المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

أي كابل أحتاج إليه؟

إرشادات توصيل كبلات Ethernet

الخصائص المادية للإيثرنت الإصدار 2 و IEEE 802.3

موصل إيثرنت سريع يدعم RJ-45

موصل 100BaseTX RJ-45

مواصفات وحدود اتصال الإرسال بسرعة 100 ميجابت في الثانية

الخصائص المادية وفقا لمعيار IEEE 802.3u

منفذ Ethernet 10BaseT: منفذ RJ-45

مواصفات الكبل ل 10-ميجابت في الثانية 10BaseT

تفاصيل منفذ 10BaseT

كبل توصيل متناظر عبر 10BaseT (من RJ-45 إلى RJ-45)

سلاسل كبلات RJ-45 المباشرة (إيثرنت)

سلاسل كبلات التوصيل العكسي RJ-45 (Ethernet)

وصف الكابلات (وحدة تحكم) RJ-45 الملفوفة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند إرشادات ومواصفات لكبلات Ethernet 100BaseTX و 10BaseT.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية:

- كبلات Ethernet 100BaseTX و 10BaseT

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

أي كابل أحتاج إليه؟

يساعدك الجدول أدناه على تحديد نوع الكبل الذي تحتاج إليه لإعدادك.

موزع

تبديل

الموجّه

محطة العمل

موزع

توصيل عكسي

توصيل عكسي

مستقيم

مستقيم

تبديل

توصيل عكسي

توصيل عكسي

مستقيم

مستقيم

الموجّه

مستقيم

مستقيم

توصيل عكسي

توصيل عكسي

محطة العمل

مستقيم

مستقيم

توصيل عكسي

توصيل عكسي

إرشادات توصيل كبلات Ethernet

يوضح الجدول التالي إرشادات توصيل كبلات Ethernet لكبلات 10BaseT و 100BaseTX.

المواصفات

10BaseT

100BaseTX

الحد الأقصى لعدد المقاطع لكل شبكة

5

- مع أجهزة التكرار من الفئة I: 1

- مع أجهزة التكرار من الفئة الثانية: 2

الحد الأقصى لعدد الخطوات^1

4

- مع أجهزة التكرار من الفئة I: لا شيء

- مع أجهزة التكرار من الفئة الثانية: 1

الحد الأقصى لعدد العقد لكل مقطع

1024

1024

نوع الكبل مطلوب

UTP أو الفئة 3 أو 4 أو 5

الفئة 5 من UTP أو الزوج المجدول المحمي (STP)

1عدد الخطوات = قياس التوجيه المستخدم لقياس المسافة بين المصدر والوجهة.

الخصائص المادية للإيثرنت الإصدار 2 و IEEE 802.3

يوضح الجدول التالي المواصفات المادية لكابلات الإيثرنت الإصدار 2 و IEEE 802.3.

Ethernet

IEEE 802.3

10Base5

10Base2

10BaseT

معدل البيانات (ميجابت في الثانية)

10

10

10

10

طريقة إرسال الإشارات

نطاق أساسي

نطاق أساسي

نطاق أساسي

نطاق أساسي

الحد الأقصى لطول المقطع (م)

500

500

185

100 (زوج مجدول غير محمي - UTP)

وسائل الإعلام

كبلات (سميكة) عيار 50 أوم

كبلات (سميكة) عيار 50 أوم

كبل نحاسي عيار 50 أوم (رفيع)

زوج مجدول غير محمي (UTP)

المخطط

حافلة

حافلة

حافلة

نجم

موصل إيثرنت سريع يدعم RJ-45

موصل 100BaseTX RJ-45

يعمل منفذ RJ-45 بالإيثرنت السريع على إنهاء كل من الطرازين 4 و 5 والخراطين السلكيين 7 و 8 بشكل فعال. يعمل إنهاء الوضع الشائع على تقليل التداخل الكهرومغناطيسي (EMI) وقابلية التأثير على مصادر الوضع الشائع.

يوضح الجدول التالي رقم التعريف الشخصي (PIN) والإشارة المطابقة لأطقم موصل RJ-45.

خرج توصيل موصل RJ-45

مسمار

إشارة

1

TX+

2

إرسال-

3

RX+

6

فئة Rx-

مواصفات وحدود اتصال الإرسال بسرعة 100 ميجابت في الثانية

يبين الجدول التالي مواصفات الكبلات وحدود الاتصال للإرسال بسرعة 100 ميجابت في الثانية.

بارامتر

منفذ RJ-45

مي

SC-type

مواصفات الكبل

الفئة 5^2، UTP^3، 22 إلى 24 AWG^4

الفئة 3 أو r أو 5 أو 150-أوم UTP أو STP أو الألياف الضوئية متعددة الأوضاع

ألياف ضوئية متعددة الأوضاع 62.5/125

الحد الأقصى لطول الكبل

-

0. 5 متر (1. 64 قدم) (كابل MII إلى MII^5)

-

الحد الأقصى لطول المقطع

100 متر (328 قدما) ل 100BaseTX

1 متر (3.28 قدم) 6 أو 400 متر (1312 قدما) ل 100BaseFX

100 متر (328 قدما)

الحد الأقصى لطول الشبكة

200 متر (656 قدما)6 (مع مكرر واحد)

-

200 متر (656 قدما)6 (مع مكرر واحد)

2 متوافقة مع معيار EIA/TIA-568 أو EIA-TIA-568 TSB-36.

3 لا توفر أنظمة Cisco كبلات MII الخاصة ببروتوكول الشجرة المتفرعة (UTP) طراز RJ-45 أو 150-om STP. كلاهما متاح تجاريا.

4 AWG = قياس السلك الأمريكي. يحدد هذا المقياس بمعيار EIA/TIA-568.

5 هذا هو الكبل بين منفذ MII على مهايئ المنفذ وجهاز الإرسال والاستقبال المناسب.

6 هذا الطول يقع تحديدا بين أي محطتين على مقطع متكرر.

الخصائص المادية وفقا لمعيار IEEE 802.3u

يوضح الجدول التالي الخصائص المادية لمنفذ IEEE 802.3u الخاص بكبل Ethernet 100BaseT.

بارامتر

100BaseT

معدل البيانات (ميجابت في الثانية)

100

طريقة إرسال الإشارات

نطاق أساسي

أقصى طول للقطعة (بالأمتار)

100 متر بين جهازي DTE^7 و أجهزة التكرار

وسائل الإعلام

RJ-45: الفئة 5 UTP MII: الفئة 3 أو 4 أو 5 أو 150-ohm UTP أو STP، مع جهاز إرسال واستقبال مناسب

المخطط

نجمة/موزع

7 DTE = أجهزة طرفية للبيانات.

منفذ Ethernet 10BaseT: منفذ RJ-45

يناقش هذا القسم مواصفات الكبل لكبل 10-Mbps 10BaseT، ويصف مجموعات منافذ 10BaseT المختلفة.

مواصفات الكبل ل 10-ميجابت في الثانية 10BaseT

يبين الجدول التالي مواصفات الكبل لكبل 10-Mbps 10BaseT.

بارامتر

منفذ RJ-45

تحديد الكبل

الفئة 3 أو الفئة 5 UTP مع 22 إلى 24 AWG

الحد الأقصى لطول المقطع

100 متر (328 قدما) ل 10BaseT

الحد الأقصى لطول الشبكة

2800 متر (9186 قدما) (مع أربعة أجهزة تكرار)

تفاصيل منفذ 10BaseT

يسرد الجدول التالي تفاصيل منافذ 10BaseT.

8 سن^8

الوصف

1

TX+

2

إرسال-

3

RX+

6

فئة Rx-

لا يتم إستخدام 8 مسامير 4 و 5 و 7 و 8.

كبل توصيل متناظر عبر 10BaseT (من RJ-45 إلى RJ-45)

يوضح الجدول أدناه تفاصيل المنافذ لكبل 10BaseT المتناظر.

RJ-45 شوكة

إشارة

إتجاه

RJ-45 شوكة

1

TX+

—>

1

2

إرسال-

—>

2

3

RX+

<---

3

4

-

-

4

5

-

-

5

6

فئة Rx-

<---

6

7

-

-

7

8

-

-

8

اختبر تسلسل الأسلاك الملونة لتحديد نوع كبل RJ-45، على النحو التالي:

- متناظر - يقع الأسلاك الملونة في نفس التسلسل على كلا طرفي الكبل.

- التوصيل العكسي - يكون السلك الأول (في أقصى اليسار) الملون في أحد طرفي الكبل هو السلك الثالث الملون في الطرف الآخر من الكبل.

- ملفوف - يكون الأسلاك الملونة الواقعة على أحد طرفي الكبل في التسلسل العكسي للأسلاك الملونة الموجودة على الطرف الآخر من الكبل.

سلاسل كبلات RJ-45 المباشرة (إيثرنت)

يوضح الجدول التالي تفاصيل الكابلات للكابل المتناظر RJ-45 لشبكة الإيثرنت.

إشارة

مسمار

مسمار

إشارة

TX+

1

1

TX+

إرسال-

2

2

إرسال-

RX+

3

3

RX+

-

4

4

-

-

5

5

-

فئة Rx-

6

6

فئة Rx-

-

7

7

-

-

8

8

-

سلاسل كبلات التوصيل العكسي RJ-45 (Ethernet)

يوضح الجدول التالي تفاصيل كبل التوصيل العكسي RJ-45 لشبكة الإيثرنت.

إشارة

مسمار

مسمار

إشارة

TX+

1

3

RX+

إرسال-

2

6

فئة Rx-

RX+

3

1

TX+

-

4

4

-

-

5

5

-

فئة Rx-

6

2

إرسال-

-

7

7

-

-

8

8

-

وصف الكابلات (وحدة تحكم) RJ-45 الملفوفة

يوضح الجدول التالي تفاصيل كبل وحدة التحكم الملفوف RJ-45.

إشارة

مسمار

مسمار

إشارة

جاهزية البدء

1

8

CTS

DTR

2

7

DSR

TxD

3

6

RxD

GND

4

5

GND

GND

5

4

GND

RxD

6

3

TxD

DSR

7

2

DTR

CTS

8

1

جاهزية البدء

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems