip http secure-server

cgdm

registration start trustpoint LDevID

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.