المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تم تعريف الازدحام

الفرق بين الحزم المتطابقة

توزيع أرقام المحادثات

تأكيد نهج الخدمة الخاص بك

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية فهم show policy-map interface  الإخراج ومراقبة نتائج سياسة خدمة جودة الخدمة (QoS).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

ملاحظة: في الإصدار 12.1T من برنامج Cisco IOS® Software، تتضمن الحزم في مخرجات الأوامر المدرجة في هذا المستند جميع الحزم التي تطابق فئة معينة. ومع ذلك، في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1، يتم حساب الحزم التي يتم وضعها في قائمة الانتظار أثناء الازدحام وعرضها في إخراج هذه الأوامر نفسها.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

تم تعريف الازدحام

لفهم كيفية ترجمة show policy-map interface  الأمر، تحتاج أولا إلى فهم الازدحام.

يتم تحديد الازدحام، من الناحية النظرية، في نظرة عامة على إدارة الازدحام على أنه "في الواجهة الصادرة، تصل الحزم بشكل أسرع من إمكانية إرسالها من الواجهة".

بمعنى آخر، يحدث الازدحام عادة عندما تقوم واجهة مدخل سريع بتغذية واجهة مخرج بطيئة نسبيا. نقطة الازدحام المشتركة هي موجه المكتب الفرعي مع منفذ إيثرنت يواجه الشبكة المحلية (LAN) ومنفذ تسلسلي يواجه شبكة WAN. يقوم المستخدمون على مقطع الشبكة المحلية (LAN) بإنشاء حركة مرور بسرعة 10 ميجابت في الثانية، يتم تزويدها بالمحول T1 الذي يتميز بنطاق ترددي عريض بسرعة 1.5 ميجابت في الثانية.

الازدحام، وظيفيا، هو عندما يصبح حلقة الإرسال على الواجهة ممتلئة. الحلقة هي بنية تحكم خاصة في المخزن المؤقت. تدعم كل واجهة زوج من الحلقات: حلقة إستقبال للحزم التي يتم استقبالها وحلقة إرسال للحزم التي يتم إرسالها. يختلف حجم الحلقات باختلاف وحدة تحكم الواجهة ومع النطاق الترددي للواجهة أو الدائرة الظاهرية (VC). على سبيل المثال، أستخدم  show atm vc <vcd> الأمر لعرض قيمة حلقة الإرسال على مهايئ منفذ PA-A3 ATM.

7200-1#show atm vc 3

ATM5/0.2: VCD: 3, VPI: 2, VCI: 2

VBR-NRT, PeakRate: 30000, Average Rate: 20000, Burst Cells: 94

AAL5-LLC/SNAP, etype:0x0, Flags: 0x20, VCmode: 0x0

OAM frequency: 0 second(s)

PA TxRingLimit: 10

InARP frequency: 15 minutes(s)

Transmit priority 2

InPkts: 0, OutPkts: 0, InBytes: 0, OutBytes: 0

InPRoc: 0, OutPRoc: 0

InFast: 0, OutFast: 0, InAS: 0, OutAS: 0

InPktDrops: 0, OutPktDrops: 0

CrcErrors: 0, SarTimeOuts: 0, OverSizedSDUs: 0

OAM cells received: 0

OAM cells sent: 0

Status: UP

cisco ios، أيضا يشار إلى الطبقة 3 (L3) معالج، والقارن يستعمل سائق الحلقة بث عندما ربط يكون إلى الوسائط طبيعي. يتعاون كلا المعالجين بهذه الطريقة:

- ترسل الواجهة الحزم وفقا لمعدل الواجهة أو معدل محدد.

- تحافظ الواجهة على قائمة انتظار الأجهزة أو حلقة الإرسال، حيث تخزن الحزم التي تنتظر الإرسال على السلك الفعلي.

- عندما تكون قائمة انتظار الأجهزة أو حزم الإرسال، فإن الواجهة توفر ضغط ظهر صريح لنظام معالج L3. تقوم الواجهة بإعلام المعالج L3 بإيقاف إلغاء قوائم انتظار الحزم إلى حلقة إرسال الواجهة نظرا لامتلاء حلقة الإرسال. يقوم المعالج L3 الآن بتخزين الحزم الزائدة في قوائم انتظار L3.

- عندما يرسل القارن الربط على ال transmit حلقة ويفرغ الحلقة، هو مرة أخرى يتلقى كاف مصد يتوفر أن يخزن الربط. فهو يطلق الضغط الخلفي، ويعمل معالج L3 على إلغاء قوائم انتظار الحزم الجديدة إلى الواجهة.

والجانب الأكثر أهمية لنظام الاتصال هذا هو أن الواجهة تدرك أن حلقة الإرسال الخاصة بها كاملة وتحكم على إستلام الحزم الجديدة من نظام معالج L3. لذلك، عندما تكون الواجهة مزدحمة، يتم نقل قرار الإسقاط من قرار عشوائي يقع في آخر/أول إسقاط في حلقة الإرسال أولا في قائمة انتظار الخروج الأول (FIFO) إلى قرار مختلف بناء على سياسات الخدمة على مستوى IP التي يتم تنفيذها بواسطة المعالج L3.

الفرق بين الحزم المتطابقة

بما أن سياسات الخدمة تنطبق فقط على الحزم المخزنة في قوائم انتظار الطبقة 3، فأنت بحاجة إلى فهم متى يستخدم الموجه قوائم انتظار L3.

يوضح هذا الجدول متى تقع الحزم في قائمة انتظار L3. يتم دائما تحويل الحزم التي يتم إنشاؤها محليا ويتم تسليمها أولا إلى قائمة انتظار L3 قبل تمريرها إلى برنامج تشغيل الواجهة. يتم تسليم الحزم المحولة سريعا وحزمة إعادة التوجيه السريع Cisco Express Forwarding ((CEF) المحولة مباشرة إلى حلقة الإرسال وتجلس في قائمة انتظار L3 فقط عندما تكون حلقة الإرسال كاملة.

نوع الحزمة

إزدحام

اللاإزدحام

الحزم التي تم إنشاؤها محليا، والتي تتضمن حزم Telnet وتجمعاتها

نعم

نعم

الحزم الأخرى التي يتم تحويلها للعملية

نعم

نعم

الحزم التي تكون CEF- أو سريعة التحويل

نعم

لا

يوضح هذا المثال الإرشادات السابقة التي تم تطبيقها على show policy-map interface  الإخراج (العدادات الأساسية الأربعة غامقة):

7206#show policy-map interface atm 1/0.1

ATM1/0.1: VC 0/100 -

Service-policy output: cbwfq (1283)

Class-map: A (match-all) (1285/2)

28621 packets, 7098008 bytes

5 minute offered rate 10000 bps, drop rate 0 bps

Match: access-group 101 (1289)

Weighted Fair Queueing

Output Queue: Conversation 73

Bandwidth 500 (kbps) Max Threshold 64 (packets)

(pkts matched/bytes matched) 28621/7098008

(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

Class-map: B (match-all) (1301/4)

2058 packets, 148176 bytes

5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps

Match: access-group 103 (1305)

Weighted Fair Queueing

Output Queue: Conversation 75

Bandwidth 50 (kbps) Max Threshold 64 (packets)

(pkts matched/bytes matched) 0/0

(depth/total drops/no-buffer drops) 0/0/0

Class-map: class-default (match-any) (1309/0)

19 packets, 968 bytes

5 minute offered rate 0 bps, drop rate 0 bps

Match: any  (1313)

يحدد هذا الجدول العدادات المزخرفة.

العدّاد

الشرح

28621 حزمة، 7098008 بايت

عدد الحزم التي تطابق معايير الفئة. يزيد هذا العدّاد ما إذا كانت الواجهة مزدحمة أم لا.

(تطابق PKTS/تطابق وحدات البايت) 28621/7098008

عدد الحزم التي تطابق معايير الفئة عند إزدحام الواجهة. وبمعنى آخر، كانت حلقة إرسال الواجهة ممتلئة، وعمل برنامج التشغيل ونظام المعالج L3 معا لوضع الحزم الزائدة في قوائم انتظار L3، حيث يتم تطبيق نهج الخدمة. تنتقل الحزم التي يتم تحويلها للعملية دائما من خلال نظام قوائم انتظار L3 وبالتالي تزيد من عداد "الحزم المتطابقة".

خريطة الفئة: B (تطابق الكل) (1301/4)

تحدد هذه الأرقام معرف داخلي يستخدم مع قاعدة معلومات الإدارة (MIB) المستندة إلى Cisco-Class-Qos-MIB. لم تعد تظهر في إخراج show policy-map في الإصدارات الحالية من Cisco IOS.

معدل عرض يبلغ 5 دقائق 0 بت في الثانية ومعدل انخفاض يبلغ 0 بت في الثانية

أستخدم الأمر load-interval لتغيير هذه القيمة وجعلها أكثر دقة. أقل قيمة هي 30 ثانية، ومع ذلك، يتم تحديث الإحصائيات المعروضة في  show policy-map interface  الإخراج كل 10 ثوان. بما أن الأمر يوفر لقطة بشكل فعال في لحظة معينة، فإن الإحصائيات لا تعكس زيادة مؤقتة في حجم قائمة الانتظار.

بدون الازدحام، لا حاجة إلى وضع الحزم الزائدة في قائمة الانتظار. باستخدام الازدحام، يمكن للحزم، التي تتضمن CEF- والحزم سريعة التحويل، الذهاب إلى قائمة انتظار L3. ارجع إلى كيفية تعريف نظرة عامة على إدارة الازدحام من Cisco للازدحام، كحزم تتراكم في الواجهة وتتم قوائم الانتظار حتى تتوفر الواجهة لإرسالها، ثم تتم جدولة الحزم استنادا إلى الأولوية المعينة لها وآلية قائمة الانتظار التي تم تكوينها للواجهة.

عادة، يكون عداد الحزم أكبر بكثير من عداد الحزم المتطابق. إذا كانت قيم العددين متساوية تقريبا، فإن الواجهة تتلقى حاليا عددا كبيرا من الحزم التي يتم تحويلها للعملية أو تكون مزدحمة بشدة. يجب التحقق من كلا هذين الشرطين لضمان إعادة توجيه الحزمة المثلى.

توزيع أرقام المحادثات

يشرح هذا القسم كيفية تخصيص الموجه لأرقام المحادثة لقوائم الانتظار التي تم إنشاؤها عند تطبيق نهج الخدمة.

Router#show policy-map interface s1/0.1 dlci 100

Serial1/0.1: DLCI 100 -

output : mypolicy

Class voice

Weighted Fair Queueing

Strict Priority

Output Queue: Conversation 72

Bandwidth 16 (kbps) Packets Matched 0

(pkts discards/bytes discards) 0/0

Class immediate-data

Weighted Fair Queueing

Output Queue: Conversation 73

Bandwidth 60 (%) Packets Matched 0

(pkts discards/bytes discards/tail drops) 0/0/0

mean queue depth: 0

drops: class  random   tail     min-th   max-th   mark-prob

0      0        0        64       128      1/10

1      0        0        71       128      1/10

2      0        0        78       128      1/10

3      0        0        85       128      1/10

4      0        0        92       128      1/10

5      0        0        99       128      1/10

6      0        0        106      128      1/10

7      0        0        113      128      1/10

rsvp   0        0        120      128      1/10

Class priority-data

Weighted Fair Queueing

Output Queue: Conversation 74

Bandwidth 40 (%) Packets Matched 0 Max Threshold 64 (packets)

(pkts discards/bytes discards/tail drops) 0/0/0

Class class-default

Weighted Fair Queueing

Flow Based Fair Queueing

Maximum Number of Hashed Queues 64  Max Threshold 20 (packets)

الفئة الافتراضية هي الفئة الافتراضية التي يتم توجيه حركة المرور إليها، إذا لم تستوف حركة المرور هذه معايير مطابقة الفئات الأخرى التي يتم تعريف نهجها في خريطة السياسة. يسمحfair-queue الأمر لك بتعيين عدد قوائم الانتظار الديناميكية التي يتم فيها فرز تدفقات IP الخاصة بك وتصنيفها. بالتناوب، يقوم الموجه بتخصيص عدد افتراضي من قوائم الانتظار المشتقة من النطاق الترددي على الواجهة أو VC. القيم المدعومة في أي من الحالتين هي قوة مقدارها إثنان، في نطاق من 16 إلى 4096.

