المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مجموعة الكابلات التسلسلية CAB-530MT

مجموعات توصيل كابل EIA-530 DTE (من DB-60 إلى DB-25)

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا وثيقة المواصفات الفنية والكبل ل ال CAB-530MT تسلسلي كبل.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

مجموعة الكابلات التسلسلية CAB-530MT

نوع الكابل لهذا المنتج (الجزء رقم 72-0797-01) هو ذكر DB-60 إلى ذكر DB-25، الوضع - DTE فقط.

يتم إستخدام كبل CAB-530MT في مجموعة Cisco 7000، سلسلة Cisco 4000، سلسلة Cisco 3600، سلسلة Cisco 2500، سلسلة Cisco 1600، خوادم الوصول من Cisco، وبطاقات الكمبيوتر AccessPro. يحتوي هذا الكبل على موصل DB-60 ذكر على طرف Cisco وموصل DB-25 ذكر على نهاية الشبكة.

مجموعات توصيل كابل EIA-530 DTE (من DB-60 إلى DB-25)

يوضح الجدول التالي خطوط كابل EIA-530 DTE (من DB-60 إلى DB-25).

ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة:

- —> يشير إلى DTE إلى DCE

- <— يشير إلى DCE إلى DTE

60 شوكة 1

إشارة

25 سنا

إشارة

إتجاه DTE DCE^2

J1-11 J1-12

TxD/RxD+ TxD/RxD-

J2-2 J2-14

BA(A) و TxD+ BA(B) و TxD-

—> —>

J1-28 J1-27

RxD/TxD+ RxD/TxD-

J2-3 J2-16

BA(A) و RxD+ BB(B) و RxD-

<— <—

J1-9 J1-10

جاهزية البدء/CTS+ جاهزية البدء/جاهزية البدء-

J2-4 J2-19

CA(A) و RTS+ CA(B) و RTS-

—> —>

J1-1 J1-2

CTS/RTS+ CTS/RTS-

J2-5 J2-13

CB(a) و CTS+ CB(b) و CTS-

<— <—

J1-3 J1-4

DSR/DTR+ DSR/DTR-

J2-6 J2-22

CC(A) و DSR+ CC(B) و DSR-

<— <—

J1-46 J1-47

وضع_GND_2 من Shield

ياء 2-1 -

الدرع -

مختصر

J1-48 J1-49

GND Mode_1

- -

- -

مختصر

J1-5 J1-6

DCD/DCD+ DCD/DCD-

J2-8 J2-10

CF(A) و DCD+ CF(B) و DCD-

<— <—

J1-24 J1-23

TxC/RxC+ TxC/RxC-

J2-15 J2-12

DB(a) و TxC+ DB(b) و TxC-

<— <—

J1-26 J1-25

RxC/TxCE+ RxC/TxCE-

J2-17 J2-9

DD(a) و RxC+ DD(b) و RxC-

<— <—

J1-44 J1-45

LL/DCD Circuit_GND

J2-18 J2-7

حلبة ال GND

—> -

J1-7 J1-8

DTR/DSR+ DTR/DSR-

J2-20 J2-23

CD(A) و DTR+ CD(B) و DTR-

—> —>

J1-13 J1-14

TxCE/TxC+ TxCE/TxC-

J2-24 J2-11

DA(A) و TxCE+ DA(B) و TxCE-

—> —>

1أي رقم PIN غير المشار إليه غير متصل.

2 لا يمكن تشغيل واجهة EIA-530 في وضع DCE. لا يتوفر كبل DCE لواجهة EIA-530.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems