المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

قيود السرعة والمسافة X.21

كابل وتجميع CAB-X21MT التسلسلي

مجموعات توصيل كابل X.21 DTE (من DB-60 إلى DB-15)

كابل وتجميع تسلسلي CAB-X21FC

مجموعات توصيل كابل X.21 DCE (من DB-60 إلى DB-15)

معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند مواصفات الكابلات التقنية لالكابلات التسلسلية CAB-X21MT و CAB-X21FC.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

قيود السرعة والمسافة X.21

يبين الجدول التالي مختلف حدود سرعة X.21 ومسافته.

معدل البيانات (BAUD)

المسافة (أقدام)

المسافة (متر)

2400

4,100

1,250

4800

2,050

625

9600

1,025

312

19200

513

156

38400

256

78

56000

102

31

T1

50

15

كابل وتجميع CAB-X21MT التسلسلي

نوع الكبل الخاص بالكبل التسلسلي CAB-X21MT (الجزء رقم 72-0789-01) هو ذكر DB-60 إلى ذكر DB-15، الوضع - DTE.

ملاحظة: يحدد الكبل نفسه موجه Cisco كجهاز DTE أو DCE لأجهزة أخرى في الشبكة؛ ولهذا السبب، من المهم تحديد رقم المنتج الصحيح من الجدول أدناه.

يتم إستخدام الكبل التسلسلي CAB-X21MT في مجموعة Cisco 7000، سلسلة Cisco 4000، سلسلة Cisco 3600، سلسلة Cisco 2500، سلسلة Cisco 1600، خوادم الوصول من Cisco، وبطاقات الكمبيوتر AccessPro. يحتوي هذا الكبل على موصل DB-60 ذكر على طرف Cisco وموصل DB-15 ذكر على نهاية الشبكة.

مجموعات توصيل كابل X.21 DTE (من DB-60 إلى DB-15)

يوضح الجدول التالي تفاصيل كبلات X.21 DTE (من DB-60 إلى DB-15).

ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة:

- —> يشير إلى DTE إلى DCE

- <— يشير إلى DCE إلى DTE

60 شوكة 1

إشارة

الوصف

إتجاه

15 سنا

إشارة

J1-48 J1-47

وضع GND_2

مجموعة تقصيرية

—

—

—

J1-51 J1-52

GND Mode_DCE

مجموعة تقصيرية

—

—

—

J1-46

Shield_GND

مفرد

—

جي 2-1

درع GND

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

زوج مجدول رقم 3

—> —>

J2-2 J2-9

transmit+ transmit-

J1-9 J1-10

جاهزية البدء/CTS+ جاهزية البدء/جاهزية البدء-

زوج مجدول رقم 2

—> —>

J2-3 J2-10

برنامج Control+ Control-

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

زوج مجدول رقم 6

<— <—

J2-4 J2-11

Receive+ Receive-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

زوج مجدول رقم 1

<— <—

J2-5 J2-12

مؤشر + إشارة-

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

زوج مجدول رقم 5

<— <—

J2-6 J2-13

التوقيت+ التوقيت-

درع J1-15

Control_GND —

زوج مجدول رقم 4

— —

درع J2-8

Control_GND —

1أي رقم PIN غير المشار إليه غير متصل.

كابل وتجميع تسلسلي CAB-X21FC

نوع الكبل الخاص بالكبل التسلسلي CAB-X21FC (الجزء رقم 72-0790-01) هو ذكر DB-60 إلى أنثى DB-15، الوضع - DCE.

يتم إستخدام الكبل التسلسلي CAB-X21FC في مجموعة Cisco 7000، سلسلة Cisco 4000، سلسلة Cisco 3600، سلسلة Cisco 2500، سلسلة Cisco 1600، خوادم الوصول من Cisco، وبطاقات الكمبيوتر AccessPro. يحتوي هذا الكبل على موصل DB-60 ذكر على طرف Cisco وموصل DB-15 أنثوي على طرف الشبكة.

مجموعات توصيل كابل X.21 DCE (من DB-60 إلى DB-15)

يوضح الجدول التالي مجموعات الكابلات طراز X.21 DCE (من DB-60 إلى DB-15).

ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة:

- —> يشير إلى DTE إلى DCE

- <— يشير إلى DCE إلى DTE

60 شوكة 1

إشارة

الوصف

إتجاه

15 سنا

إشارة

J1-48 J1-47

وضع GND_2

مجموعة تقصيرية

—

—

—

J1-46

Shield_GND

مفرد

—

جي 2-1

درع GND

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

زوج مجدول رقم 6

<— <—

J2-2 J2-9

transmit+ transmit-

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

زوج مجدول رقم 1

<— <—

J2-3 J2-10

برنامج Control+ Control-

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

زوج مجدول رقم 3

—> —>

J2-4 J2-11

Receive+ Receive-

J1-9 J1-10

جاهزية البدء/CTS+ جاهزية البدء/جاهزية البدء-

زوج مجدول رقم 2

—> —>

J2-5 J2-12

مؤشر + إشارة-

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

زوج مجدول رقم 4

—> —>

J2-6 J2-13

التوقيت+ التوقيت-

درع J1-15

Control_GND —

زوج مجدول رقم 5

— —

درع J2-8

Control_GND —

1أي رقم PIN غير المشار إليه غير متصل.

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني - Cisco Systems