يسرد هذا الجدول القيم الافتراضية للواجهات ولدوائر ATM الظاهرية الدائمة (PVCs):

العدد الافتراضي لقوائم الانتظار الديناميكية كدالة للنطاق الترددي للواجهة

نطاق النطاق الترددي

عدد قوائم الانتظار الديناميكية

أقل من أو تساوي 64 كيلوبت في الثانية

16

أكثر من 64 كيلوبت في الثانية وأقل من أو يساوي 128 كيلوبت في الثانية

32

أكثر من 128 كيلوبت في الثانية وأقل من أو تساوي 256 كيلوبت في الثانية

64

أكثر من 256 كيلوبت في الثانية وأقل من أو يساوي 512 كيلوبت في الثانية

128

أكثر من 512 كيلوبت في الثانية

256

العدد الافتراضي لقوائم الانتظار الديناميكية كوظيفة للنطاق الترددي ATM PVC

نطاق النطاق الترددي

عدد قوائم الانتظار الديناميكية

أقل من أو تساوي 128 كيلوبت في الثانية

16

أكثر من 128 كيلوبت في الثانية وأقل من أو تساوي 512 كيلوبت في الثانية

32

أكثر من 512 كيلوبت في الثانية وأقل من أو تساوي 2000 كيلوبت في الثانية

64

أكثر من 2000 كيلوبت في الثانية وأقل من أو يساوي 8000 كيلوبت في الثانية

128

أكثر من 8000 كيلوبت/ثانية

256

استنادا إلى عدد قوائم الانتظار المحجوزة لقوائم الانتظار العادلة والمقدرة، يقوم Cisco IOS بتعيين محادثة أو رقم قائمة انتظار كما هو موضح في هذا الجدول:

المحادثة / رقم قائمة الانتظار

نوع حركة المرور

1 - 256

قوائم انتظار حركة المرور العامة المستندة إلى التدفق. يمكن أن تتطابق حركة المرور التي لا تتطابق مع فئة أنشأها المستخدم مع إعدادات الفئة الافتراضية وإحدى قوائم الانتظار المستندة إلى التدفق.

257 - 263

محجوز لبروتوكول أستكشاف Cisco (CDP) والحزم التي تم وضع علامة عليها بعلامة داخلية عالية الأولوية.

264

قائمة الانتظار المحجوزة لفئة الأولوية (الفئات التي تم تكوينها باستخدام أمر الأولوية). ابحث عن قيمة "الأولوية الصارمة" للفئة في إخراج واجهة show policy-map. تستخدم قائمة الانتظار ذات الأولوية معرف محادثة يساوي عدد قوائم الانتظار الديناميكية بالإضافة إلى ثمانية.

265 فما فوق

قوائم الانتظار للفئات التي قام المستخدم بإنشائها.

تأكيد نهج الخدمة الخاص بك

أكمل الخطوات التالية إذا كنت بحاجة إلى إختبار العداد المتطابق للحزم ونهج الخدمة الخاص بك:

1. محاكاة الازدحام باستخدام إختبار اتصال موسع بحجم إختبار اتصال كبير وعدد كبير من إختبارات الاتصال. حاول أيضا تنزيل ملف كبير من خادم بروتوكول نقل الملفات (FTP). يشكل الملف بيانات مزعجة ويعبئ عرض النطاق الترددي للواجهة.

2. قم بتقليل حجم حلقة إرسال الواجهة باستخدام tx-ring-limit الأمر. يعمل تقليل هذه القيمة على تسريع إستخدام جودة الخدمة في برنامج Cisco IOS software.

interface ATMx/y.z point-to-point

ip address a.b.c.d M.M.M.M

PVC A/B

tx-ring-limit <size>

service-policy output test

1. حدد الحجم كعدد الحزم لموجهات السلسلتين 2600 و 3600، أو كعدد جسيمات الذاكرة لموجهات السلسلتين 7200 و 7500.

2. تأكد من تطابق تدفق حركة المرور الخاصة بك مع معلمة الإدخال أو الإخراج الخاصة بالنهج. على سبيل المثال، لتنزيل ملف من خادم FTP يولد إزدحاما في إتجاه الاستقبال لأن الخادم يرسل إطارات كبيرة بحجم MTU، ويقوم كمبيوتر العميل بإرجاع الإقرارات الصغيرة (ACKs).

معلومات ذات صلة

- جودة خدمة LAN

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco

- شركة Cisco

- الاتصال بنا

- مهن