المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

نظرة عامة على SONET

السونت لينك

إطارات STS-1

STS-1 SONET over

توافق OC-12

تسلسل SONET الهرمي

تفاعلات صيانة SONET

الإنذار ومعايير الكشف

وحدات البايت STS-1 SOH و LOH و POH و VT POH

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند نظرة عامة على الشبكة الضوئية المتزامنة (SONET)، ممثلة في الصور.

ملاحظة:  جداول ومخططات من شركة JDS Uniphase Corporation

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

نظرة عامة على SONET

يوفر هذا القسم نظرة عامة على SONET بتنسيق رسومي.

السونت لينك

الشكل 1 يوضح شكل إرتباط SONET.

شكل 1 - إرتباط SONET

إطارات STS-1

الشكل 2 يوضح بنية إطار إشارة النقل المتزامنة من المستوى 1 (STS-1).

شكل 2 - هيكل إطار STS-1

STS-1 SONET over

الشكل 3 يوضح نقل STS-1 ونفقات المسار (SONET over).

الشكل 3 - نقل STS-1 والنفقات الإضافية للمسار

توافق OC-12

الشكل 4 ينظر إلى التوافق OC-12.

الشكل 4 - سلسلة OC-12

تسلسل SONET الهرمي

الشكل 5 يعرض تسلسل SONET الهرمي.

الشكل 5 - التدرج الهرمي ل SONET

تفاعلات صيانة SONET

الشكل 6 يوضح كيفية ظهور تفاعلات صيانة SONET.

الشكل 6 - تفاعلات صيانة SONET

الإنذار ومعايير الكشف

يبين الجدول 1 ما تعنيه الإنذارات، ومعايير الكشف عنها.

الجدول 1 - معنى الإنذارات ومعايير كشفها

وحدات البايت STS-1 SOH و LOH و POH و VT POH

الشكل 7 والشكل 8 يوضحان وصفا لجميع وحدات البايت من STS-1 SOH، و Line overHead (LOH)، و Path OverHead (POH) ومسار التبعية الظاهري عبر Head (VT POH).

الشكل 7 - النفقات العامة لقسم SOH

الشكل 8 - مصروفات خط LOH

معلومات ذات صلة

- صفحات دعم المنتج الضوئي

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems