المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

قيود السرعة والمسافة وفقا لمعيار EIA/TIA-232

الكبل التسلسلي CAB-232MT

مجموعة الكابلات التسلسلية EIA/TIA-232

خطوط EIA/TIA-232 DTE الكبل الصغيرة

كابل تسلسلي CAB-232FC

أشرطة كابلات EIA/TIA-232 DCE (من DB-60 إلى DB-25)

معلومات ذات صلة

المقدمة

تقدم هذه الوثيقة المواصفات الفنية للكابل التسلسلي EIA/TIA-232.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

قيود السرعة والمسافة وفقا لمعيار EIA/TIA-232

وكما هو الحال مع جميع أنظمة الإشارات، يمكن لإشارات EIA/TIA-232 أن تقطع مسافة محدودة بأي معدل بت معين، وبشكل عام كلما كان معدل البيانات أبطأ كلما زادت المسافة.

يبين الجدول التالي حدود سرعة EIA/TIA-232 ومسافته.

معدل البيانات (BAUD)

المسافة (أقدام)

المسافة (متر)

2400

200

60

4800

100

30

9600

50

15

19200

50

15

38400

50

15

57600

25

7.6

115200

12

3.7

الكبل التسلسلي CAB-232MT

يعرض هذا القسم تجميع الكبل وتوصيله لكبل CAB-232MT التسلسلي.

ملاحظة: يحدد الكبل نفسه موجه Cisco كجهاز جهاز محطة بيانات طرفية (DTE) أو جهاز أجهزة إتصالات البيانات (DCE) إلى أجهزة أخرى في الشبكة؛ ولهذا السبب، من المهم تحديد رقم المنتج الصحيح من الجدول أدناه.

نوع الكابل لهذا المنتج (الجزء رقم 72-0793-01) هو ذكر - ذكر، الوضع - DTE.

يتم إستخدام كبل CAB-232MT في مجموعة Cisco 7000، سلسلة Cisco 4000، سلسلة Cisco 3600، سلسلة Cisco 2500، سلسلة Cisco 1600، خوادم الوصول من Cisco، وبطاقات الكمبيوتر AccessPro. يحتوي هذا الكبل على موصل DB-60 ذكر على طرف Cisco وموصل DB-25 ذكر على نهاية الشبكة.

مجموعة الكابلات التسلسلية EIA/TIA-232

خطوط EIA/TIA-232 DTE الكبل الصغيرة

يوضح الجدول التالي خطوط توصيل كبلات EIA/TIA-232 DTE (من DB-60 إلى DB-25).

ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة:

- —> يشير إلى DTE إلى DCE

- <— يشير إلى DCE إلى DTE

60 شوكة 1

إشارة

الوصف

إتجاه

25 سنا

إشارة

J1-50 J1-51 J1-52

MODE_0 GND MODE_DCE

مجموعة تقصيرية

-

-

-

J1-46

درع GND

مفرد

-

جي 2-1

درع GND

درع J1-41

TxD/RxD -

زوج مجدول رقم 5

—> -

درع J2-2

TxD -

درع J1-36

RxD/TxD -

زوج مجدول رقم 9

<— -

درع J2-3

RxD -

درع J1-42

جاهزية البدء/CTS -

زوج مجدول رقم 4

—> -

درع J2-4

جاهزية البدء -

درع J1-35

جاهزية البدء/جاهزية البدء -

زوج مجدول رقم 10

<— -

درع J2-5

CTS -

درع J1-34

DSR/DTR -

زوج مجدول رقم 11

<— -

درع J2-6

DSR -

درع J1-45

GND للدائرة -

زوج مجدول رقم 1

- -

درع J2-7

GND للدائرة -

درع J1-33

DCD/LL -

زوج مجدول رقم 12

<— -

درع J2-8

القرص المضغوط -

درع J1-37

TxC/NIL -

زوج مجدول رقم 8

<— -

درع J2-15

TxC -

درع J1-38

RxC/TxCE -

زوج مجدول رقم 7

<— -

درع J2-17

RxC -

درع J1-44

LL/DCD -

زوج مجدول رقم 2

—> -

درع J2-18

LTST -

درع J1-43

DTR/DSR -

زوج مجدول رقم 3

—> -

درع J2-20

DTR -

درع J1-39

TxCE/TxC -

زوج مجدول رقم 6

—> -

درع J2-24

TxCE -

1أي رقم PIN غير المشار إليه غير متصل.

كابل تسلسلي CAB-232FC

يعرض هذا القسم تجميع الكبل وتجزئة للكابل التسلسلي CAB-232FC.

نوع الكابل لهذا المنتج (الجزء رقم 72-0794-01) هو ذكر DB-60 إلى أنثى DB-25، الوضع - DCE.

يتم إستخدام هذا الكبل في الأنظمة التالية: المجموعة 7000 من Cisco، السلسلة 4000 من Cisco، السلسلة 3600 من Cisco، السلسلة 2500 من Cisco، السلسلة 1600، خوادم الوصول من Cisco، وبطاقات الكمبيوتر AccessPro. يحتوي هذا الكبل على موصل DB-60 ذكر على طرف Cisco وموصل DB-25 أنثوي على طرف الشبكة.

أشرطة كابلات EIA/TIA-232 DCE (من DB-60 إلى DB-25)

يوضح الجدول التالي خطوط كابل EIA/TIA-232 DCE (من DB-60 إلى DB-25).

ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة:

- —> يشير إلى DTE إلى DCE

- <— يشير إلى DCE إلى DTE

60 سنا

إشارة

الوصف

إتجاه

25 سنا

إشارة

J1-50 J1-51

MODE_0 GND

مجموعة تقصيرية

-

-

-

J1-46

درع GND

مفرد

-

جي 2-1

درع GND

درع J1-36

RxD/TxD -

زوج مجدول رقم 9

<— -

درع J2-2

TxD -

درع J1-41

TxD/RxD -

زوج مجدول رقم 5

—> -

درع J2-3

RxD -

درع J1-35

جاهزية البدء/جاهزية البدء -

زوج مجدول رقم 10

<— -

درع J2-4

جاهزية البدء -

درع J1-42

جاهزية البدء/CTS -

زوج مجدول رقم 4

—> -

درع J2-5

CTS -

درع J1-43

DTR/DSR -

زوج مجدول رقم 3

—> -

درع J2-6

DSR -

درع J1-45

GND للدائرة -

زوج مجدول رقم 1

- -

درع J2-7

دارة GND

درع J1-44

LL/DCD -

زوج مجدول رقم 2

—> -

درع J2-8

القرص المضغوط -

درع J1-39

TxCE/TxC -

زوج مجدول رقم 7

—> -

درع J2-15

TxC -

درع J1-40

لا شيء/تقنية RxC -

زوج مجدول رقم 6

—> -

درع J2-17

RxC -

درع J1-33

DCD/LL -

زوج مجدول رقم 12

<— -

درع J2-18

LTST -

درع J1-34

DSR/DTR -

زوج مجدول رقم 11

<— -

درع J2-20

DTR -

درع J1-38

RxC/TxCE -

زوج مجدول رقم 8

<— -

درع J2-24

TxCE -

معلومات ذات صلة

- أرقام منتجات كبلات Cisco وأرقام الأجزاء والأوصاف

- الدعم الفني - Cisco Systems